Anorganische Chemie: Chemie-Basiswissen I
Author: H P Latscha; Wolfenb Utteler Arbeitskreis F Ur Barockforschung
Date: 1978-06-26T22:00:00+00:00
Keywords: Sachbuch; Fachbuch; Lehrbuch Medizin
Description: Chemie-Basiswissen stellt in den drei Bänden Anorganische Chemie, Organische Chemie und Analytische Chemie den gesamten Wissensstoff für das Diplomchemiker-Vorexamen dar. Studenten mit Chemie im Nebenfach und Studierenden des höheren Lehramtes dient Chemie-Basiswissen als Examensvorbereitung. Der Band 1 Anorganische Chemie präsentiert den Stoff dieses Gebietes in kurzer und übersichtlicher Form. Das didaktische Konzept und die am Curriculum orientierte Stoffauswahl haben das Buch bei Haupt- und Nebenfachstudenten der Chemie sowie Studierenden des höheren Lehramtes beliebt gemacht. Der Inhalt d
Publisher: Springer

Springer-Lehrbuch

Hans Peter Latscha

Helmut Alfons Klein

Anorganische Chemie

Chemie-Basiswissen I

Neunte, vollständig überarbeitete Auflage

Mit 190 Abbildungen und 37 Tabellen

123

Professor Dr. Hans Peter Latscha

Anorganisch-Chemisches Institut der Universität Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 270, 69120 Heidelberg

Dr. Helmut Alfons Klein

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

U-Abt. Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin

Rochusstr. 1, 53123 Bonn

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-540-69863-0 9. Aufl. Springer Berlin Heidelberg New York

DOI 10.1007/978-3-540-69865-4

ISBN 978-3-540-42938-8 8. Aufl. Springer Berlin Heidelberg New York

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk-sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Springer ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media
springer.de

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1978, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 2002, 2007

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z. B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuziehen.

Satz: Digitale Druckvorlage des Autors

Herstellung: LE-TEX Jelonek, Schmidt & Vöckler GbR, Leipzig

Umschlaggestaltung: WMXDesign GmbH, Heidelberg

Gedruckt auf säurefreiem Papier

52/3100/YL - 5 4 3 2 1 0

Vorwort zur neunten Auflage

Die gute Aufnahme, die unsere Lehrbücher beim Leser finden,
hat uns ermutigt, auch für die neunte Auflage dieses Buches
das gewählte Konzept grundsätzlich beizubehalten.

Der Inhalt wurde überarbeitet, korrigiert und stärker praxis-
orientiert. Es wurden Ergänzungen und Verbesserungen im

Detail vorgenommen. Wesentliche Sätze und Definitionen
sowie wichtige Formeln wurden durch Verwendung einer

Akzentfarbe hervorgehoben. Der Text wurde dadurch didak-
tisch verbessert.

Das Lehrbuch „Chemie Basiswissen, Teil I“ besteht aus zwei

Abschnitten. Der erste Abschnitt enthält die Grundlagen der

Allgemeinen Chemie, der zweite Abschnitt befasst sich mit der

Anorganischen Chemie, d. h. den Elementen und ihren Ver-
bindungen. Beide Abschnitte sind so geschrieben, dass sie
unabhängig voneinander benutzt werden können.

Das Buch soll vor allem für

Chemiestudenten,

Physiker,

Geowissenschaftler,

Studenten der Ingenieurwissenschaften und

Lehramtskandidaten
eine Hilfe bei der Erarbeitung chemischer Grundkenntnisse
sein.

In Aufbau, Stoffauswahl und Umfang haben wir versucht, den

Wünschen dieser Gruppen weitgehend zu entsprechen.

Herrn Dipl. Chem. Dr. Martin Mutz sind wir zu besonderem

Dank verpflichtet für konstruktive Kritik, hilfreiche Beiträge
und die sorgfältige Erstellung des Layouts

Herrn Enders von der Planung Chemie des Springer-Verlags
danken wir für die jahrelange verständnisvolle Zusammenar-
beit.

Heidelberg, im März 2007

H. P. LATSCHA

H. A. KLEIN

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Chemie.............................................. 1

1

Chemische Elemente

und chemische Grundgesetze ..................... 3

Verbreitung der Elemente .......................................

4

Chemische

Grundgesetze ........................................

4

2

Aufbau der Atome........................................... 7

2.1 Atomkern................................................................. 7

Kernregeln...............................................................

9

Atommasse ..............................................................

9

Massendefekt...........................................................

10

Isotopieeffekte.........................................................

10

Trennung von Isotopen ........................................... 11

Radioaktive

Strahlung .............................................

12

Radioaktive

Zefallsgeschwindigkeit .......................

12

Beispiele für natürliche und künstliche Isotope ...... 13

Radioaktive

Aktivität ..............................................

14

Radioaktive

Zerfallsreihen ......................................

18

Radioaktives

Gleichgewicht....................................

18

Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten
von

Isotopen ............................................................

18

Aktivierungsanalyse ................................................

19

2.2 Elektronenhülle ....................................................... 19

Atommodell
von

Niels Bohr.................................... 21

Bohrsches Modell vom Wasserstoffatom ................ 21

Atomspektren

(Absorptions- und Emissionsspektroskopie)........... 22

Verbesserungen des Bohrschen Modells................. 23

Wellenmechanisches Atommodell
des

Wasserstoffatoms .............................................. 24

Anorganische

VIII

Chemie

Elektronenspin.........................................................

26

Graphische Darstellung der Atomorbitale............... 27

Mehrelektronenatome..............................................

33

Pauli-Prinzip,

Pauli-Verbot..................................... 33

Hundsche

Regel.......................................................

33

3

Periodensystem der Elemente .................... 37

Einteilung der Elemente

auf Grund ähnlicher Elektronenkonfiguration ........ 44

Edelgase ..................................................................

44

Hauptgruppenelemente

(„repräsentative“

Elemente) ....................................

44

Übergangselemente bzw. Nebengruppenelemente.. 44

Valenzelektronenzahl und Oxidationsstufen........... 45

Periodizität
einiger

Eigenschaften...........................

46

1) Atom- und Ionenradien ....................................... 46

2) Elektronenaffinität (EA) ..................................... 47

3) Ionisierungspotential / Ionisierungsenergie ........ 47

4)

Elektronegativität................................................

49

5) Metallischer und nichtmetallischer Charakter
der

Elemente............................................................

50

4

Moleküle, chemische Verbindungen,

Reaktionsgleichungen
und

Stöchiometrie ........................................... 53

Reaktionsgleichungen .............................................

54

Konzentrationsmaße................................................

56

Stöchiometrische

Rechnungen ................................

64

Beispiel einer Ausbeuteberechnung ........................ 65

Berechnung von empirischen Formeln.................... 66

5 Chemische

Bindung

(Bindungsarten)....................................................... 67

5.1

Ionische (polare, heteropolare) Bindungen,

Ionenbeziehung .......................................................

67

Gitterenergie............................................................

69

Spinell-Struktur .......................................................

72

Perowskit-Struktur ..................................................

72

Calcit-Struktur.........................................................

73

Inhaltsverzeichnis

IX

Übergang von der ionischen

zur kovalenten Bindung .......................................... 73

Übergang von der ionischen

zur metallischen Bindung........................................ 75

5.2

Atombindung (kovalente, homöopolare Bindung,

Elektronenpaarbindung) ..........................................

76

5.2.1 MO-Theorie der kovalenten Bindung ..................... 76

5.2.2 VB-Theorie der kovalenten Bindung ...................... 81

Mehrfachbindungen, ungesättigte Verbindungen ... 86

Energie von Hybridorbitalen................................... 90

Bindigkeit ................................................................

90

Bindungsordnung,

Bindungsgrad............................

90

Oktettregel...............................................................

91

Doppelbindungsregel ..............................................

91

Radikale...................................................................

92

Bindungsenergie und Bindungslänge...................... 92

Mesomerie oder Resonanz ...................................... 93

5.2.3 Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßungsmodell 93

Geometrie von Polyedern

mit sieben bis zwölf Elektronenpaaren.................... 97

5.3 Metallische

Bindung................................................ 97

Metallgitter ..............................................................

100

Mechanische Eigenschaften

der Metalle / Einlagerungsstrukturen...................... 102

Legierungen.............................................................

102

Unbegrenzte

Mischbarkeit ......................................

103

Überstrukturphasen .................................................

104

Eutektische

Legierungen .........................................

105

Mischungslücke.......................................................

106

Intermetallische Verbindungen

oder intermetallische Phasen ................................... 107

Beispiele für intermetallische Phasen...................... 108

Fe-C-System............................................................ 110

5.4

Zwischenmolekulare Bindungskräfte /
schwache

Bindungen...............................................

112

Wasserstoffbrückenbindungen ................................

112

Van der Waalssche Bindung

(van der Waals-Kräfte, Dispersionskräfte).............. 114

6 Komplexverbindungen

Bindungen in Komplexen........................................ 117

Chelateffekt .............................................................

119
π-Komplexe............................................................. 121

Chargetransfer-Komplexe .......................................

122

Anorganische

X

Chemie

Carbonyle ................................................................

122

Herstellung ..............................................................

122

Eigenschaften ..........................................................

122

Reaktionen von Carbonylen .................................... 123

Koordinationszahl und räumlicher Bau
von

Komplexen .......................................................

126

Isomerieerscheinungen bei Komplexverbindungen 127

Stereoisomerie.........................................................

128
a)

cis-trans-Isomerie ................................................

128

Komplexe mit KZ 4................................................. 128

Komplexe mit KZ 6................................................. 128
trans-Effekt..............................................................

129

b) Optische Isomerie (Spiegelbildisomerie) ............ 129

Komplexe mit KZ 4................................................. 130

Komplexe mit KZ 6................................................. 131

Strukturisomerie ......................................................

131

Hydratisomerie ........................................................

131

Bindungsisomerie,

Salzisomerie .............................

131

Bindung in Komplexen / Koordinative Bindung..... 132

Edelgas-Regel..........................................................

132

VB-Theorie der Komplexbindung........................... 133

Vorzüge und Nachteile der VB-Theorie ................. 135

Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie ..........................

135

Besetzung der eg- und t2g-Orbitale

im oktaedrischen Feld ............................................. 138

Besetzung der eg- und t2g-Orbitale

im tetraedrischen Feld ............................................. 139

Absorptionsspektren................................................

140

Jahn-Teller-Effekt ...................................................

140

Vorzüge und Nachteile der Kristallfeld-Theorie..... 141

MO-Theorie der Bindung in Komplexen ................ 141

Bildung der Molekülorbitale ................................... 142

Verteilung der Elektronen des Zentralteilchens ...... 142

HSAB-Konzept bei Komplexen.............................. 142
σ- und π-Bindung in Komplexen ............................ 142

Komplexbildungsreaktionen ...................................

145

Formelschreibweise von Komplexen ...................... 146

Nomenklatur von Komplexen ................................. 146

Beispiele zur Nomenklatur...................................... 148

7

Zustandsformen der Materie

(Aggregatzustände) ................................................. 149

7.1 Fester

Zustand .........................................................

149

Kristalline

Stoffe .....................................................

150

Inhaltsverzeichnis

XI

Kristallsysteme ........................................................

150

Raumgruppen;

Bravais-Gitter .................................

150

Kristallklassen .........................................................

151

Eigenschaften von kristallinen Stoffen.................... 151

Schmelz- und Erstarrungspunkt;

Schmelzenthalpie.....................................................

152

Gittertypen...............................................................

153

7.2 Gasförmiger

Zustand...............................................

154

Gasgesetze — für „ideale Gase“ ............................. 155

Das Verhalten realer Gase....................................... 159

Zustandsgleichung
realer

Gase................................

160

Kritische Daten von Gasen...................................... 161

Diffusion von Gasen................................................ 161

7.3 Flüssiger

Zustand ....................................................

162

Dampfdruck einer Flüssigkeit ................................. 163

Siedepunkt...............................................................

164

Gefrierpunkt ............................................................

164

Durchschnittsgeschwindigkeit

von Atomen und Molekülen.................................... 165

8 Mehrstoffsysteme

Lösungen .................................................................

167

Definition des Begriffs Phase.................................. 167

Zustandsdiagramme.................................................

167

Gibbssche Phasenregel (1878) ................................ 168

Beispiele für das Gibbssche Phasengesetz .............. 168

Mehrstoffsysteme ....................................................

169

Lösungen .................................................................

170

Eigenschaften von Lösemitteln (Lösungsmitteln)... 170

Echte

Lösungen .......................................................

172

Lösungsvorgänge ....................................................

172

Löslichkeit...............................................................

175

Chemische Reaktionen bei Lösungsvorgängen....... 175

Verhalten und Eigenschaften von Lösungen........... 175

I. Lösungen von nichtflüchtigen Substanzen........... 176

Diffusion in Lösung ................................................ 177

Osmose ....................................................................

178

Dialyse.....................................................................

178

Lösungsgleichgewichte ...........................................

179

1. Verteilung zwischen zwei
nichtmischbaren flüssigen Phasen........................... 179

2. Verteilung zwischen einer Gasphase
und der Lösung........................................................ 180

Anorganische

XII

Chemie

3. Verteilung zwischen einer festen Phase
und der Lösung........................................................ 180

Elektrolytlösungen ..................................................

180

Elektrolytische

Dissoziation....................................

180

Ostwaldsches

Verdünnungsgesetz ..........................

181

Elektrodenprozesse..................................................

182

Beispiele für Elektrolysen ....................................... 182

II.

Lösungen
flüchtiger Substanzen......................... 185

Ideale

Lösungen ......................................................

185

Nichtideale

Lösungen..............................................

186

Mischungslücke.......................................................

187

Kolloide Lösungen, kolloiddisperse Systeme ......... 188

Isoelektrischer

Punkt

(I.P.)......................................

190

9 Redoxsysteme.................................................... 191

Oxidationszahl.........................................................

191

Regeln zur Ermittlung der Oxidationszahl .............. 191

Reduktion und Oxidation ........................................ 193

Normalpotentiale von Redoxpaaren ........................ 195

Normalpotential und Reaktionsrichtung.................. 199

Nernstsche

Gleichung .............................................

201

Konzentrationskette.................................................

204

Praktische Anwendung

von galvanischen Elementen ................................... 204

Trockenbatterie

(Leclanché-Element) .....................

204

Alkali-Mangan-Zelle ...............................................

205

Nickel-Cadmium-Batterie .......................................

205

Quecksilber-Batterie................................................

205

Brennstoffzellen ......................................................

205

Akkumulatoren........................................................

206

Lithium-Ionenakku..................................................

206

Elektrochemische Korrosion / Lokalelement .......... 207

Elektrochemische Bestimmung von pH-Werten ..... 208

Elektroden 2. Art ..................................................... 209

Spezielle

Redoxreaktionen ......................................

210

10 Säure-Base-Systeme ....................................... 211

Brønstedsäuren und –basen; pH-Wert..................... 211

Säure- und Basestärke ............................................. 215

Starke Säuren und starke Basen .............................. 216

Schwache Säuren und schwache Basen .................. 216

Inhaltsverzeichnis

XIII

Mehrwertige

Säuren ................................................

219

Mehrwertige

Basen .................................................

220

Protolysereaktionen beim Lösen

von Salzen in Wasser .............................................. 220

Neutralisationsreaktionen........................................

222

Protolysegrad...........................................................

222

Titrationskurven ......................................................

223

pH-Abhängigkeit von Säure-

und Base-Gleichgewichten, Pufferlösungen ........... 225

Bedeutung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung. 226

a) Der Bicarbonatpuffer

(Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer) .................

227

b) Der Phosphatpuffer ............................................. 228

Acetatpuffer.............................................................

228

Messung von pH-Werten ........................................ 229

Säure-Base-Reaktionen

in nichtwässrigen Systemen .................................... 230

Elektronentheorie der Säuren

und Basen nach Lewis ............................................. 231

Supersäuren .............................................................

232

Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren
und

Basen ................................................................

232

11

Energetik chemischer Reaktionen

(Grundlagen der Thermodynamik).......................... 235

I. Hauptsatz der Thermodynamik

(Energieerhaltungssatz)...........................................

235

Veranschaulichung der Volumenarbeit p ·∆V ........ 236

Anwendung des I. Hauptsatzes

auf chemische Reaktionen....................................... 238

Hess’scher Satz der konstanten Wärmesummen ..... 239

II. Hauptsatz der Thermodynamik

Triebkraft chemischer Reaktionen .......................... 240

Statistische Deutung der Entropie ........................... 243

III. Hauptsatz der Thermodynamik ......................... 243

Gibbs-Helmholtzsche

Gleichung ............................

244

Zusammenhang
zwischen

∆G und EMK ................ 247

12

Kinetik chemischer Reaktionen................. 249

Reaktionsordnung....................................................

250

Halbwertszeit...........................................................

252

Anorganische

XIV

Chemie

Konzentration-Zeit-Diagramm

für eine Reaktion erster Ordnung ............................ 252

Konzentration-Zeit-Diagramm

für eine Reaktion zweiter Ordnung ......................... 254

Molekularität einer Reaktion................................... 254

Pseudo-Ordnung und Pseudo-Molekularität ........... 256

Arrhenius-Gleichung...............................................

256

Katalyse...................................................................

257

Darstellung von Reaktionsabläufen
durch

Energieprofile................................................

258

Parallelreaktionen / Kinetische und
thermodynamische

Reaktionskontrolle ...................

260

Metastabile

Systeme................................................

261

Kettenreaktionen .....................................................

261

Einleitung von Kettenreaktionen............................. 262

Abbruch von Kettenreaktionen ............................... 262

13 Chemisches

Gleichgewicht

(Kinetische

Ableitung)..................................... 263

Formulierung des MWG für einfache Reaktionen .. 265

Gekoppelte

Reaktionen ...........................................

265

Aktivitäten...............................................................

266

Beeinflussung von Gleichgewichtslagen................. 267

1. Änderung der Temperatur ................................... 267

2. Änderung von Konzentration

bzw. Partialdruck bei konstanter Temperatur.......... 268

Das

Löslichkeitsprodukt..........................................

268

Allgemeine

Formulierung .......................................

269

Fließgleichgewicht ..................................................

270

Inhaltsverzeichnis

XV

Spezielle Anorganische Chemie.................. 271

A) Hauptgruppenelemente................................. 273

Wasserstoff......................................................... 273

Stellung von Wasserstoff

im Periodensystem der Elemente (PSE).................. 273

Reaktionen und Verwendung von Wasserstoff ....... 275

Wasserstoffverbindungen........................................

275

Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)....... 277

Lithium....................................................................

277

Natrium....................................................................

280

Kalium.....................................................................

282

Rubidium,

Cäsium...................................................

284

Francium..................................................................

284

Erdalkalimetalle

(Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)................................ 285

Beryllium.................................................................

285

Magnesium ..............................................................

288

Herstellung ..............................................................

288

Verbindungen..........................................................

288

Calcium ...................................................................

289

Verbindungen..........................................................

290

Mörtel......................................................................

292

Strontium.................................................................

292

Barium.....................................................................

293

Radium ....................................................................

294

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)...................... 295

Bor...........................................................................

295

Verbindungen..........................................................

297

Herstellung der Borane............................................ 298

Eigenschaften ..........................................................

299

Carborane ................................................................

299

Borhalogenide .........................................................

300

Sauerstoff-Verbindungen ........................................

300

Borstickstoff-Verbindungen....................................

302

Aluminium ..............................................................

303

Gallium - Indium - Thallium ................................... 307

Anorganische

XVI

Chemie

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb) .... 309

Kohlenstoff..............................................................

309

Graphitverbindungen...............................................

312

Kohlenstoff-Verbindungen......................................

314

Isosterie ...................................................................

317

Boudouard-Gleichgewicht ......................................

317

Carbide ....................................................................

318

Silicium ...................................................................

319

Kieselsäuren ............................................................

321

Zinn .........................................................................

325

Zinn(II)-

Verbindungen...........................................

326

Zinn(IV)-Verbindungen ..........................................

327

Blei ..........................................................................

327

Blei(II)-Verbindungen.............................................

328

Blei(IV)-Verbindungen ...........................................

328

Inert-pair-Effekt ......................................................

329

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)............ 331

Stickstoff .................................................................

331

Stickstoffhalogenide................................................

335

Phosphor..................................................................

343

Phosphoroxide.........................................................

346

Phosphorsäuren .......................................................

346

Halogenverbindungen .............................................

350

Pseudorotation

(Berry-Mechanismus).....................

350

Phosphor-Stickstoff-Verbindungen.........................

351

Arsen .......................................................................

352

Sauerstoffverbindungen ..........................................

353

Halogenverbindungen .............................................

354

Schwefelverbindungen ............................................

354

Antimon...................................................................

354

Bismut (früher Wismut) .......................................... 356

Ausnahmen von der Doppelbindungsregel ............. 357

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po) ..................... 359

Sauerstoff ................................................................

359

Sauerstoffverbindungen ..........................................

363

Oxide .......................................................................

364

Schwefel..................................................................

365

Halogenverbindungen .............................................

367

Schwefelchloride und Schwefelbromide................. 368

Oxidhalogenide

SOX2 (X = F, Cl, Br) .................... 369

Schwefeloxide und Schwefelsäuren........................ 369

Inhaltsverzeichnis

XVII

H2SO4, Schwefelsäure ............................................. 371

Schwefel-Stickstoff-Verbindungen .........................

373

Selen........................................................................

375

Tellur .......................................................................

376

Halogene (F, Cl, Br, I, At)............................ 377

Fluor ........................................................................

377

Sauerstoff

Verbindungen.........................................

380

Chlor........................................................................

381

Sauerstoffsäuren von Chlor..................................... 382

Oxide des Chlors ..................................................... 383

Brom........................................................................

384

Iod ...........................................................................

386

Iodoxide...................................................................

388

Bindungsenthalpie und Acidität .............................. 389

Salzcharakter der Halogenide.................................. 389

Photographischer

Prozess

(Schwarz-Weiß-Photographie)................................

389

Interhalogenverbindungen.......................................

390

Pseudohalogene — Pseudohalogenide.................... 391

Edelgase (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) ............ 393

Verbindungen..........................................................

395

Xenon-Oxide ...........................................................

395

„Physikalische

Verbindungen“................................

397

Beschreibung der Bindung
in

Edelgasverbindungen ..........................................

397

Allgemeine Verfahren zur Reindarstellung

von Metallen (Übersicht) ...................................... 398

I. Reduktion der Oxide zu den Metallen.................. 398

II.

Elektrolytische Verfahren ................................... 398

III. Spezielle Verfahren ........................................... 399

Anorganische

XVIII

Chemie

B) Nebengruppenelemente................................. 401

Oxidationszahlen.....................................................

405

Qualitativer Vergleich der Atom-

und Ionenradien der Nebengruppenelemente.......... 406

Atomradien..............................................................

406

Lanthanoiden-Kontraktion ......................................

406

Ionenradien..............................................................

407

I.

Nebengruppe................................................. 409

Übersicht .................................................................

409

Kupfer .....................................................................

409

Silber .......................................................................

412

Gold.........................................................................

413

II.

Nebengruppe ............................................... 415

Übersicht .................................................................

415

Zink-Verbindungen .................................................

416

Cadmium-Verbindungen .........................................

417

Quecksilber-Verbindungen .....................................

417

Hg(II)-Verbindungen ..............................................

418

III.

Nebengruppe ............................................. 421

Übersicht .................................................................

421

Scandium.................................................................

421

Yttrium ....................................................................

422

Lanthan....................................................................

422

Actinium..................................................................

422

IV.

Nebengruppe.............................................. 423

Übersicht .................................................................

423

Titan ........................................................................

423

Zirkon und Hafnium................................................ 425

V.

Nebengruppe ............................................... 427

Übersicht .................................................................

427

Vanadin ...................................................................

427

Niob und Tantal....................................................... 430

Inhaltsverzeichnis

XIX

VI.

Nebengruppe.............................................. 433

Übersicht .................................................................

433

Chrom......................................................................

433

Chromverbindungen................................................

434

Peroxochromate

M(I)HCrO6 ................................... 436

Molybdän ................................................................

437

Wolfram ..................................................................

439

Transportreaktionen ................................................

440

Wolframate,

Polysäuren ..........................................

440

VII.

Nebengruppe............................................ 443

Übersicht .................................................................

443

Mangan....................................................................

443

Technetium..............................................................

445

Rhenium ..................................................................

445

Halogenide ..............................................................

446

VIII.

Nebengruppe.......................................... 449

Eisenmetalle ............................................................

449

Eisen........................................................................

449

Eisenverbindungen ..................................................

452

Cobalt und Nickel.................................................... 455

Cobalt-Verbindungen ..............................................

455

Nickel-Verbindungen ..............................................

457

Platinmetalle............................................................

457

Verbindungen der Platinmetalle.............................. 458

Ruthenium und Osmium ......................................... 458

Rhodium und Iridium .............................................. 458

Palladium und Platin ............................................... 458

Lanthanoide,

Ln............................................... 461

Übersicht .................................................................

461

Actinoide,

An..................................................... 463

Übersicht .................................................................

463

Anorganische

XX

Chemie

Anhang ......................................................................... 465

Edelsteine ............................................................... 465

Düngemittel............................................................ 466

Handelsdünger
aus
natürlichen Vorkommen.......... 466

Kunstdünger ............................................................

467

Mineraldünger .........................................................

467

Stickstoffdünger ......................................................

467

Phosphatdünger .......................................................

468

Kaliumdünger..........................................................

468

Mehrstoffdünger......................................................

469

Literaturauswahl und Quellennachweis............ 471

Abbildungsnachweis.................................................. 475

Sachverzeichnis ........................................................... 477

Ausklapptafel: Periodensystem der Elemente

(am Schluss des Bandes)

Allgemeine Chemie

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze

Die Chemie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin. Sie befasst sich mit der Zusammensetzung, Charakterisierung und Umwandlung von Materie. Unter Materie wollen wir dabei alles verstehen, was Raum einnimmt und Masse besitzt.

Die übliche Einteilung der Materie zeigt Abb. 1.

Die chemischen Elemente (Abb. 1) sind Grundstoffe, die mit chemischen Methoden nicht weiter zerlegt werden können.

Die Elemente lassen sich unterteilen in Metalle (z.B. Eisen, Aluminium), Nicht-
metalle (z.B. Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel) und sog. Halbmetalle (z.B.

Arsen, Antimon), die weder ausgeprägte Metalle noch Nichtmetalle sind.

Zurzeit kennt man etwa 117 chemische Elemente. Davon zählen 20 zu den Nichtmetallen und 7 zu den Halbmetallen, die restlichen sind Metalle. Bei 20°C sind von 92 natürlich vorkommenden Elementen 11 Elemente gasförmig (Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Chlor, Fluor und die 6 Edelgase), 2 flüssig (Quecksilber und Brom) und 79 fest. Die Elemente werden durch die Anfangsbuchstaben ihrer latinisierten Namen gekennzeichnet. Beispiele: Wasserstoff H (Hydrogenium), Sauerstoff (Oxygenium), Gold Au (Aurum).

MATERIE

HETEROGENE
durch physikalische

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯

HOMOGENE

G

Umwandl
in
ung

EMISCHE

STOFFE

(variable

Zusammensetzung)

HOMOGENE
durch physikalische

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯

REINE STOFFE

G

Umwandl
in
ung

EMISCHE

(definierte

(LÖSUNGEN)

Zusammensetzung)

(variable

Zusammensetzung)

VERBINDUNGEN
durch chemische

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯

ELEMENTE

Umwandlu in
ng

Abb. 1. Einteilung der Materie

Allgem

4
eine

Chemie

Verbreitung der Elemente

Die Elemente sind auf der Erde sehr unterschiedlich verbreitet. Einige findet man häufig, oft jedoch nur in geringer Konzentration. Andere Elemente sind weniger häufig, treten aber in höherer Konzentration auf (Anreicherung in Lagerstätten).

Eine Übersicht über die Häufigkeit der Elemente auf der Erde und im menschlichen Körper zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1

Elemente
in Luft, Meeren und
im menschlichen
zugänglichen Teilen

Körper
der festen Erdrinde

Massenanteil in %

Massenanteil in %

Sauerstoff

49,4

65,0

Silicium

25,8

0,002

Summe:

75,2

Aluminium

7,5

0,001

Eisen

4,7

0,01

Calcium

3,4

2,01

Natrium

2,6

0,109

Kalium

2,4

0,265

Magnesium

1,9

0,036

Summe:

97,7

Wasserstoff

0,9

10,0

Titan

0,58

–

Chlor

0,19

0,16

Phosphor

0,12

1,16

Kohlenstoff

0,08

18,0

Stickstoff

0,03

3,0

Summe:

99,6

99,753
alle übrigen Elemente

0,4

0,24

Summe:

100

100

Chemische Grundgesetze

Schon recht früh versuchte man eine Antwort auf die Frage zu finden, in welchen Volumen- oder Massenverhältnissen sich Elemente bei einer chemischen Umsetzung (Reaktion) vereinigen.

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze

5

Die quantitative Auswertung von Gasreaktionen und Reaktionen von Metallen mit Sauerstoff ergab, dass bei chemischen Umsetzungen die Masse der Ausgangsstoffe (Edukte) gleich der Masse der Produkte ist, dass also die Gesamtmasse der Reaktionspartner im Rahmen der Messgenauigkeit erhalten bleibt.

– Das Gesetz von der Erhaltung der Masse wurde 1785 von Lavoisier ausgesprochen. Die Einsteinsche Beziehung E = m·c2 zeigt, dass das Gesetz ein Grenzfall des Prinzips von der Erhaltung der Energie ist.

Bei einer chemischen Reaktion ist die Masse der Produkte gleich der Masse der Ausgangsstoffe (Edukte).

Weitere Versuchsergebnisse sind das Gesetz der konstanten Proportionen (Proust, 1799) und das Gesetz der multiplen Proportionen (Dalton, 1803).

– Gesetz der konstanten Proportionen: Chemische Elemente vereinigen sich in einem konstanten Massenverhältnis.

Wasserstoffgas und Sauerstoffgas vereinigen sich bei Zündung stets in einem Massenverhältnis von 1 : 7,936, unabhängig von der Menge der beiden Gase.

– Gesetz der multiplen Proportionen: Die Massenverhältnisse von zwei Elementen, die sich zu verschiedenen chemischen Substanzen vereinigen, stehen zueinander im Verhältnis einfacher ganzer Zahlen.

Beispiel: Die Elemente Stickstoff und Sauerstoff bilden miteinander verschiedene Produkte (NO, NO2; N2O, N2O3; N2O5). Die Massenverhältnisse von Stickstoff und Sauerstoff verhalten sich in diesen Substanzen wie 1:1; 1:2; 2:1; 2:3; 2:5.

Auskunft über Volumenänderungen gasförmiger Reaktionspartner bei chemischen Reaktionen gibt das von Gay-Lussac (1808) formulierte:

– Chemische Volumengesetz: Das Volumenverhältnis gasförmiger, an einer chemischen Umsetzung beteiligter Stoffe lässt sich bei gegebener Temperatur und gegebenem Druck durch einfache ganze Zahlen wiedergeben.

Ein einfaches Beispiel liefert hierfür die Elektrolyse von Wasser (Wasserzerset-zung). Es entstehen zwei Volumenteile Wasserstoff auf ein Volumenteil Sauerstoff. Entsprechend bildet sich aus zwei Volumenteilen Wasserstoff und einem Volumenteil Sauerstoff Wasser (Knallgasreaktion).

– Ein weiteres aus Experimenten abgeleitetes Gesetz wurde von Avogadro

(1811) aufgestellt:

Gleiche Volumina „idealer“ Gase enthalten bei gleichem Druck und gleicher Temperatur gleich viele Teilchen.

(Zur Definition eines idealen Gases s. S. 155.)

Wenden wir dieses Gesetz auf die Umsetzung von Wasserstoff mit Chlor zu Chlorwasserstoff an, so folgt daraus, dass die Elemente Wasserstoff und Chlor aus zwei Teilchen bestehen müssen, denn aus je einem Volumenteil Wasserstoff (11,2 L) und Chlor (11,2 L) bilden sich zwei Volumenteile Chlorwasserstoff (22,4 L) (Abb. 2). (Die Literaturangaben beziehen sich auf 0 °C und 1,013 bar.)

Allgem

6
eine

Chemie

1 Volumen

1Volumen

2 Volumina

Chlor

+

Wasserstoff

⎯ →

⎯

Chlorwasserstoff

+

⎯ →

⎯

+

2

Abb. 2

Auch Elemente wie Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff oder z.B. Schwefel bestehen aus mehr als einem Teilchen.

Eine einfache und plausible Erklärung dieser Gesetzmäßigkeiten war mit der 1808
von J. Dalton veröffentlichten Atomhypothese möglich. Danach sind die chemischen Elemente aus kleinsten, chemisch nicht weiter zerlegbaren Bausteinen, den sog. Atomen, aufgebaut.

Ein Atom ist die kleinste Masseneinheit die noch die chemischen und physikalischen Eigenschaften des betreffenden Elements aufweist.

Die Symbole z.B. H, Cl, C, O kennzeichnen sowohl das entsprechende Element als auch ein Atom dieses Elements.

Geschichtliches

1661

Gesetz der Erhaltung der Elemente

Robert Boyle (1627 – 1691)

1785

Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794)

1799

Gesetz der konstanten Proportionen

Joseph Louis Proust (1754 – 1826)

1803

Regel der mehrfachen Massenverhältnisse

1808

Atomhypothese

John Dalton (1766 – 1844)

1808

Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850)

1811

Amadeo Avogadro (1776 – 1856)

2 Aufbau der Atome

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war aus Experimenten bekannt, dass Atome aus mindestens zwei Arten von Teilchen bestehen, aus negativ geladenen Elektronen und positiv geladenen Protonen. Über ihre Anordnung im Atom informierten Versuche von Lenard (1903), Rutherford (1911) u.a. Danach befindet sich im Zentrum eines Atoms der Atomkern. Er enthält den größten Teil der Masse (99,95 - 99,98 %) und die gesamte positive Ladung des Atoms. Den Kern umgibt die Atomhülle. Sie besteht aus Elektronen = Elektronenhülle und macht das Gesamtvolumen des Atoms aus.

Der Durchmesser des Wasserstoffatoms beträgt ungefähr 10–10 m (= 10–8 cm =

0,1 nm = 100 pm = 1Å) . Der Durchmesser eines Atomkerns liegt bei 10–12 cm, d.h. er ist um ein Zehntausendstel kleiner. Die Dichte des Atomkerns hat etwa den Wert 1014 g/cm3.

2.1 Atomkern

Nach der Entdeckung der Radioaktivität durch Becquerel 1896 fand man, dass aus den Atomen eines Elements (z.B. Radium) Atome anderer Elemente (z.B. Blei und Helium) entstehen können. Aus vielen Beobachtungen bzw. Experimenten erkannte man, dass die Kerne aus subatomaren Teilchen aufgebaut sind. Die Physik kennt heute mehr als 100 davon. Tatsächlich bestehen die Kerne aller Atome aus den gleichen für die Chemie wichtigen Kernbausteinen = Nucleonen, den Protonen und den Neutronen (Tabelle 2). (Diese vereinfachte Darstellung genügt für unsere Zwecke.) Beim kompletten Atom kommen noch die Elektronen, s. Elektronenhülle, hinzu.

Tabelle 2. Wichtige Elementarteilchen (subatomare Teilchen)

Symbol

Ladung

Relative Masse

Ruhemasse

Elektron
e –1

(–e)

10–4

0,0005 u; me = 9,110·10–31 kg

Proton
p

+1 (+e)

1

1,0072 u; mp = 1,673·10–27 kg

Neutron
n

0

1

1,0086 u; mn = 1,675·10–27 kg

(elektrisch

(Die Massen sind in der 3. Stelle
neutral)

nach dem Komma aufgerundet)

Allgem

8
eine

Chemie

Aus den Massen von Elektron und Proton sieht man, dass das Elektron nur den 1/1837 Teil der Masse des Protons besitzt. (Über die Bedeutung von u s. S. 9 und S. 55.)

Die Ladung eines Elektrons wird auch „elektrische Elementarladung“ (e0) genannt. Sie beträgt: e0 = 1,6022·10–19 A·s (1 A·s = 1 C). Alle elektrischen Ladungs-mengen sind ein ganzzahliges Vielfaches von e0.

Die Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich durch die Anzahl der subatomaren Teilchen.

Jedes chemische Element ist durch die Anzahl der Protonen im Kern seiner Atome charakterisiert.

Die Protonenzahl heißt auch Kernladungszahl. Diese Zahl ist gleich der Ordnungszahl, nach der die Elemente im Periodensystem (s. S. 43) angeordnet sind.

Die Anzahl der Protonen nimmt von Element zu Element jeweils um 1 zu. Ein chemisches Element besteht also aus Atomen gleicher Kernladung.

Da ein Atom elektrisch neutral ist, ist die Anzahl seiner Protonen gleich der Anzahl seiner Elektronen.

Es wurde bereits erwähnt, dass der Atomkern praktisch die gesamte Atommasse in sich vereinigt und nur aus Protonen und Neutronen besteht. Die Summe aus der Zahl der Protonen und Neutronen wird Nucleonenzahl oder Massenzahl
genannt. Sie ist stets ganzzahlig und bezieht sich auf ein bestimmtes Nuclid (Atomart).

Nucleonenzahl = Protonenzahl + Neutronenzahl

Mit wachsender Kernladungszahl nimmt die Neutronenzahl überproportional zu.

Der Neutronenüberschuss ist für die Stabilität der Kerne notwendig.

Die Massenzahl entspricht in den meisten Fällen nur ungefähr der Atommasse eines Elements. Chlor z.B. hat die Atommasse 35,45. Genauere Untersuchungen ergaben, dass Chlor in der Natur mit zwei Atomarten (Nucliden) vorkommt, die 18 bzw. 20 Neutronen neben jeweils 17 Protonen im Kern enthalten. Derartige Atome mit unterschiedlicher Massenzahl, aber gleicher Protonenzahl, heißen Isotope des betreffenden Elements. Nur 20 der natürlich vorkommenden Elemente sind sog. Reinelemente, z.B. F, Na, Al, P. Die übrigen Elemente sind Isotopengemische, sog. Mischelemente.

Die Isotope eines Elements haben chemisch die gleichen Eigenschaften. Wir ersehen daraus, dass ein Element nicht durch seine Massenzahl, sondern durch seine Kernladungszahl charakterisiert werden muss. Sie ist bei allen Atomen eines Elements gleich, während die Anzahl der Neutronen variieren kann. Es ist daher notwendig, zur Kennzeichnung der Nuclide und speziell der Isotope eine besondere Schreibweise zu verwenden. Die vollständige Kennzeichnung eines Nuclids von einem Element ist auf folgende Weise möglich:

2 Aufbau der Atome

9

Nucleonenzahl

Ladungszahl

(Massenzahl)

Elementsymbol

Ordnungszahl

Beispiel:

16

2

8 O − besagt: doppelt negativ geladenes, aus Sauerstoff der Kernladungszahl 8 und der Masse 16 aufgebautes Ion.

Anmerkung: Im PSE S. 43 und in der Ausklapptafel ist bei den Elementsymbolen die Atommasse angegeben. Sie bezieht sich dort auf das jeweilige Nuclidgemisch des entsprechenden Elements.

Kernregeln

Die Aston-Regel lautet: Elemente mit ungerader Kernladungszahl haben höchstens zwei Isotope.

Die Mattauch-Regel sagt aus: Es gibt keine stabilen Isobare (vgl. unten) von Elementen mit unmittelbar benachbarter Kernladungszahl. Z.B. ist 87

38Sr stabil, aber

87

37 Rb ein β-Strahler.

Einige Begriffe aus der Atomphysik

Nuclid: Atomart, definiert durch Kernladungszahl und Massenzahl. Beispiel: 11H

Isotope: Nuclide gleicher Kernladungszahl und verschiedener Massenzahl.

Beispiel: 1

2

3

1H , 1H , 1H

Isobare: Nuclide gleicher Massenzahl und verschiedener Kernladungszahl.

Beispiel: 97

97

40Sr , 42 Mo

R einelement besteht aus einer einzigen Nuclidgattung.

Mischelement besteht aus verschiedenen Nucliden gleicher Kernladungszahl.

Atommasse

Die Atommasse ist die Masse eines Atoms in der gesetzlichen atomphysikali-schen Einheit: atomare Masseneinheit: Kurzzeichen: u (engl. amu von atomic mass unit), amu oder Dalton.

Eine atomare Masseneinheit u ist 1/12 der Masse des Kohlenstoffisotops der Masse 12 (126C, s.S. 55). In Gramm ausgedrückt ist u = 1,66053·10–24 g =

1,66053·10–27 kg.

Allgem

10
eine

Chemie

Mit Bezug auf die Masse des 126C-Isotops ist die Masse eines Protons und eines Neutrons etwa 1 u oder 1 amu oder 1 Dalton.

Die Atommasse eines Elements errechnet sich aus den Atommassen der Isotope unter Berücksichtigung der natürlichen Isotopenhäufigkeit.

Beispiele:

Die Atommasse von Wasserstoff ist:

AH = 1,0079 u bzw. 1,0079·1,6605·10–24 g = 1,674·10–24 g.

Die Atommasse von Chlor ist:

ACl = 35,453 u bzw. 35,453·1,6605·10–24 g.

Die Zahlenwerte vor dem u sind die relativen (dimensionslosen) Atommassen.

(relativ = bezogen auf die Masse des Nuclids 12C als Standardmasse.) Die in Gramm angegebenen Massen sind die absoluten (wirklichen) Atommassen.

Massendefekt

In einem Atomkern werden die Nucleonen durch sog. Kernkräfte zusammengehalten. Starken Kernkräften entsprechen hohe nucleare Bindungsenergien zwischen Protonen und Neutronen. Ermitteln lässt sich die Bindungsenergie aus dem sog. Massendefekt.

Massendefekt heißt die Differenz zwischen der tatsächlichen Masse eines Atom-
kerns und der Summe der Massen seiner Bausteine.

Bei der Kombination von Nucleonen zu einem (stabilen) Kern wird Energie frei (exothermer Vorgang). Dieser nuclearen Bindungsenergie entspricht nach dem Äquivalenzprinzip von Einstein (E = m·c2) ein entsprechender Massenverlust, der Massendefekt.

Beispiel: Der Heliumkern besteht aus 2 Protonen und 2 Neutronen. Addiert man die Massen der Nucleonen, erhält man für die berechnete Kernmasse 4,0338 u.

Der Wert für die experimentell gefundene Kernmasse ist 4,0030 u. Die Differenz

— der Massendefekt — ist 0,0308 u. Dies entspricht einer nuclearen Bindungsenergie von E = m·c2 = 0,0308·1,6·10–27·9·1016 kg·m2·s–2 = 4,4·10–12 J = 28,5

MeV. (1 MeV = 106 eV; 1 u = 931 MeV, c = 2,99793·108 m·s–1)

Beachte: Im Vergleich hierzu beträgt der Energieumsatz bei chemischen Reaktionen nur einige eV.

Isotopieeffekte

Untersucht man das physikalische Verhalten isotoper Nuclide, findet man gewisse Unterschiede. Diese sind im Allgemeinen recht klein, können jedoch zur

Isotopentrennung genutzt werden.

2 Aufbau der Atome 11

Unterschiede zwischen isotopen Nucliden auf Grund verschiedener Masse nennt man Isotopieeffekte.

Kinetischer Isotopieeffekt heißt die Erscheinung, dass die Reaktionsgeschwindigkeit z.B. von Deuterium mit anderen Elementen oder Verbindungen meist geringer ist als die von Wasserstoff.

Die Isotopieeffekte sind bei den Wasserstoff-Isotopen H, D und T größer als bei den Isotopen anderer Elemente, weil das Verhältnis der Atommassen 1 : 2 : 3 ist.

Die Bindungsenergien von Deuterium mit anderen Elementen sind meist größer als diejenigen von Wasserstoff.

Die Tabellen 3 und 4 zeigen einige Beispiele für Unterschiede in den physikalischen Eigenschaften von H2, HD, D2 und T2 sowie von H2O (Wasser) und D2O

(schweres Wasser).

Tabelle 3. Physikalische Eigenschaften von Wasserstoff

Eigenschaften

H2

HD

D2

T2

Siedepunkt in K

20,39

22,13

23,67

25,04

Gefrierpunkt in K

13,95

16,60

18,65

–

Verdampfungswärme beim

Siedepunkt in J·mol–1

904,39

–

1226,79

1394,27

Tabelle 4. Physikalische Eigenschaften von H2O und D2O

Eigenschaften

H2O

D2O

Siedepunkt in °C

100

101,42

Gefrierpunkt in °C

0

3,8

Temperatur des Dichtemaximums in °C

3,96

11,6

Verdampfungswärme bei 25°C in kJ·mol–1 44,02 45,40

Schmelzwärme in kJ·mol–1 6,01

6,34

Dichte bei 20°C in g·cm–3 0,99823

1,10530

Kryoskopische Konstante in grad·g·mol–1 1,859

2,050

Ionenprodukt bei 25°C in mol2·L–2 1,01·10–14 0,195·10–14

Trennung von Isotopen

Die Trennung bzw. Anreicherung von Isotopen erfolgt umso leichter, je größer die relativen Unterschiede der Massenzahlen der Isotope sind, am leichtesten also beim Wasserstoff.

Allgem

12
eine

Chemie

Eine exakte Trennung erfolgt im Massenspektrometer. In diesem Gerät wird ein ionisierter Gasstrom dem Einfluss eines elektrischen und eines magnetischen Feldes ausgesetzt (s. Bd. III). Die Ionen mit verschiedener Masse werden unterschiedlich stark abgelenkt und treffen an verschiedenen Stellen eines Detektors (z.B. Photoplatte) auf.

Quantitative Methoden zur Trennung eines Isotopengemisches sind Anreicherungsverfahren wie z.B. die fraktionierte Diffusion, Destillation oder Fällung, die Thermodiffusion im Trennrohr oder die Zentrifugation.

Radioaktive Strahlung

(Zerfall instabiler Isotope)

Isotope werden auf Grund ihrer Eigenschaften in stabile und instabile Isotope eingeteilt. Stabile Isotope zerfallen nicht. Instabile Isotope gibt es von leichten und schweren Elementen. Der größte stabile Kern ist 209

83 Bi .

Instabile Isotope (Radionuclide) sind radioaktiv, d.h. sie zerfallen in andere Nuclide und geben beim Zerfall Heliumkerne, Elektronen, Photonen usw. ab. Man nennt die Erscheinung radioaktive Strahlung oder Radioaktivität.

Radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit

Die Zerfallsgeschwindigkeiten aller radioaktiven Substanzen folgen einem Gesetz erster Ordnung: Die Zerfallsgeschwindigkeit hängt von der Menge des radioaktiven Materials ab. Sie ist für ein radioaktives Nuclid eine charakteristische Größe. Zum Begriff der Halbwertszeit s. S. 252.

Für uns wichtig sind folgende Strahlungsarten:

α-Strahlung: Es handelt sich um Teilchen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen aufgebaut sind. Es sind Kerne von Heliumatomen: 4

2

2 He + (Ladung +2,

Masse 4u). Die kinetische Energie von α-Teilchen liegt, je nach Herkunft, zwischen 5 und 11 MeV. Unmittelbar nach seiner Emittierung nimmt der

4

2

He +-Kern Elektronen auf und kann als neutrales Heliumatom (Heliumgas)

2
nachgewiesen werden.

Beispiel für eine Kernreaktion mit Emission von α-Teilchen:

210

206

4

84 Po ⎯ →

⎯

82 Pb + 2 He

Mutterkern

Tochterkern
α-Teilchen

Für solche Reaktionen gilt der 1. radioaktive Verschiebungssatz: Werden bei einer Kernreaktion α-Teilchen emittiert, wird die Massenzahl um vier und die Kernladungszahl um zwei Einheiten verringert.

β-Strahlung: β-Strahlen bestehen aus Elektronen (Ladung –1, Masse 0,0005 u).

Energie: 0,02 - 4 MeV. Reichweite ca. 1,5 - 8,5 m in Luft, je nach Quelle.

2 Aufbau der Atome 13

Beispiel für eine Kernreaktion mit β-Emission (νe symbolisiert das beim β-Zerfall emittierte Antineutrino):

14

14

0

6 C ⎯ →

⎯

7 N + −1e + νe

Für Reaktionen, bei denen β-Strahlen aus dem Kern emittiert werden, gilt der 2. Verschiebungssatz:

Durch Emission eines Elektrons aus dem Atomkern bleibt die Masse des Kerns unverändert und die Kernladungszahl wird um eine Einheit erhöht. (Zur Erklä-
rung nimmt man die Umwandlung von einem Neutron in ein Proton an.)

Beachte: Bei Kernreaktionen bleibt gewöhnlich die Elektronenhülle unberücksichtigt. Die Reaktionsgleichungen (Kernreaktionsgleichungen) können wie üblich überprüft werden, denn die Summe der Indexzahlen muss auf beiden Seiten gleich sein.

γ-Strahlung: Elektromagnetische Strahlung sehr kleiner Wellenlänge (ca. 10–10
cm, sehr harte Röntgenstrahlung). Sie ist nicht geladen und hat eine verschwin-dend kleine Masse (Photonenmasse), Kinetische Energie: 0,1 - 2 MeV.

γ-Strahlung begleitet häufig die anderen Arten radioaktiver Strahlung.

Neutronenstrahlen (n-Strahlen): Beschießt man Atomkerne mit α-Teilchen, können Neutronen aus dem Atomkern herausgeschossen werden. Eine einfache, vielbenutzte Neutronenquelle ist die Kernreaktion

9 Be + 4 He

1 n + 12C

4

2

⎯ →

⎯

0

6

Diese führte zur Entdeckung des Neutrons durch Chadwick 1932. Die Heliumkerne stammen bei diesem Versuch aus α-strahlendem Radium226 Ra . Die gebil-88
deten Neutronen haben eine maximale kinetische Energie von 7,8 eV.

Neutronen sind wichtige Reaktionspartner für viele Kernreaktionen, da sie als ungeladene Teilchen nicht von den Protonen der Kerne abgestoßen werden.

Beispiele für natürliche und künstliche Isotope

Erläuterungen: Die Prozentzahlen geben die natürliche Häufigkeit an. In der Klammer hinter der Strahlenart ist die Energie der Strahlung angegeben. t1/2 ist die Halbwertszeit. a = Jahre, d = Tage.

Wasserstoff-Isotope: 1 H oder H (leichter Wasserstoff, Protium), 99,9855 %. 2 H

1

1
oder D (Deuterium, schwerer Wasserstoff), 0,0148 %. 3 H oder T (Tritium), 1
β

(0,0186 MeV), t1/2 = 12,3 a. Mengenverhältnis: 1 : 1,1·10–14 : 10–18.

Kohlenstoff-Isotope: 12 C, 98,892 %; 13C , 1,108 %; 14 C,

6

6

6
β (0,156 MeV),
t1/2 = 5730 a.

Phosphor-Isotope: 31P, 100 %; 32 P ,

15

15
β (1,71 MeV), t1/2 = 14,3 d.

Allgem

14
eine

Chemie

Cobalt-Isotope: 59 Co, 100 %; 60 Co,

27

27
β (0,314 MeV), γ (1,173 MeV, 1,332

MeV), t1/2 = 5,26 a.

Iod-Isotope: 125 I, u.a.

127 I, 100 %. 129I

53
γ (0,035 MeV), t1/2 = 60 d. 53

53 β (0,150 MeV),
γ (0,040 MeV), t

131

1/2 = 1,7·107 a.

I ,

53
β (0,606 MeV, 0,33 MeV, 0,25 MeV …),
γ (0,364 MeV, 0,637 MeV, 0,284 MeV …), t1/2 = 8,05 d.

Uran-Isotope: 238 U , 99,276 %,

92
α, β, γ, t1/2 = 4,51·109 a.

235 U, 0,7196 %,

92
α, γ, t1/2 = 7,1·108 a.

Messung radioaktiver Strahlung: Die meisten Messverfahren nutzen die ionisierende Wirkung der radioaktiven Strahlung aus. Photographische Techniken (Schwärzung eines Films) sind nicht sehr genau, lassen sich aber gut zu Doku-mentationszwecken verwenden. Szintillationszähler enthalten Stoffe (z.B. Zink-sulfid, ZnS), welche die Energie der radioaktiven Strahlung absorbieren und in sichtbare Strahlung (Lichtblitze) umwandeln, die photoelektrisch registriert wird.

Weitere Messgeräte sind die Wilsonsche Nebelkammer und das Geiger-Müller-Zählrohr.

Radioaktive Aktivität

Der radioaktive Zerfall eines Nuclids bedingt seine radioaktive Aktivität A. Sie ist unabhängig von der Art des Zerfalls. A ist identisch mit der Zerfallsrate, d.i. die Häufigkeit dN/dt, mit der N Atome zerfallen: A = –dN/dt = λ·N, mit λ = Zerfallskonstante.

Die Zerfallsrate wird als Zahl der Kernumwandlungen pro Sekunde angegeben.

SI-Einheit: s–1 oder Becquerel (Bq). Veraltet: 1 Ci (Curie) = 3,7·1010 s–1 =

3,7·1010 Bq = 3,7 G Bq. Beispiel: Die EU-Einfuhr-Grenzwerte für die meisten Nahrungsmittel betragen bis zum 31. März 2010 jetzt 600 Bq pro kg.

Da die Aktivität nur die Zahl der Zerfallsprozesse pro Sekunde angibt, sagt sie nur wenig aus über die biologische Wirksamkeit einer radioaktiven Substanz. Letztere muss daher auf andere Weise gemessen werden. Biologisch wirksam ist ein Radionuclid dadurch, dass die von ihm ausgehende Strahlung ionisierend wirkt.

Dies hängt von der Art der Strahlung und ihrer Energie ab. Die sog. Dosimetrie basiert dabei auf der Ionisation der Luft in sog. Ionisationskammern. Diese dienen auch zur Eichung anderer Dosisinstrumente wie z.B. Filmstreifen. Hierbei sind folgende Angaben zu unterscheiden.

– Ionendosis I: Quotient aus erzeugter Ionenladung Q und Masse m der Luft in einem Messvolumen: I = Q/m; SI-Einheit: C·kg–1 (Coulomb pro kg). Veraltet Röntgen (R); 1 R = 258·10–6 C·kg–1.

– Ionendosisrate

(„Ionendosisleistung“): dI/dt; SI-Einheit: A·kg–1.

– Energiedosis D: Quotient aus Energie W und Masse m von ionisierender Strahlung räumlich konstanter Energieflussdichte: D = W/m; SI-Einheit: J·kg–1
oder Gray (Gy). Veraltet: Rad (rd) mit 1 rd = 10–2 J·kg–1 = 10–2 Gy.

2 Aufbau der Atome 15

– Energiedosisrate („Energiedosisleistung“): dD/dt; SI-Einheit: Gy·s–1

(= W·kg–1).

Für die biologische Wirkung von besonderer Bedeutung ist die im Strahlenschutz verwendete

– Äquivalentdosis D·q: Produkt aus der Energiedosis und (dimensionslosen) Bewertungsfaktoren. D·q = D·Qualitätsfaktor·Wichtungsfaktor; SI-Einheit: J·kg–1 oder Sievert (Sv). Veraltet: rem; 1 rem = 10–2 J·kg–1.

Beispiele für Qualitätsfaktoren der Strahlung: α = 20, β = 1, γ = 1, Protonen =

10, schnelle Neutronen = 10. Beispiele für Wichtungsfaktoren: Ganzkörper =

1, Lunge = 0,12, Schilddrüse = 0,03, Keimdrüse = 0,25, Brustdrüse = 0,15.

– effektive Halbwertszeit t1/2eff: die Zeit ,nach der die Gefährdung des Organismus auf die Hälfte gesunken ist. Sie wird berechnet aus der physikalischen Halbwertszeit t1/2P, in der die Hälfte des radioaktiven Materials zerfallen ist und der biologischen Halbwertszeit t1/2B, in der die Hälfte einer chemischen Substanz aus dem Körper ausgeschieden wird, nach t1/2eff = (t1/2P·t1/2B) : (t1/2P +
t1/2B).

131I : t

53

1/2P = 8 d;
t1/2B = 138 d;
t1/2eff = 7,6 d

90Sr : t

38

1/2P = 28,5 a;
t1/2B = 11 a;
t1/2eff = 7,9 a

137 Cs : t

55

1/2P = 30,2 a;
t1/2B = 70 d;
t1/2eff = 69,5 d

226 Ra : t

88

1/2P = 1600 a;
t1/2B = 55 a;
t1/2eff = 53 a

Allgem

16
eine

Chemie

Atome betreffen, wurden weggelassen. Bei der Mehrheit

Radioaktive Zerfallsreihen. Zweige, die weniger als 1%

Tabelle 5.

der Zerfallsprozesse wird Gammastrahlung emittiert

2 Aufbau der Atome 17

Allgem

18
eine

Chemie

Radioaktive Zerfallsreihen

Bei Kernreaktionen können auch Nuclide entstehen, die selbst radioaktiv sind. Mit Hilfe der radioaktiven Verschiebungssätze lässt sich ermitteln, dass vier verschiedene radioaktive Zerfallsreihen möglich sind. Endprodukt der Zerfallsreihen ist entweder ein Blei- oder Bismut-Isotop. Drei Zerfallsreihen kommen in der Natur vor: Thorium-Reihe (4 n + 0), Uran-Reihe (4 n + 2), Aktinium-Reihe

(4 n + 3). Die vierte Zerfallsreihe wurde künstlich hergestellt: Neptunium-Reihe

(4 n + 1).

Beachte: In den Klammern sind die Reihen angegeben, mit denen sich die Massenzahlen der Glieder der Reihe errechnen lassen; n ist dabei eine ganze Zahl. S. hierzu Tabelle 5!

Radioaktives Gleichgewicht

Stehen mehrere Radionuclide in einer genetischen Beziehung: Nuclid 1 → Nuclid 2 → Nuclid 3 usw., so stellt sich nach einer bestimmten Zeit ein Gleichgewicht ein. Hierbei werden in der Zeiteinheit ebenso viele Atome gebildet, wie weiterzer-fallen. Die im radioaktiven Gleichgewicht vorhandenen Mengen radioaktiver Elemente verhalten sich wie die Halbwertszeiten bzw. umgekehrt wie die Zer-fallskonstanten.

Beachte: Das radioaktive Gleichgewicht ist — im Gegensatz zum chemischen Gleichgewicht — nicht reversibel, d.h. es kann nicht von beiden Seiten erreicht werden. Es handelt sich auch im allgemeinen nicht um einen stationären Zustand.

Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten von Isotopen

Altersbestimmung von uranhaltigen Mineralien: Uran geht durch radioaktiven Zerfall in Blei über. Ermittelt man in uranhaltigen Mineralien den Gehalt an Uran-blei 206 Pb , so kann man mit Hilfe der Gleichung

82
ln[A0]/[A] = k·t

(s. S. 234)

die Zeit t berechnen, die verging, bis die Menge Uran zerfallen war, welche der gefundenen Menge Blei entspricht. Das Alter bezieht sich dabei auf die Zeit nach der letzten Erstarrung des Gesteins, aus dem die Mineralien gewonnen wurden.

Andere Methoden benutzen die Nuclidverhältnisse: 40

40

87

87

18 Ar/ 19K oder 38Sr/37Rb zur

Altersbestimmung von Mineralien.

Altersbestimmungen von organischen Substanzen sind mit Hilfe des Kohlenstoffisotops 14 C (Radiocarbonmethode) möglich. Das Isotop entsteht in der Iono-6
sphäre nach der Gleichung

14 N + 1n

14 C + 1p, Kurzform: 14N(n,p)14C

7

0

⎯ →

⎯

6

1

Es ist eine (n,p)-Reaktion. Die Neutronen werden durch die kosmische Strahlung erzeugt. Wegen des Gleichgewichts zwischen gebildetem und zerfallendem 14C ist das Mengenverhältnis zwischen 12C und 14C in der Luft und folglich im lebenden Organismus konstant. Nach dem Tode des Organismus bleibt der 12C-Gehalt konstant, der 14C-Gehalt ändert sich mit der Zeit. Aus dem Verhältnis 12C zu 14C kann

2 Aufbau der Atome 19
man das Alter der toten organischen Substanz ermitteln (Libby, 1947). Beispiel: Grabtuch von Turin, „Ötzi“.

Mit Hilfe radioaktiver Isotope lassen sich chemische Verbindungen radioaktiv markieren, wenn man anstelle eines stabilen Isotops ein radioaktives Isotop des gleichen Elements einbaut. Auf Grund der Strahlung des Isotops lässt sich sein Weg bei Synthesen oder Analysen verfolgen. Sind markierte Substanzen in Nah-rungsmitteln enthalten, lässt sich ihr Weg im Organismus auffinden. Ein radioaktiver Indikator ist z.B. das 131

53I -Isotop, das beim sog. Radioiodtest zur Lokalisie-
rung von Geschwülsten in der Schilddrüse benutzt wird.

Radionuclide finden auch als Strahlungsquellen vielfache Anwendung. Mit 60

27 Co
werden z.B. Tumore bestrahlt. Durch Bestrahlen werden Lebensmittel sterilisiert oder Gase ionisiert. So werden α- und β-Strahler in den Strahlungsionisations-detektoren von Gaschromatographen benutzt. Durch radioaktive Strahlen wird aber auch die Erbmasse verändert. Auf diese Weise lassen sich z.B. neue Pflanzenarten züchten.

Breite Anwendung finden Radionuclide ferner bei der Werkstoffprüfung. Aus der Durchlässigkeit der Materialien lassen sich Rückschlüsse auf Wanddicke, Mate-rialfehler usw. ziehen.

Aktivierungsanalyse

Die Aktivierungsanalyse dient der quantitativen Bestimmung eines Elements in einer Probe. Dabei wird die Probe mit geeigneten nuklearen Geschossen „bom-bardiert“ und die Intensität der radioaktiven Strahlung gemessen, welche durch den Beschuss hervorgerufen wird (Bildung radioaktiver Isotope). Als Geschosse werden meist Neutronen benutzt (Neutronenaktivierung). Für die Analyse genü-
gen wenige mg Substanz. Von der aktivierten Probe wird meist ein Gammaspektrum aufgenommen (Messung der Energieverteilung und -intensität der ausge-sandten Gammaquanten). Die Auswertung des Spektrums zur Bestimmung von

Art und Menge der in der Probe enthaltenen Elemente erfolgt mittels Computer.

Beispiel: Nachweis von Quecksilber in biologischen und organischen Materialien.

2.2 Elektronenhülle

Erhitzt man Gase oder Dämpfe chemischer Substanzen in der Flamme eines Bun-senbrenners oder im elektrischen Lichtbogen, so strahlen sie Licht aus. Wird dieses Licht durch ein Prisma oder Gitter zerlegt, erhält man ein diskontinuierliches Spektrum, d.h. ein Linienspektrum.

Trotz einiger Ähnlichkeiten hat jedes Element ein charakteristisches Linienspektrum (Bunsen, Kirchhoff, 1860 ).

Die Spektrallinien entstehen dadurch, dass die Atome Licht nur in diskreten Quanten (Photonen) ausstrahlen. Dies hat seinen Grund in der Struktur der Elektronenhülle.

Allgem

20
eine

Chemie

Abb. 3

Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Emissionsspektrum von atomarem Wasserstoff.

Das Wasserstoffspektrum besteht aus fünf Serienspektren. Jede Serie schließt mit einer Seriengrenze. Die Wellenzahlen ν der einzelnen Emissionslinien errechnen sich nach folgender allgemeinen Formel:

1

1
ν =

§

·

RH¨

−

m = 1, 2, 3, 4 …

2

2 ¸

© m
n ¹

n = (m + 1), (m + 2), (m + 3) …

RH = 109,678 cm–1

RH ist eine empirische Konstante (Rydberg-Konstante für Wasserstoff).

Für die einzelnen Serien ergibt sich damit:

Spektral-
gebiet

1

§ 1

1 ·

Lyman-Serie

= ν = R
n = 2, 3, 4, 5, 6

H ¨

−

¸

…

ultraviolett

© 12

2
λ
n ¹

1

§ 1

1 ·

Balmer-Serie

= ν = R
n = 3, 4, 5, 6

H ¨

−

¸

…

sichtbar

© 22

2
λ
n ¹

1

§ 1

1 ·

Paschen-Serie

= ν = R
n = 4, 5, 6

H ¨

−

¸

…

infrarot

© 32

2
λ
n ¹

(ultrarot)

1

§ 1

1 ·

Brackett-Serie

= ν = R
n = 5, 6

H ¨

−

¸

…

infrarot

© 42

2
λ
n ¹

(ultrarot)

Pfund-Serie

1

§ 1

1

= ν =

·

R
n = 6

H ¨

−

¸

…

infrarot

© 52

2
λ
n ¹

(ultrarot)

(λ ist das Symbol für Wellenlänge)

2 Aufbau der Atome 21

Atommodell von Niels Bohr (1913)

Von den klassischen Vorstellungen über den Bau der Atome wollen wir hier nur das Bohrsche Atommodell skizzieren.

Bohrsches Modell vom Wasserstoffatom

Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton und einem Elektron. Das Elektron (Masse m, Ladung –e) bewegt sich auf einer Kreisbahn vom Radius r ohne Ener-gieverlust = strahlungsfrei mit der Lineargeschwindigkeit v = ungefähre Lichtge-schwindigkeit um den Kern (Masse mp, Ladung +e).

Die Umlaufbahn ist stabil, weil die Zentrifugalkraft, die auf das Elektron wirkt (mv2/r), gleich ist der Coulombschen Anziehungskraft zwischen Elektron und Kern (e2/4πε0r2), d.h. es gilt:

mv 2
e2

2

2
e

=
oder mv

12

=

; ε = 8 8

, ⋅10− A2 ⋅s4 ⋅ kg 1

− ⋅ m 3−

0
r

4πε r2

4πε r

0

0

Die Energie E des Elektrons auf seiner Umlaufbahn setzt sich zusammen aus der potentiellen Energie Epot und der kinetischen Energie Ekin:

E

= E + E
pot
kin
r

2

2

2

2

E
mv
e

=

=

; E
e
e

=

= −

= − 2 E
kin

2

8πε r
pot

2

0

³ 4πε r dr 4πε r
kin

0

∞

0 2

E

= −2 E + E = −E
e
kin
kin
kin = − 8πε r

0

Nach der Energiegleichung sind für das Elektron (in Abhängigkeit vom Radius r) alle Werte erlaubt von 0 (für r = ∞) bis ∞ (für r = 0). Damit das Modell mit den Atomspektren vereinbar ist, ersann Bohr eine Quantisierungsbedingung. Er verknüpfte den Bahndrehimpuls (mvr) des Elektrons mit dem Planckschen Wir-kungsquantum h (beide haben die Dimension einer Wirkung):

mvr = n·h/2π;
h = 6,626·10–34 J·s

Für n (= Hauptquantenzahl) dürfen nur ganze Zahlen (1,2,… bis ∞) eingesetzt werden. Zu jedem Wert von n gehört eine Umlaufbahn mit einer bestimmten Energie, welche einem „stationären“ Zustand (diskretes Energieniveau) des Atoms entspricht. Kombiniert man die Gleichungen für v und E mit der Quanti-sierungsvorschrift, erhält man für den Bahnradius und die Energie des Elektrons auf einer Umlaufbahn:

e2

2

1
ε
m ⋅ e4

1

0 ⋅ h
v =

⋅ ; r =

⋅ n2 und

E = −

⋅

2h ⋅ ε
n

2

2

2

2

8ε0 ⋅ h n

0
π⋅ m ⋅ e

Allgem

22
eine

Chemie

Für
n = 1 ist r1 = 52,84 pm
und

E1 = –1313 kJ·mol–1

n = 2 ist r2 = 212 pm
und

E2 = –328 kJ·mol–1

1

1

1

Für n = 1,2,3,4,… gilt für die Energiewerte: E = E1, E1, E1,

E1, …

4

9

16

r1 = a0 heißt
auch

Bohrscher Atomradius (vom H-Atom).

1

v = ·2,18·106 m·s–1;
für n = 1: v = 2·106 m·s–1
n

Durch das negative Vorzeichen wird deutlich gemacht, dass der Wert für E2 weniger negativ ist als derjenige für E1. Daraus folgt, dass der Zustand E1 die niedrigere Energie besitzt.

Der stabilste Zustand eines Atoms (Grundzustand) ist der Zustand niedrigster Energie.

Höhere Zustände (Bahnen) heißen angeregte Zustände. Abb. 4 zeigt die Elektro-nenbahnen und die zugehörigen Energien für das Wasserstoffatom in Abhängigkeit von der Hauptquantenzahl n.

Der Energieabstand der Bohrschen Kreisbahnen nimmt wegen 1/n2 (in der Ener-gieformel) mit zunehmenden n ab.

Atomspektren (Absorptions- und Emissionsspektroskopie)

Nach Bohr sind Übergänge zwischen verschiedenen Bahnen bzw. energetischen Zuständen (Energieniveaus) möglich, wenn die Energiemenge, die der Energiedifferenz zwischen den betreffenden Zuständen entspricht, entweder zugeführt (absorbiert) oder in Form von elektromagnetischer Strahlung (Photonen) ausgestrahlt (emittiert) wird. Erhöht sich die Energie eines Atoms, und entspricht die Energiezufuhr dem Energieunterschied zwischen zwei Zuständen Em und En, dann wird ein Elektron auf die höhere Bahn mit En angehoben. Kehrt es in den günstigeren Zustand Em zurück, wird die Energiedifferenz ∆E = En – Em als Licht (Photonen) ausgestrahlt, s. Abb. 4.

Für den Zusammenhang der Energie eines Photons mit seiner Frequenz ν gilt eine von Einstein (1905) angegebene Beziehung:

E = h·ν

2 Aufbau der Atome 23

Abb. 4 a-c. Bohrsches Atommodell. a Bohrsche Kreisbahn. b Bohrsche Kreisbahnen für das Wasserstoffatom mit n = 1, 2, 3 und 4. c Energieniveaus für das Wasserstoffatom mit n = 1, 2, 3, 4 …, ∞

Die Frequenz einer Spektrallinie in einem Atomspektrum ist demnach gegeben durch ν = ∆E/h. Die Linien in einem Spektrum entsprechen allen möglichen Elektronenübergängen, vgl. Abb. 5.

Verbesserungen des Bohrschen Modells

Sommerfeld und Wilson erweiterten das Bohrsche Atommodell, indem sie es auf Ellipsenbahnen ausdehnten. Ellipsenbahnen haben im Gegensatz zum Kreis zwei Freiheitsgrade, denn sie sind durch die beiden Halbachsen bestimmt. Will man daher die Atomspektren durch Übergänge zwischen Ellipsenbahnen beschreiben, braucht man demzufolge zwei Quantenbedingungen. Man erhält zu der Hauptquantenzahl n die sog. azimutale Quantenzahl k. Um Spektren von Atomen mit mehreren Elektronen erklären zu können, wurde k durch die Nebenquantenzahl A ersetzt (k = A – 1).

Abb. 5. Elektronenüber-
gänge und Spektrallinien
am Beispiel des Wasser-
stoffspektrums. (Nach E.

Mortimer)

Allgem

24
eine

Chemie

Die Nebenquantenzahl A bestimmt den Bahndrehimpuls des Elektrons.

(Bahndrehimpuls =
h

A(A + )

1 ⋅

,
h [Js] = Wirkung)

2π

Als dritte Quantenzahl wurde die magnetische Quantenzahl m eingeführt.

m bestimmt die Neigung der Ebene einer Ellipsenbahn gegen ein äußeres magnetisches Feld. Der Zahlenwert von m kennzeichnet die räumliche Ausrich-tung des Bahndrehimpulses in einer vorgegebenen Richtung.

Trotz dieser und anderer Verbesserungen versagt das Bohrsche Modell in mehreren Fällen. Vor allem aber entbehren die stationären Zustände jeder theoretischen Grundlage.

Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

Das wellenmechanische Modell berücksichtigt die Beobachtung, dass sich freie Elektronen je nach Versuchsanordnung wie Teilchen mit Masse, Energie und Impuls
oder aber wie Wellen ( L. de Broglie) verhalten. Ferner beachtet es die Heisen-bergsche Unschärfebeziehung, wonach es im atomaren Bereich unmöglich ist, von einem Teilchen gleichzeitig Ort und Impuls mit beliebiger Genauigkeit zu bestimmen. D.h. es gibt keine genaue Flugbahn für ein Teilchen.

Das Elektron des Wasserstoffatoms wird als eine kugelförmige, stehende (in sich selbst zurücklaufende) Welle im Raum um den Atomkern aufgefasst. Die maximale Amplitude einer solchen Welle ist eine Funktion der Ortskoordina-ten x, y und z: ψ(x,y,z) . Das Elektron kann durch eine solche Wellenfunktion beschrieben werden.

ψ selbst hat keine anschauliche Bedeutung. Nach M. Born kann man jedoch das Produkt |ψ2| dxdydz als die Wahrscheinlichkeit interpretieren, das Elektron in dem Volumenelement dV = dxdydz anzutreffen (Aufenthaltswahrscheinlichkeit).

Nach E. Schrödinger lässt sich das Elektron auch als Ladungswolke mit der Dichte ψ2 auffassen (Elektronendichteverteilung).

ψ24r2πdr =

Radialverteilungsfuktion = Wahrscheinlichkeit, das Elektron in

einer Kugelschale der Dicke dr im Abstand r vom Kern anzutref-

V
fen.

(Kugelschale)

1926 verknüpfte Schrödinger Energie und Welleneigenschaften eines Systems wie des Elektrons im Wasserstoffatom durch eine homogene Differentialglei-chung zweiter Ordnung.

Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung ist:

∂2ψ ∂2ψ ∂2ψ
π2

2

8 m §
e ·

+

+

+

Ë +

¸ ψ = 0

∂ 2
x

∂ 2
y

∂ 2

2
z
h

¨
r ¸

©

¹

2 Aufbau der Atome 25
oder in Polarkoordinaten (vgl. Abb. 6):

∂

2

§ 2 ∂ψ ·

1

∂ ψ

1

∂
r

·
sin

∂r ¨

¸ +

⋅

+

⋅

§¨

¸

©

∂r

2

¹ sin ϑ ∂ϕ2
sin ϑ ∂ϑ
ϑ ∂ψ

©

∂ϑ ¹

8 2

2

2
mr

+ π

§ E + e · ψ

2

¨

¸

= 0
h

©
r ¹
oder in stark vereinfachter Form:

Hψ = Eψ

H heißt Hamilton-Operator und bedeutet die Anwendung einer Rechenoperation auf ψ. H stellt die allgemeine Form der Gesamtenergie des Systems dar. E ist der Zahlenwert der Energie für ein bestimmtes System.

Wellenfunktionen ψ, die Lösungen der Schrödinger-Gleichung sind, heißen

Eigenfunktionen. Die Energiewerte E, welche zu diesen Funktionen gehören, nennt man Eigenwerte.

Die möglichen Energiewerte werden durch Randbedingungen festgelegt. Die Eigenfunktionen entsprechen den stationären Zuständen des Atoms im Bohrschen Modell.

Ersetzt man die kartesischen Koordinaten durch Polarkoordinaten (Abb. 6), haben die Lösungen der Schrödinger-Gleichung die allgemeine Form:

ψn,

(r)·Y

A,m = Rn, A

A,m(ϑ, ϕ)

≡ Atomorbitale

Diese Eigenfunktionen (Einteilchen-Wellenfunktionen) nennt man Atomorbitale

(AO) (Mulliken, 1931).

Das Wort Orbital ist ein Kunstwort und deutet die Beziehung zum Bohrschen Kreis an (englisch: orbit = Planetenbahn, Bereich).

Abb. 6. Polarkoordinaten und ihre Beziehungen zu rechtwinkligen Koordinaten.

x = r·sin ϑ·cos ϕ; y = r·sinϑ·sin ϕ; z = r·cosϑ

Allgem

26
eine

Chemie

Das Orbital ersetzt die Elektronenbahn (Bohr). Als Folge der Unschärfebeziehung kann man nur eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit machen, ein Elektron an diesem oder jenem Punkt im Raum anzutreffen. Es ist jedoch keine Aussage dar-
über möglich, wie das Elektron von einem zum anderen Punkt gelangt.

Die Indizes n, A,m entsprechen der Hauptquantenzahl n, der Nebenquantenzahl A und der magnetischen Quantenzahl m im verbesserten Bohrschen Modell. Die Quantenzahlen ergeben sich in diesem Modell gleichsam von selbst.

Aus mathematischen Gründen gilt:

ψn, A,m kann nur dann eine Lösung der Schrödinger-Gleichung sein, wenn die Quantenzahlen folgende Werte annehmen:

n = 1, 2, 3, …, ∞ (ganze Zahlen)

A = 0, 1, 2, … bis n–1
m = +A, +(A–1), …, 0, …, –(A–1), –A;
m kann maximal 2 A+1 Werte annehmen.

Atomorbitale werden durch ihre Nebenquantenzahl A gekennzeichnet, wobei man den Zahlenwerten für A aus historischen Gründen Buchstaben in folgender Weise zuordnet:

A = 0, 1, 2, 3, …

⏐

⏐

⏐

⏐
s, p, d, f, …

Man sagt, ein Elektron besetzt ein Atomorbital, und meint damit, dass es durch eine Wellenfunktion beschrieben werden kann, die eine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist. Speziell spricht man von einem s-Orbital bzw. p-Orbital und versteht darunter ein Atomorbital, für das die Nebenquantenzahl A den Wert 0 bzw. 1
hat.

Zustände gleicher Hauptquantenzahl bilden eine sog. Schale. Innerhalb einer Schale bilden die Zustände gleicher Nebenquantenzahl ein sog. Niveau (Unterschale): z.B. s-Niveau, p-Niveau, d-Niveau, f-Niveau.

Den Schalen mit den Hauptquantenzahlen n = 1, 2, 3,… werden die Buchstaben

K, L, M usw. zugeordnet.

Elektronenzustände, welche die gleiche Energie haben, nennt man entartet. Im freien Atom besteht das p-Niveau aus drei, das d-Niveau aus fünf und das f-Niveau aus sieben entarteten AO.

Elektronenspin

Die Quantenzahlen n, A und m genügen nicht zur vollständigen Erklärung der Atomspektren, denn sie beschreiben gerade die Hälfte der erforderlichen Elektronenzustände. Dies veranlasste 1925 Uhlenbeck und Goudsmit zu der Annahme,

2 Aufbau der Atome 27
dass jedes Elektron neben seinem räumlich gequantelten Bahndrehimpuls einen Eigendrehimpuls hat. Dieser kommt durch eine Drehung des Elektrons um seine eigene Achse zustande und wird Elektronenspin genannt. Der Spin ist ebenfalls gequantelt. Je nachdem ob die Spinstellung parallel oder antiparallel zum Bahndrehimpuls ist, nimmt die Spinquantenzahl s die Werte +1/2 oder –1/2 an. Die Spinrichtung wird durch einen Pfeil angedeutet: ↑ bzw. ↓. (Die Werte der Spinquantenzahl wurden spektroskopisch bestätigt.)

Beachte: Mit dem Elektronenspin ist ein magnetisches Moment verbunden Durch die vier Quantenzahlen n, A, m und s ist der Zustand eines Elektrons im Atom eindeutig charakterisiert.

Jeder Satz aus den vier Quantenzahlen kennzeichnet einen anderen Typ von Elek-tronenbewegung.

n gibt die „Schale“ an (K, L, M usw.) und bestimmt die Orbitalgröße.

A gibt Auskunft über die Form eines Orbitals (s, p, d usw.).

m gibt Auskunft über die Orientierung eines Orbitals im Raum.

s
gibt Auskunft über die Spinrichtung (Drehsinn) eines Elektrons.

Graphische Darstellung der Atomorbitale

Der Übersichtlichkeit wegen zerlegt man oft die Wellenfunktion ψn,A,m in ihren sog. Radialteil Rn, (r), der nur eine Funktion vom Radius r ist, und in die sog.

A

Winkelfunktion YA,m(ϕ, θ). Beide Komponenten von ψ werden meist getrennt betrachtet.

Winkelfunktionen YA,m(ϕ, θ)

Y0,0

= 1/2 π

≡
s – AO

Y1,0

= ( 3 / 2 π) cos ϑ

≡
pz – AO

1 (Y1,1 + Y1,–1)

= ( 3 / 2 π) sin ϑ cos ϕ

≡
px – AO

2

–i 1 (Y1,1 – Y1,–1)

= ( 3 / 2 π) sin ϑ sin ϕ

≡
py – AO

2

Y2,0

= ( 5 / 4 π) (3 cos2ϑ – 1)

≡
dz2 –AO

1 (Y2,2 + Y2,–2)

= ( 15 / 4 π) sin2ϑ cos 2 ϕ ≡
dx2–y2 – AO

2

–i 1 (Y2,1 – Y2,–1)

= ( 15 / 4 π) sin 2 ϑ sin ϕ ≡
dyz – AO

2

1 (Y2,1 + Y2,–1)

= ( 15 / 4 π) sin 2 ϑ cos ϕ ≡
dxz – AO

2

–i 1 (Y2,2 – Y2,–2)

= ( 15 / 4 π) sin2ϑ sin 2 ϕ ≡
dxy – AO

2

Allgem

28
eine

Chemie

Beachte: Die Winkelfunktionen YA,m sind von der Hauptquantenzahl n unabhängig. Sie sehen daher für alle Hauptquantenzahlen (und damit für alle Elemente) gleich aus. YA,m bestimmt das räumliche „Aussehen“ der Orbitale.

Zur bildlichen Darstellung der Winkelfunktion benutzt man häufig sog. Polar-
diagramme. Die Diagramme entstehen, wenn man den Betrag von YA,m für jede Richtung als Vektor vom Koordinatenursprung ausgehend aufträgt. Die Richtung des Vektors ist durch die Winkel ϕ und ϑ gegeben. Sein Endpunkt bildet einen Punkt auf der Oberfläche der räumlichen Gebilde in Abb. 7 - 9. Die Polardiagramme haben für unterschiedliche Kombinationen von A und m verschiedene Formen oder Orientierungen.

Für s-Orbitale ist A = 0. Daraus folgt: m kann 2·0 + 1 = 1 Wert annehmen, d.h. m kann nur Null sein. Das Polardiagramm für s-Orbitale ist daher kugelsymme-
trisch.

Für p-Orbitale ist A = 1. m kann demnach die Werte –1 ,0 ,+1 annehmen. Diesen Werten entsprechen drei verschiedene Orientierungen der p-Orbitale im Raum.

Die Richtungen sind identisch mit den Achsen des kartesischen Koordinatenkreuzes. Deshalb unterscheidet man meist zwischen px-, py- und pz-Orbitalen.

Die Polardiagramme dieser Orbitale ergeben hantelförmige Gebilde. Beide Hälften einer solchen Hantel sind durch eine sog. Knotenebene getrennt. In dieser Ebene ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons praktisch Null.

Für d-Orbitale ist A = 2. m kann somit die Werte annehmen: –2, –1, 0, +1, +2.

Abb. 9 zeigt die graphische Darstellung der Winkelfunktion Y2,m dieser fünf d-Orbitale. Vier d-Orbitale sind rosettenförmig. Beachte, dass gegenüberliegende Orbitallappen gleiches Vorzeichen haben, weil an zwei Knotenebenen eine Vor-zeichenumkehr stattfindet.

Abb. 7. a Graphische Darstellung der Winkelfunktion Y0,0. Es ist nur eine Konturlinie gezeichnet, welche etwa 99% der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons entspricht.

b Elektronendichteverteilung im 1s-AO

2 Aufbau der Atome 29

Abb.

8. Graphische Darstellung der Winkelfunktion Y1,m

Beim Durchgang durch die Knotenebene ändert sich das Vorzeichen der Funktion von +
nach – bzw. von – nach + (= Phasenwechsel der Funktion). Höhere p-Orbitale (3p, 4p, …) haben die gleiche äußere Gestalt wie 2p-AO. Sie besitzen jedoch noch innere Knotenflä-
chen in den einzelnen Orbitallappen.

z
z
z
y
y
y

+

–

+

–

–

+
x
x
x

–

–

–

+

+

+

3d xy

3d xz

3d yz
z
z
y
y

+

+

–

–
x

–
x

+

+

Der Ring hat
negatives

Vorzeichen

3d x –y

2

2

3d z2

Abb.

9.

Graphische Darstellung der Winkelfunktion Y2,m

Bei den d-AO sind zwei Knotenebenen, bzw. zwei kegelförmige Knotenflächen vorhanden.

Gegenüberliegende Orbitallappen haben daher gleiches Vorzeichen.

Höhere d-Orbitale (4d, 5d, …) enthalten auch innere Knotenflächen.

Das dz2-AO kann man sich zu gleichen Teilen aus dz2–y2 und dz2–x2 zusammengesetzt denken.

Anmerkung: Die Vorzeichen in den Abb. 7 - 9 ergeben sich aus der mathematischen Beschreibung der Elektronen durch Wellenfunktionen. Bei der Kombination von Orbitalen bei der Bindungsbildung und der Konstruktion von Hybrid-Orbitalen werden die Vorzeichen berücksichtigt.

Allgem

30
eine

Chemie

Radialteil Rn, (r) für s-, p- und d-Orbitale

A

3/ 2

− Zr

R

Z ·
a0

1,0 ≡ 1s

: 2 ⋅ §¨ ¸

⋅ e

© a0 ¹

3/ 2

− Zr

R

Z ·

2a

ª

Zr º

0

2,0 ≡ 2s

: 2 ⋅§¨

¸

⋅ e

⋅ 1−

© 2a ¹

2

0

¬«
a0 ¼»

3/ 2

Zr

2

−

ª

º

R

Z ·

3a

Zr

Zr ·

0

2

3,0 ≡ 3s

: 2 ⋅§¨

¸

⋅ e

⋅ 1

« − 2

+ §¨

¸ »

© 3a ¹

3a

3 © 3

0

0
a0 ¹

¬«

¼»

3/ 2

− Zr

R

Z ·

2a

Zr º

0

2,1 ≡ 2p

: 2 ⋅ §¨

¸

⋅ e

⋅ ª

3 © 2a ¹

2

0

¬« a0 ¼»

3/ 2

− Zr

R

Z ·

3a

ª Zr §

Zr · º

0

3,1 ≡ 3p

: 2 2 ⋅ §¨

¸

⋅ e

⋅ «

¨ 2 −

3

¸

© 3a ¹

3a ©

3

»

0

0
a0 ¹

¬

¼

3/ 2

Zr

2

−

ª

º

R

Z ·

3a

Zr ·

0

3,2 ≡ 3d

:

4 ⋅§¨ ¸ ⋅e

⋅ §¨

«

¸ »

3 10 © 3a ¹

© 3

0
a0 ¹

¬«

¼»

Z ist die Kernladung. Für das Wasserstoffatom ist Z = 1.

r = Radius; a0 = 52,84 pm (Bohrscher Atomradius)

Der Radialteil Rn, (r) ist außer von der Nebenquantenzahl A auch von der A

Hauptquantenzahl n abhängig.

Abb. 10 zeigt die Radialfunktionen Rn, (r) und das Quadrat von R (r) multipli-A
n,A
ziert mit der Oberfläche (4πr2) einer Kugel vom Radius r um den Atomkern in Abhängigkeit von r (Entfernung vom Kern).

In Abb. 10 sieht man, dass die Radialfunktion für das 2s-Orbital einmal den Wert 0 annimmt. Das 2s-Orbital besitzt eine kugelförmige Knotenfläche. Das 3s-Elektron besitzt zwei Knotenflächen. Auch das 3p-AO besitzt eine Knotenfläche; s.

hierzu Abb. 11.

2 Aufbau der Atome 31

Abb.

10

Atomorbitale sind das Produkt aus Radialfunktion und Winkelfunktion.

Atomorbitale: ψn,

(r)·Y

A,m = Rn, A

A,m(ϕ, ϑ)

Für das 1s-AO ergibt sich:

3/ 2

− Zr
ψ

Z ·
a0

1,0,0 = 2

1

⋅§¨ ¸ ⋅ e

⋅

© a0 ¹

2 π
und entsprechend für das 2s-AO:

3/ 2

− Zr
ψ

Z ·

2a

ª

Zr º

0

1

2,0,0 = 2 ⋅ §¨

¸

⋅ e

⋅ 1−

© 2a0 ¹

2

¬«
a0 ¼» ⋅ 2 π

Abb. 11 veranschaulicht ψ2 für 2s-Elektronen.

Allgem

32
eine

Chemie

Abb. 11. ψ2 von 2s-Elektronen

Den Unterschied zwischen der Winkelfunktion und einem kompletten Orbital verdeutlicht Abb. 12 am Beispiel eines 2p-Orbitals.

Abb. 12. a Darstellung der Winkelfunktion: Yl,m. b Darstellung eines „kompletten“

2p-Orbitals des H-Atoms durch Begrenzungslinien. Durch Rotation um die senkrechte Achse entsteht das dreidimensionale Orbital, wobei ein Elektron in diesem Orbital mit 99

%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb des Rotationskörpers anzutreffen ist. c Darstellung von ψ2 von 2p-Elektronen

Abb. 13. Konturliniendiagramm für 2p- und 3p-Orbitale. Die verschieden schraffierten Zonen entsprechen von innen nach außen einer Aufenthaltswahrscheinlichkeit von 20 %, 40 %, 60 % und 80 %. (Nach Becker u. Wentworth, 1976)

2 Aufbau der Atome 33

Mehrelektronenatome

Die Schrödinger-Gleichung lässt sich für Atome mit mehr als einem Elektron nicht exakt lösen. Das Coulomb-Potential ist wegen der Wechselwirkungen zwischen Kern und Elektronen (Anziehung) und zwischen den Elektronen untereinander (Abstoßung) sehr kompliziert. Man kann aber die Elektronenzustände in einem Mehrelektronenatom näherungsweise durch Wasserstoff-Orbitale wiedergeben, wenn man die Abhängigkeit der Orbitale von der Hauptquantenzahl berücksichtigt. Die Anzahl der Orbitale und ihre Winkelfunktionen sind die gleichen wie im Wasserstoffatom.

Jedes Elektron eines Mehrelektronenatoms wird wie das Elektron des Wasserstoffatoms durch die vier Quantenzahlen n, A, m und s beschrieben.

Pauli-Prinzip, Pauli-Verbot

Nach einem von Pauli ausgesprochenen Prinzip stimmen keine zwei Elektronen in allen vier Quantenzahlen überein.

Haben zwei Elektronen z.B. gleiche Quantenzahlen n, A, m, müssen sie sich in der Spinquantenzahl s unterscheiden. Hieraus folgt:

Ein Atomorbital kann höchstens mit zwei Elektronen, und zwar mit antiparal-
lelem Spin besetzt werden.

Hundsche Regel

Besitzt ein Atom energetisch gleichwertige (entartete) Elektronenzustände, z.B.

für A = 1 drei entartete p-Orbitale, und werden mehrere Elektronen eingebaut, so
erfolgt der Einbau derart, dass die Elektronen die Orbitale zuerst mit parallelem

Spin besetzen. Anschließend erfolgt paarweise Besetzung mit antiparallelem

Spin, falls genügend Elektronen vorhanden sind.

Beispiel: Es sollen drei und vier Elektronen in ein p-Niveau eingebaut werden: p3

p4

↑

↑

↑
aber

↑↓

↑

↑

Beachte: Niveaus unterschiedlicher Energie werden in der Reihenfolge zunehmender Energie mit Elektronen besetzt (Abb. 14).

Die Elektronenzahl in einem Niveau wird als Index rechts oben an das Orbitalsymbol geschrieben. Die Kennzeichnung der Schale, zu welcher das Niveau ge-hört, erfolgt so, dass man die zugehörige Hauptquantenzahl vor das Orbitalsymbol schreibt. Beispiel: 1 s2 (sprich: eins s zwei) bedeutet: In der K-Schale ist das s-Niveau mit zwei Elektronen besetzt.

Allgem

34
eine

Chemie

Abb. 14. Energieniveauschema für vielelektronige Atome

Die Elektronenanordnung in einem Atom nennt man auch seine Elektronen-
konfiguration. Jedes Element hat seine charakteristische Elektronenkonfiguration, s. S. 40.

Abb. 14 gibt die energetische Reihenfolge der Orbitale in (neutralen) Mehrelek-tronenatomen an, wie sie experimentell gefunden wird.

Ist die Hauptquantenzahl n = 1, so existiert nur das 1s-AO.

Besitzt ein Atom ein Elektron und befindet sich dieses im ls-AO, besetzt das Elektron den stabilsten Zustand (Grundzustand).

Abb. 15 zeigt den Zusammenhang zwischen den vier Quantenzahlen und die mögliche Besetzung der einzelnen Schalen und Niveaus mit Elektronen.

Die maximale Elektronenzahl einer Schale ist 2 n2.

Für die Reihenfolge der Besetzung beachte Abb. 14!

Beachte: In Abb. 14 sieht man 1. Die Abstände zwischen den einzelnen Energieniveaus werden mit höherer Hauptquantenzahl n kleiner. 2. Bei gleichem Wert für n ergeben sich wegen verschiedener Werte für A und m unterschiedliche Energiewerte; so ist das 4s-Niveau energetisch günstiger (tieferer Energiewert) als das 3d-Niveau. Siehe auch S. 38
und 40.

2 Aufbau der Atome 35

Abb.

15

Geschichtliches:

Elektron: Experimenteller Nachweis sowie Beschreibung seiner Eigenschaften J.J. Thomson 1897 („Kathodenstrahlen“).

Proton: „Kanalstrahlen“ Goldstein 1886.

Protonenmasse: Thomson 1906.

Neutron: 1920 von Rutherford postuliert.

1932
von

Chadwick nachgewiesen.

3 Periodensystem der Elemente

Das 1869 von D. Mendelejew und L. Meyer unabhängig voneinander aufgestellte Periodensystem der Elemente ist ein gelungener Versuch, die Elemente auf Grund ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften zu ordnen. Beide Forscher benutzten die Atommasse als ordnendes Prinzip. Da die Atommasse von der Häufigkeit der Isotope eines Elements abhängt, wurden einige Änderungen nötig, als man zur Ordnung der Elemente ihre Kernladungszahl heranzog. H. Moseley konnte 1913 experimentell ihre lückenlose Reihenfolge bestätigen. Er erkannte, dass zwischen der reziproken Wellenlänge (1/λ) der Kα-Röntgenlinie und der Kernladungszahl (Z) aller Elemente die Beziehung besteht:

1

3 R Z

(R

∞ (

)

4

1 2
λ =

−

∞ = Rydberg-Konstante)

Damit war es möglich, aus den Röntgenspektren der Elemente ihre Kernladungszahl zu bestimmen.

Anmerkung: Kα-Linie heißt diejenige Emissionslinie, die man erhält, wenn mit Kathodenstrahlen ein Elektron aus der K-Schale herausgeschossen wird und sein Platz von einem Elektron aus der L-Schale eingenommen wird. Einzelheiten s. Lehrbücher der Physik.

Ordnet man die Elemente mit zunehmender Kernladungszahl = Ordnungszahl und fasst chemisch ähnliche („verwandte“) Elemente in Gruppen zusammen, erhält man das „Periodensystem der Elemente“ (PSE), wie es Abb. 19 zeigt.

Geschichtliches

1829 Triadenregel,

Johann Wolfgang Döbereiner (1780 – 1849)

1864 Charakteristische

Elementgruppen,

Lothar Meyer (1830 –

1895)

1865

Gesetz der Oktaven, John Newlands (1838 – 1898)

1869

Periodensystem der Elemente von Dimitrij Iwanowitsch

Mendelejew (1834 – 1907) und Lothar Meyer

Eine logische Ableitung des Periodensystems aus den Elektronenzuständen der Elemente erlaubt das „Aufbauprinzip“. Ausgehend vom Wasserstoffatom werden die Energieniveaus entsprechend ihrer energetischen Reihenfolge mit Elektronen

Allgem

38
eine

Chemie
besetzt. Abb. 16 zeigt die Reihenfolge der Besetzung. Tabelle 6 und Abb. 17 enthalten das Ergebnis in Auszügen.

Erläuterungen zu Abb. 16 und Abb. 17:

Bei der Besetzung der Energieniveaus ist auf folgende Besonderheit zu achten: Nach der Auffüllung der 3p-Orbitale mit sechs Elektronen bei den Elementen Al, Si, P, S, Cl, Ar wird das 4s-Orbital bei den Elementen K (s1) und Ca (s2) besetzt.

Jetzt wird bei Sc das erste Elektron in das 3d-Niveau eingebaut. Sc ist somit das erste Übergangselement (s. S. 40). Es folgen: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn.

Zn hat die Elektronenkonfiguration 4s23d10.

Abb. 16. Reihenfolge der Besetzung
von Atomorbitalen

Abb. 17. Energieniveauschemata der wichtigsten Elemente. Die Niveaus einer Schale sind jeweils miteinander verbunden. Durch Pfeile wird die Reihenfolge der Besetzung angezeigt

3 Periodensystem der Elemente

39

Anschließend wird erst das 4p-Niveau besetzt bei den Elementen Ga, Ge, As, Se, Br, Kr.

Aus Tabelle 6 geht hervor, dass es Ausnahmen von der in Abb. 16 angegebenen Reihenfolge gibt. Halb- und vollbesetzte Niveaus sind nämlich besonders stabil; außerdem ändern sich die Energiewerte der Niveaus mit der Kernladungszahl. Bei höheren Schalen werden zudem die Energieunterschiede zwischen einzelnen Niveaus immer geringer, vgl. Abb. 14, S. 34.

Eine vereinfachte Darstellung des Atomaufbaus nach dem Bohrschen Atommodell für die Elemente Lithium bis Chlor zeigt Abb. 18.

Abb. 18. Elektronenschalen und relative Atomradien der Elemente Lithium bis Chlor Tabelle 6

Z

K

L

M

N

O

P

Q

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d

7s

1

H

1

2

He 2

3

Li 2

1

4 Be 2 2

5 B 2 2 1

6 C 2 2 2

7 N 2 2 3

8 O 2 2 4

9 F 2 2 5

10

Ne 2

2 6

Allgem

40
eine

Chemie

Tabelle 6 (Fortsetzung)

Z

K

L

M

N

O

P

Q

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d

7s

11 Na 2 2 6 1

12 Mg

2 2 6 2

13 Al 2 2 6 2 1

14 Si 2 2 6 2 2

15 P 2 2 6 2 3

16 S 2 2 6 2 4

17 Cl 2 2 6 2 5

18

Ar 2 2

6 2 6

19 K 2 2 6 2 6 1

20 Ca 2 2 6 2 6 2

21 Sc 2 2 6 2 6 1

2

22 Ti 2 2 6 2 6 2 2

23 V 2 2 6 2 6 3 2

24

Cr 2 2

6 2

6

5 1

25 Mn

2 2 6 2 6 5 2

26 Fe 2 2 6 2 6 6 2

27 Co 2 2 6 2 6 7 2

28 Ni 2 2 6 2 6 8 2

29

Cu 2 2

6 2

6

10 1

30 Zn

2 2

6 2

6

10

2

31 Ga 2 2 6 2 6 10 2 1

32 Ge 2 2 6 2 6 10 2 2

33 As 2 2 6 2 6 10 2 3

34 Se 2 2 6 2 6 10 2 4

35 Br 2 2 6 2 6 10 2 5

36

Kr 2 2

6 2

6

10 2 6

37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 1

38 Sr 2 2 6 2 6 10 2 6 2

39 Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1

2

40 Zr 2 2 6 2 6 10 2 6 2

2

41

Nb 2 2 6 2 6 10 2 6 4

1

42

Mo 2 2 6 2 6 10 2 6 5

1

43

Tc 2 2 6 2 6 10 2 6 6

1

44

Ru 2 2 6 2 6 10 2 6 7

1

45

Rh 2 2 6 2 6 10 2 6 8

1

46

Pd 2 2 6 2 6 10 2 6 10

47

Ag 2 2 6 2 6 10 2 6 10

1

48 Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2

49 In 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 1

50 Sn 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 2

51 Sb 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 3

52 Te 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 4

3 Periodensystem der Elemente

41

Tabelle 6 (Fortsetzung)

Z

K

L

M

N

O

P

Q

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d

7s

53 I 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 5

54

Xe 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6

55 Cs 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6

1

56 Ba 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6

2

57

La 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6 1

2

58 Ce 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2 6

2

59 Pr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 3 2 6

2

60 Nd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 4 2 6

2

61 Pm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 5 2 6

2

62 Sm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 6 2 6

2

63 Eu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6

2

64

Gd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 1

2

65 Tb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 9 2 6

2

66 Dy 2 2 6 2 6 10 2 6 10 10 2 6

2

67 Ho 2 2 6 2 6 10 2 6 10 11 2 6

2

68 Er 2 2 6 2 6 10 2 6 10 12 2 6

2

69 Tm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 13 2 6

2

70 Yb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6

2

71 Lu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 1

2

72 Hf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2

2

73 Ta 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 3

2

74 W 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 4

2

75 Re 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 5

2

76 Os 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 6

2

77 Ir 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 7

2

78

Pt 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 9

1

79

Au 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

1

80 Hg 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2

81 Tl 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 1

82 Pb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 2

83 Bi 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 3

84 Po 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 4

85 At. 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 5

86

Rn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6

87 Fr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6

1

88 Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6

2

89

Ac 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6 1 2

90

Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6 2 2

91

Pa 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 2 6 1 2

92

U 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 3 2 6 1 2

93

Np 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 4 2 6 1 2

94 Pu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 6 2 6

2

Allgem

42
eine

Chemie

Tabelle 6 (Fortsetzung)

Z

K

L

M

N

O

P

Q

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d

7s

95 Am 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6

2

96

Cm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 1 2

97

Bk 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 8 2 6 1 2

98 Cf 2 2 6 2 6 10 2 6 10

14 2 6 10

10 2 6 2

99 Es 2 2 6 2 6 10 2 6 10

14 2 6 10

11 2 6 2

100 Fm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 12 2 6

2

101 Md 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 13 2 6

2

102 No 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6

2

103 Lr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 1 2

104 Ku 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 2 2

Die Ordnungszahl der Elemente mit anomaler Elektronenkonfiguration, die Symbole sowie die äußeren Elektronen der Edelgase sind fett gedruckt.

Das Periodensystem lässt sich unterteilen in Perioden und Gruppen.

Es gibt 7 Perioden und 16 Gruppen (8 Haupt- und 8 Nebengruppen, ohne Lanthanoide und Actinoide), s. auch Abb. 19 S. 43.

Die Perioden sind die (horizontalen) Zeilen.

Innerhalb einer Periode sind die Elemente von links nach rechts nach steigender Ordnungszahl bzw. Elektronenzahl angeordnet. So hat z. B. Calcium (Ca) ein Elektron mehr als Kalium (K) oder Schwefel (S) ein Elektron mehr als Phosphor (P).

Elemente, die in einer (vertikalen) Spalte untereinander stehen, bilden eine Gruppe. Wegen der periodischen Wiederholung einer analogen Elektronenkonfiguration besitzen sie die gleiche Anzahl Valenzelektronen und sind deshalb einander in gewisser Hinsicht chemisch ähnlich („Elementfamilie“).

Valenzelektronen sind die Elektronen in den äußeren Schalen, welche zur Bindungsbildung benutzt werden können.

Ihre Anzahl und Anordnung (= Elektronenkonfiguration der Valenzschale)

bestimmen die chemischen Eigenschaften.

3 Periodensystem der Elemente 43

257)

ium
gon

Lr

VIIIa

He

Ne

Ar

Kr
ypton

Xe
enon

Rn

18

Lu
renc

Helium

Neon

Ar

Kr

X

Radon

2 4,003

Lutetium

10 20,183

18 39,948

36 83,80

54 131,30

86 (222)

71 174,97

103 (

Law

255)

F
uor
om

I
tat

VIIa

Cl

Br

At

Fl

Chlor

Br

Iod

As

17

Yb

No
tterbium

9 18,998

17 35,453

35 79,91

53 126,90

85 (210)

70 173,04

Y

102 (

Nobelium
f
el

Ia
stof
ef
lur

258)

V

O

S
hw

Se

Te

16

Selen

Te

Po

Tm
hulium

Md

T

Mendel
evium

8 15,999

Sauer

16 32,064

Sc

34 78,96

52 127,60

84 (210)

Polonium

69 168,93

101 (
f
a
on
ut
phor

257)

ium

V

N
kstof

P

As
sen

Sb

Bi
m

15

Er
bium

Ar

Fm
rm

Antim

Bis

Er

7 14,007

Stic

15 30,974

Phos

33 74,92

51 121,75

83 208,98

68 167,26

100 (

Fe
f
tof
ium

ium

IVa

C

Si

Ge
anium

Sn
nnZi

Pb

Blei

14

Ho

Es
teinium

Silic
erm

6 12,011

Kohlens

14 28,086

32 72,59

Holm

G

50 118,82

82 207,2

67 164,93

99 (254)

Eins
um

si

nium

IIIa

B
inium

.

Bor

Al

Ga
allium

In

Tl

13

Dy
ro

Cf
or

G

Indium
halliumT
sp

18

5 10,811

13 26,982

Alum

31 69,72

49 114,82

81 204,37

66 162,50

Dy

98 (252)

Calif

ium

IIb

Zn
nk
ksilber

Zi

Cd

Hg

12

Tb
rbium

Bk
kelium

Cadm
uec

Te
ind die
ten oder
otops

30 65,38

48 112,40

80 200,59

Q

Ber

112

65 158,93

97 (249)

erte s
tabils
er
s

Ib
ld
um
suchten Is

Cu

Ag

Au

Rg

11

Gd

Kupf

Silber

Go

Roent-

Cm
genium
adolinium

Curi
erte W

29 63,54

47 107,87

79 196,97

111

64 157,25

G

96 (247)

m
ahlen des
lam
ten unter

-
um
n von 1-18 durchnumeriert werden. Die dreispaltige Nebengruppe
kel
rm
ic
senz

Ni

Pd

Pt

Ds

10

Eu
opium
er
bes

Nic

Platin

Da

Am

Eingek
stadtium

28 58,71

46 106,4

Palladium

78 195,1

63 151,96

Eur

95 (243)

Am

1

Mas
am
ņņņŉ

110

1

ium

Co

Rh

Ir
arium
idium

Mt

Sm

Pu

VIIIb

Kobalt

Ir

27 58,93

45 102,91

Rhodium

77 192,2

Plutonium

109

Meitner

62 150,35

Sam

94 (239)

. Die Edelgase erhalten die Zahl

en
ium
um

, 10

Fe

Ru

Os

Hs
ethium

Np

Atommasse

Symbol

Name
ňņņņ

Eis
assi

Pm

Osm
om

26 55,84

44 101,07

Ruthenium

76 190,2

H

108

61 (147)

Pr

93 (237)

Neptunium

8, 9

m
ium

7 8 9

VIIb

Mn

Tc

Re

Bh

Nd

U

Uran

Mangan

Bohr

Neody

25 54,96

43 (98)

echnetium

Rhenium

T

75 186,2

60 144,24

92 238,03

Mn

107
m
ti

Mangan

Ib
bdän

V

Cr

Mo

W
lfram

Sg
gium
eody

Sea-

Pr

Pa otak nium

25 54,94

Chrom

Wo
bor
as

Pr

24 52,00

42 95,94

Moly

74 183,85

106

59 140,91

Pr

91 (231)

(Th–Lr) gehören zwischen die Elemente La und Hf bzw. Ac und Ku.

b

262)

ium

V

V

Nb
ntal

Niob

Ta

Db

Ce

Cer

Th

Ta
horT

23 50,84

Vanadium

41 92,91

73 180,95

105 (

Dubnium

58 140,12

90 232,04

-

261)

IVb

Ti
itan

Zr

Hf
nium

Rf

4 5 6
rdium

Actinoiden

Ordnungszahl

T
irconium

Haf

Ruther
fo

22 47,90

40 91,22

Z

72 178,49

Pd, Pt) hat danach die Zahlen

104 (

227)

IIIb

Sc

Y
andium
ttrium

La

Ac
tinium

Y

Lanthan

Ac

21 44,96

Sc

39 88,91

57 138,91

89 (
stem der Elemente

ium

(Ce–Lu) und

IIa
ium

Be
yllium
ium

Mg

Ca

Sr
ontium

Ba

Ra

Bar

Radium

4 9,012

Ber

Calc

12 24,312

Magnes

20 40,08

38 87,62

Str

56 137,34

88 (226)

off

Nach einer IUPAC-Empfehlung sollen die Haupt- und Nebengruppe

rst
um

223)

ium

Ia

H

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

1 2 3

Periodensy

Gruppe
asse

Lithium

Natri

Kalium

Radon
ranc

1 1,008

Rubidium

F

W

3 6,939

11 22,990

19 39,10

37 85,47

55 132,91

87 (

Lanthanoiden

K

L

M

N

O

P

Q

Abb. 19.

Anmerkung:

(Fe, Ru, Os), (Co, Rh, Ir), (Ni,

Die

Allgem

44
eine

Chemie

Einteilung der Elemente
auf Grund ähnlicher Elektronenkonfiguration

Edelgase

Bei den Edelgasen sind die Elektronenschalen voll besetzt. Die Elektronenkonfiguration s2 (bei Helium) und s2p6 in der äußeren Schale bei den anderen Edelgasen ist energetisch besonders günstig (= „Edelgaskonfiguration“). Edelgase sind demzufolge extrem reaktionsträge und haben hohe Ionisierungsenergien (s. S. 48). Lediglich mit Fluor und Sauerstoff ist bei den schweren Edelgasen Verbindungsbildung möglich; s. hierzu S. 393.

Hauptgruppenelemente („repräsentative“ Elemente, s- und p-Block-Elemente) Bei den Hauptgruppenelementen werden beim Durchlaufen einer Periode von links nach rechts die äußersten Schalen besetzt (s- und p-Niveaus). Die übrigen Schalen sind entweder vollständig besetzt oder leer.

Die Hauptgruppenelemente sind — nach Gruppen eingeteilt —:

1. Gruppe: Wasserstoff (H), Lithium (Li), Natrium (Na), Kalium (K),

Rubidium (Rb), Cäsium (Cs), Francium (Fr)

2. Gruppe: Beryllium (Be), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Strontium (Sr), Barium (Ba), Radium (Ra)

3. Gruppe: Bor (B), Aluminium (Al), Gallium (Ga), Indium (In), Thallium (Tl) 4. Gruppe: Kohlenstoff (C), Silicium (Si), Germanium (Ge), Zinn (Sn),

Blei (Pb)

5. Gruppe: Stickstoff (N), Phosphor (P), Arsen (As), Antimon (Sb), Bismut (Bi) 6. Gruppe: Sauerstoff (O), Schwefel (S), Selen (Se), Tellur (Te), Polonium (Po) 7. Gruppe: Fluor (F), Chlor (Cl), Brom (Br), Iod (I), Astat (At)

8. Gruppe: Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe), Radon (Rn)

Die Metalle der 1. Gruppe werden auch Alkalimetalle, die der 2. Gruppe Erdalkalimetalle und die Elemente der 3. Gruppe Erdmetalle genannt. Die Elemente der 6. (16.) Gruppe sind die sog. Chalkogene und die der 7. (17.) Gruppe die sog.

Halogene. In der 8. (18.) Gruppe stehen die Edelgase.

Übergangselemente bzw. Nebengruppenelemente

Bei den sog. Übergangselementen werden beim Durchlaufen einer Periode von links nach rechts Elektronen in innere Schalen eingebaut. Es werden die 3d-, 4d-, 5d- und 6d-Zustände besetzt. Übergangselemente nennt man üblicherweise die

3 Periodensystem der Elemente

45

Elemente mit den Ordnungszahlen 21 - 30, 39 - 48 und 72 - 80, ferner 57La, 89Ac, 104Ku, 105Ha. Sie haben mit Ausnahme der letzten und z.T. vorletzten Elemente jeder „Übergangselementreihe“ unvollständig besetzte d-Orbitale in der zwei täu-
ßersten Schale. Anomalien bei der Besetzung treten auf, weil halb- und vollbesetzte Zustände besonders stabil (energiearm) sind. So hat Chrom (Cr) ein 4s-Elektron, aber fünf 3d-Elektronen, und Kupfer (Cu) hat ein 4s-Elektron und zehn 3d-Elektronen. In Tabelle 6 sind weitere Anomalien gekennzeichnet.

Die Einteilung der Übergangselemente in Nebengruppen erfolgt analog zu den Hauptgruppenelementen entsprechend der Anzahl der Valenzelektronen, zu denen s- und d-Elektronen gehören:

Die Elemente der I. Nebengruppe (Ib), Cu, Ag, Au, haben ein s-Elektron; die Elemente der VI. Nebengruppe (VIb), Cr, Mo, haben ein s- und fünf d-Elektronen, und W hat zwei s- und vier d-Elektronen.

Bei den sog. inneren Übergangselementen werden die 4f- und 5f-Zustände der
drittäußersten Schale besetzt. Es sind die Lanthanoiden oder Seltenen Erden (Ce bis Lu, Ordnungszahl 58 - 71) und die Actinoiden (Th bis Lr, Ordnungszahl 90 -

103). Vgl. hierzu auch S. 461, 463.

Beachte: Lanthan (La) besitzt kein 4f-Elektron, sondern ein 5d-Elektron, obwohl das 4f-Niveau energetisch günstiger liegt als das 5d-Niveau. Das erste Element mit 4f-Elektronen ist Ce (4f 2).

Da das 5f-Niveau eine ähnliche Energie besitzt wie das 6d-Niveau, finden sich auch unregelmäßige Besetzungen bei den Actinoiden, s. Tabelle 6.

Alle Übergangselemente sind Metalle. Die meisten von ihnen bilden Komplexverbindungen. Sie kommen in ihren Verbindungen meist in mehreren Oxidationsstufen vor.

Valenzelektronenzahl und Oxidationsstufen

Die Elektronen in den äußeren Schalen der Elemente sind für deren chemische und z.T. auch physikalische Eigenschaften verantwortlich. Weil die Elemente nur mit Hilfe dieser Elektronen miteinander verknüpft werden können, d.h. Bindungen (Valenzen) ausbilden können, nennt man diese Außenelektronen auch

Valenzelektronen. Ihre Anordnung ist die Valenzelektronenkonfiguration.

Die Valenzelektronen bestimmen das chemische Verhalten der Elemente.

Wird einem neutralen chemischen Element durch irgendeinen Vorgang ein Valenzelektron entrissen, wird es einfach positiv geladen. Es entsteht ein einwertiges

Kation (s. S. 180). Das Element wird oxidiert (s. S. 193), seine Oxidationsstufe/Oxidationszahl (s. S. 192), ist +1. Die Oxidationsstufe –1 erhält man, wenn einem neutralen Element ein Valenzelektron zusätzlich hinzugefügt wird. Es entsteht ein Anion (s. S. 180). Höhere bzw. tiefere Oxidationsstufen/Oxidations-

Allgem

46
eine

Chemie
zahlen werden entsprechend durch Subtraktion bzw. Addition mehrerer Valenzelektronen erhalten.

Beachte: Als Ionen bezeichnet man geladene Atome und Moleküle. Positiv geladene heißen Kationen, negativ geladene Anionen. Die jeweilige Ladung wird mit dem entsprechenden Vorzeichen oben rechts an dem Element, Molekül etc. angegeben, z.B. Cl–, SO 2–

4 , Cr3+.

Periodizität einiger Eigenschaften

Es gibt Eigenschaften der Elemente, die sich periodisch mit zunehmender Ordnungszahl ändern.

1) Atom- und Ionenradien

Abb. 20 zeigt die Atom- und Ionenradien wichtiger Elemente.

Aus Abb. 20 kann man entnehmen, dass die Atomradien innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zunehmen ( Vermehrung der Elektronenschalen). Innerhalb einer Periode nehmen die Atomradien von links nach rechts ab, wegen stärkerer Kontraktion infolge zunehmender Kernladung bei konstanter Schalenzahl.

Diese Aussagen gelten analog für die Radien der Kationen bzw. Anionen der Hauptgruppenelemente. Bei Nebengruppenelementen sind die Verhältnisse komplizierter.

Abb. 20. Atom- und Ionenradien (in pm)

3 Periodensystem der Elemente

47

2) Elektronenaffinität (EA)

Die Elektronenaffinität (EA) ist definiert als diejenige Energie, die mit der Elektronenaufnahme durch ein gasförmiges Atom oder Ion verbunden ist:

X + e– ⎯ →

⎯ X–;

Cl + e– ⎯ →

⎯ Cl–,

EA = –3,61 eV·mol–1

Beispiel: Das Chlor-Atom nimmt ein Elektron auf und geht in das Cl–-Ion über.

Hierbei wird eine Energie von 3,61 eV·mol–1 frei (negatives Vorzeichen). Nimmt ein Atom mehrere Elektronen auf, so muss Arbeit gegen die abstoßende Wirkung des ersten „überschüssigen“ Elektrons geleistet werden. Die Elektronenaffinität hat dann einen positiven Wert.

Innerhalb einer Periode nimmt der Absolutwert der Elektronenaffinität im Allgemeinen von links nach rechts zu und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten ab. Tabelle 7 enthält einige Elektronenaffinitäten.

Tabelle 7. Elektronenaffinitäten ausgewählter Elemente in eV (1 eV = 1,60203·10–19 J) H –0,75 C –1,26

F –3,39 He +0,5

Li –0,61 O + e– ⎯ →

⎯ O– –1,46 Cl –3,61 Ne +1,2

Na –0,54 O– + e– ⎯ →

⎯ O2– +8,75

Br –3,36 Ar +1,0

K –0,50 S +
e– ⎯ →

⎯ S– –2,07 I –3,05 Kr +1,0

Rb –0,48 S– + e– ⎯ →

⎯ S2– +5,51

Xe +0,8

(Nach H. Hotop und W.C. Lineberger, J. Phys. Chem. Ref. Data 14(3), 731 (1985). Beachte: Die Vorzeichengebung ist in der Literatur uneinheitlich.) Anmerkung: EA-Werte sind schwierig zu messen. Sie werden meist über einen thermochemischen Kreisprozess berechnet. Die EA ist zahlenmäßig gleich der Ionisierungsenergie des entsprechenden gasförmigen Anions.

3) Ionisierungspotential / Ionisierungsenergie

Unter dem Ionisierungspotential IP (Ionisierungsenergie) versteht man die Energie, die aufgebracht werden muss, um von einem gasförmigen Atom oder Ion ein Elektron vollständig abzutrennen:

0

Na – e– ⎯ →

⎯ Na+;

IP = 500 kJ·mol–1

= 5,1 eV = 8,1·10–19 J pro Atom

H – e– ⎯ →

⎯ H+;

IP = 13,6 eV

Allgem

48
eine

Chemie

Wird das erste Elektron abgetrennt, spricht man vom 1. Ionisierungspotential usw. Das Ionisierungspotential ist direkt messbar und ein Maß für den Energiezustand des betreffenden Elektrons bzw. der Stabilität der Elektronenstruktur des Atoms oder Ions (Abb. 21).

Im Allgemeinen nimmt die Ionisierungsenergie innerhalb einer Periode von links nach rechts zu (wachsende Kernladung, größere Anziehung) und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten ab (wachsender Atomradius,
größere Entfernung für <Elektron – Atomrumpf >).

Erklärung: Innerhalb einer Periode (konstante Hauptgruppenzahl n) nimmt die effektive Kernladung Z* mit steigender Ordnungszahl zu, weil die Kernladung zunehmend unvollständig abgeschirmt wird. Dementsprechend wächst die Anziehung zwischen Kern und Elektronenhülle. Innerhalb einer Gruppe kommen neue

„Schalen“ hinzu. Die Abschirmung der Kernladung nimmt zu und die Anziehung ab.

Abb. 21. „Erste“ Ionisierungspotentiale (in eV) der Hauptgruppenelemente. Elemente mit halb- und vollbesetzten Energieniveaus in der K-, L- und M-Schale sind durch einen aus-gefüllten Kreis gekennzeichnet. 1 eV =ˆ 96,485 k

3 Periodensystem der Elemente

49

Definition: Die effektive Kernladung Z* ist die Kernladung, welche ein Elektron nach Abzug aller Abschirmungseffekte spürt.

Halbbesetzte und volle Energieniveaus sind besonders stabil. Dementsprechend haben Elemente mit diesen Elektronenkonfigurationen vergleichsweise hohe Ionisierungspotentiale.

4) Elektronegativität

Die Elektronegativität EN oder χ ist nach L. Pauling ein Maß für das Bestreben eines Atoms, in einer kovalenten Einfachbindung das bindende Elektronenpaar an sich zu ziehen.

Abb. 22 zeigt die von Pauling angegebenen Werte für eine Reihe wichtiger Elemente. Wie man deutlich sehen kann, nimmt die Elektronegativität innerhalb einer Periode von links nach rechts zu und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten meist ab.

Fluor wird als elektronegativstem Element willkürlich die Zahl 4 zugeordnet.

Demgemäß handelt es sich bei den Zahlenwerten in Abb. 22 um relative Zahlenwerte.

Bei kovalent gebundenen Atomen muss man beachten, dass die Elektronegativität der Atome von der jeweiligen Hybridisierung abhängt. So erhöht sich z.B. die EN
mit dem Hybridisierungsgrad in der Reihenfolge sp3 < sp2 < sp.

2,1

2,1

Li

Be

B

C

N

O

F

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Na

Mg Al

Si

P

S

Cl

0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0

K

Ca

Se

Br

H

H

Rb

Sr

Te

I

0,8

1,0

2,1

2,4

Abb. 22. Elektronegativitäten

Cs

Ba

nach Pauling

0,7

0,9

Allgem

50
eine

Chemie

L. Pauling hat seine Werte über die Bindungsenergien in Molekülen ermittelt.

Eine einfache Beziehung für die experimentelle Bestimmung der Elektronegativitätswerte wurde auch von R. Mulliken angegeben:

χ = IP + EA

2
χ = Elektronegativität; IP = Ionisierungspotential; EA = Elektronenaffinität Die Werte für die Ionisierungspotentiale sind für fast alle Elemente experimentell bestimmt. Für die Elektronenaffinitäten ist dies allerdings nicht in gleichem Maße der Fall.

Die Differenz ∆χ der Elektronegativitäten zweier Bindungspartner ist ein Maß für die Polarität (= Ionencharakter) der Bindung.

Je größer ∆χ, umso ionischer (polarer) ist die Bindung.

Beispiele: H–Cl (∆χ = 0,9; ca. 20 % Ionencharakter), NaCl (∆χ = 2,1; typisches Salz).

5) Metallischer und nichtmetallischer Charakter der Elemente

(Abb. 23)

Innerhalb einer Periode nimmt der metallische Charakter von links nach rechts ab und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zu. Für den nichtmetallischen Charakter gelten die entgegengesetzten Richtungen.

Im Periodensystem stehen demzufolge die typischen Metalle links und unten und die typischen Nichtmetalle rechts und oben.

Eine „Trennungslinie“ bilden die so genannten Halbmetalle B, Si, Ge, As, Te, die auch in ihrem Verhalten zwischen beiden Gruppen stehen. Die Trennung ist nicht scharf; es gibt eine breite Übergangszone.

Charakterisierung der Metalle. 3/4 aller Elemente sind Metalle, und 9/16 aller binären Systeme sind Metallsysteme. Metalle haben hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, metallischen Glanz, kleine Elektronegativitäten, Ionisierungspotentiale (< 10 eV) und Elektronenaffinitäten. Sie können Oxide bilden und sind in Verbindungen (besonders in Salzen) fast immer der positiv geladene Partner.

Metalle sind dehnbar, formbar usw. Sie kristallisieren in sog. Metallgittern, s. S.

100 (über die Bindung in Metallen s. S. 97).

Charakterisierung der Nichtmetalle. Die Nichtmetalle stehen mit Ausnahme des Wasserstoffs im Periodensystem eine bis vier Positionen vor einem Edelgas. Ihre Eigenschaften ergeben sich aus den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten im Periodensystem. Nichtmetalle haben relativ hohe Ionisierungspotentiale, große Elektronenaffinitäten (für die einwertigen Anionen) und größere Elektronegativitätswerte als

3 Periodensystem der Elemente

51

Abb.

23

Metalle (außer den Edelgasen). Hervorzuheben ist, dass sie meist Isolatoren sind und untereinander typisch kovalente Verbindungen bilden, wie H2, N2, S8, Cl2, Kohlendioxid (CO2), Schwefeldioxid (SO2) und Stickstoffdioxid (NO2). Nichtme-talloxide sind so genannte Säureanhydride und reagieren im Allgemeinen mit Wasser zu Säuren. Beispiele: CO2 + H2O

H2CO3; SO2 + H2O

H2SO3; SO3

+H2O

H2SO4. Ausnahme: Sauerstofffluoride, z.B. F2O.

4 Moleküle, chemische Verbindungen,

Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

Die kleinste Kombination von Atomen eines Elements oder verschiedener Elemente, die unabhängig existenzfähig ist, heißt Molekül. Ein Molekül ist das kleinste für sich genommen existenzfähige Teilchen einer chemischen Verbin-
dung. Eine Verbindung weist dabei völlig neue (andere) Merkmale auf. Sie haben mit denen der Bausteine nichts mehr gemeinsam. Alle Verbindungen (Moleküle) lassen sich in die Elemente zerlegen. Die Zerlegung einer Verbindung in die Elemente zur Bestimmung von Zusammensetzung und Aufbau nennt man Analyse, den Aufbau einer Verbindung aus den Elementen bzw. Elementkombinationen

Synthese.

Ein Molekül wird hinsichtlich seiner Zusammensetzung dadurch charakterisiert, dass man die Elementsymbole seiner elementaren Komponenten nebeneinander stellt. Kommt ein Element in einem Molekül mehrfach vor, wird die Anzahl durch eine tiefgestellte Zahl rechts unten am Elementsymbol angegeben. Beispiele: Das Wasserstoffmolekül H2 enthält zweimal das Element Wasserstoff H. Das Wassermolekül enthält zweimal das Element Wasserstoff H und einmal das Element Sauerstoff O. Sein Symbol ist H2O.

Weitere Beispiele: N2, O2, F2, I2.

2 H ⎯ →

⎯ H2; 2 Br ⎯ →

⎯ Br2; ein Schwefelmolekül S8 ist aus 8 S-Atomen auf-
gebaut.

Beispiele für einfache Verbindungen sind auch die Alkali- und Erdalkalihalogenide. Es handelt sich um Kombinationen aus einem Alkalimetall wie Natrium (Na), Kalium (K) oder einem Erdalkalimetall wie Calcium (Ca), Strontium (Sr) oder Barium (Ba) mit den Halogenen Fluor (F), Chlor (Cl), Brom (Br) oder Iod (I).

Die Formeln sind den Namen in Klammern zugeordnet: Natriumfluorid (NaF), Natriumchlorid (NaCl), Natriumbromid (NaBr), Calciumchlorid (CaCl2), Stron-tiumchlorid (SrCl2), Bariumchlorid (BaCl2). Solche Formeln sind Summenfor-
meln (Bruttoformeln, empirische Formeln), die nur die Elementzusammensetzung der betreffenden Substanzen angeben. Sie sagen nichts aus über die räumliche Anordnung der Bestandteile.

Auskunft über die räumliche Anordnung der einzelnen Elemente in einer Verbindung und die Molekülgröße gibt die Strukturformel (Konstitutionsformel) bzw.

das Raumgitter bei Salzen und anderen festen Stoffen (vgl. S. 69, 150).

Allgem

54
eine

Chemie

Einige Beispiele sollen die Unterschiede erläutern:

Methan

Summenformel: CH4

Strukturformel: Abb. 48 S. 82

Ammoniak NH3

Strukturformel: Abb. 52 S. 85

Phosphor(III)-oxid P4O6 Strukturformel:

Abb.

26

Natriumchlorid (NaCl)n

Raumgitter:

Abb. 29 S. 69

Siliciumdioxid (Cristobalit)

(SiO2)n Raumgitter: Abb.

24

Pyrophosphorsäure H4P2O7 Strukturformel:

Abb.

25

Arsenoxid (kubisch)

As4O6 Strukturformel:

Abb.

26

Abb. 24. Cristobalit

Abb. 25. P

4–

2O7

Abb. 26. P4O6 oder As4O6

Chemische Reaktionen nennt man den Aufbau und Umbau (= Veränderung)

von Materie durch Bilden und Aufbrechen chemischer Bindungen.

Reaktionsgleichungen

Die auf S. 3 angegebenen Grundgesetze der Chemie bilden die Grundlage für die quantitative Beschreibung chemischer Reaktionen in Form chemischer Reakti-
onsgleichungen. Hierbei schreibt man die Ausgangsstoffe (Reaktionspartner, Reaktanden, Edukte) auf die linke Seite und die Produkte auf die rechte Seite des Gleichheitszeichens. Das Wort Gleichung besagt:

Die Anzahl der Atome eines Elements muss auf beiden Seiten der Gleichung insgesamt gleich sein. Die Atome sind nämlich auf beiden Seiten nur verschieden miteinander kombiniert. Materie wird nur umgeordnet.

Die Reaktion von Chlor, Cl2, mit Wasserstoff, H2, zu Chlorwasserstoff, HCl, kann folgendermaßen wiedergegeben werden:

H2 + Cl2 = 2 HCl + Energie

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie 55

Verläuft eine Reaktion weitgehend vollständig von links nach rechts, ersetzt man das Gleichheitszeichen durch einen nach rechts gerichteten Pfeil:

H2 + Cl2 ⎯ →

⎯ 2 HCl

Existiert bei einer bestimmten Reaktion auch eine merkliche Zersetzung der Produkte in die Ausgangsstoffe (= Rückreaktion), verwendet man Doppelpfeile. Die Reaktion ist reversibel:

A + B

C

Um chemische Gleichungen quantitativ auswerten zu können, benötigt man außer der Atommasse auch die Masse der zusammengesetzten Teilchen (Formel- oder

Molekülmasse früher Molekulargewicht genannt).

Die Molekülmasse ist die Summe der Atommassen aller Atome eines Mole-küls. Sie wird in der Einheit atomare Masseneinheit u angegeben.

Beispiele: Die Molekülmasse von HCl ist 1 + 35,5 = 36,5; die Molekülmasse von Methan (CH4) ist 12 + 4·1 = 16.

(Auch hier lässt man, weil Verwechslung ausgeschlossen, die Einheit u weg.) Einheit der Stoffmenge ist das Mol (Kurzzeichen: mol).

1 Mol ist die Stoffmenge eines Systems bestimmter Zusammensetzung, das aus ebenso vielen Teilchen besteht, wie Atome in 12/1000 Kilogramm des Nuclids 12C enthalten sind.

6

Ein Mol bezieht sich also auf eine bestimmte Anzahl Teilchen (Atome, Moleküle, Ionen usw.). Diese Anzahl ist die Avogadrosche Konstante NA; oft heißt sie auch

Avogadrosche Zahl NA.

NA = 6,022 0943·1023 mol–1 (± 1,05 ppm)

(ppm = parts per million, = 1 Teil auf 106 Teile)

Die Größe dieser Zahl wird klar, wenn man bedenkt, dass 602 209 430 000 000

000 000 000 Wasserstoffatome zusammengenommen 1,0079 g wiegen.

Die Stoffmengeneinheit Mol verknüpft die beiden gesetzlichen Einheiten für Massen, das Kilogramm und die atomare Masseneinheit u:

u·mol = g

1 u = 1 g·mol–1 = 1,66053·10–24 g

Mit dem Mol als Stoffmengeneinheit werden die früher üblichen Stoffmengen-angaben Gramm-Atom (= Substanzmenge in so viel Gramm, wie die Atommasse angibt) und Gramm-Molekül (= Substanzmenge in so viel Gramm einer Verbindung, wie ihre Molekülmasse angibt) überflüssig.

Allgem

56
eine

Chemie

Beispiele:

Unter 1 mol Eisen (Fe) versteht man NA Atome Eisen mit der in Gramm ausgedrückten Substanzmenge der Atommasse:

1 mol Fe = 55,84·1,66053·10–24 g·6·1023 = 55,84 g

Unter 1 mol Methan (CH4) versteht man NA Moleküle Methan mit der in Gramm ausgedrückten Substanzmenge 1 mol:

1 mol CH4 = (1·12,01 + 4·1,00) g = 16,01 g

Unter 1 mol Natriumchlorid ( Na+Cl–) versteht man NA·Na+-Ionen + NA·Cl–-Ionen mit der zahlenmäßig in Gramm ausgedrückten Substanzmenge:

1 mol NaCl = 58,5 g

Für Umsetzungen, an denen gasförmige Stoffe beteiligt sind, braucht man das

Molvolumen Vm; Dies ist das Volumen, das NA Teilchen einnehmen. Man erhält es durch einen Rückschluss aus dem Volumengesetz von Avogadro, s. S. 5.

Das Molvolumen Vm bei 0°C (= 273,15 K) und 1,013 bar (genau: 1013,25 mbar) ist das molare Normvolumen Vmn eines idealen Gases.

Vmn = 22,41383 L·mol–1

≈ 22,414 L·mol–1

Mit Hilfe des Molvolumens von Gasen sind Umrechnungen zwischen Masse und Volumen möglich.

Konzentrationsmaße

Die Konzentration eines Stoffes wurde früher meist durch eckige Klammern symbolisiert: [X]. Heute verwendet man stattdessen c(X).

Für die Konzentrationen von Lösungen sind verschiedene Angaben gebräuchlich: 1. Die Stoffmenge n(X) des Stoffes X ist der Quotient aus der Masse m einer Stoffportion und der molaren Masse von X:

n(X) = m

SI-Einheit: mol

M(X)

Stoffportion ist die Bezeichnung für einen abgegrenzten Materiebereich, der aus einem Stoff oder mehreren Stoffen oder definierten Bestandteilen von Stoffen bestehen kann. Gekennzeichnet ist die Stoffportion qualitativ durch die Bezeichnung des Stoffes, quantitativ durch Masse, Volumen, Teilchenzahl und Stoffmenge.

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie 57

2. a) Die Stoffmengenkonzentration (Konzentration) eines Stoffes X c(X) in einer Lösung ist der Quotient aus einer Stoffmenge n(X) und dem Volumen V
der Lösung:

n(X)

c(X) =

SI-Einheit:

mol/m3

V

c(X) wird in der Regel in mol/L–1 angegeben.

Beachte:

Die Stoffmengenkonzentration bezogen auf 1 Liter Lösung wurde früher Molarität genannt und mit M abgekürzt.

Beispiele: Eine KCl-Lösung mit der Stoffmengenkonzentration c(KCl) = 0,5
mol·L–1 enthält 0,5 Mol KCl in 1 Liter Lösung.

c(NaOH) = 0,1 mol·L–1: 1 Liter NaOH-Lösung enthält 0,1 Mol NaOH = 4 g NaOH. (Die molare Masse M(NaOH) = 40 g·mol–1).

b)

Die

Molalität b eines gelösten Stoffes X ist der Quotient aus seiner Stoffmenge n(X) und der Masse m(Lm) des Lösemittels:

n(X)

b(X) =

SI-Einheit: mol·kg–1 (Lösemittel)

m(Lm)

Die Molalität ist unabhängig von Volumenänderungen bei unterschiedlicher Temperatur.

3. Die Äquivalentstoffmenge (früher = Molzahl) neq eines Stoffes X ist der Quotient aus der Masse einer Stoffportion und der molaren Masse des Äquivalents:

n
m
eq =

SI-Einheit:

mol

M (1/ z∗

ª

º

¬«

)X¼»

z* bedeutet die Äquivalentzahl. Sie ergibt sich aus einer Äquivalenzbeziehung (z.B.

einer definierten chem. Reaktion). Bei Ionen entspricht sie der Ionenladung.

4. Die Äquivalentkonzentration ceq eines Stoffes X ist der Quotient aus der Äquivalentstoffmenge neq und dem Volumen V der Lösung: n

c
eq
eq =

SI-Einheit:

mol/m3

V

ceq wird in der Regel in mol/L–1 angegeben.

Beachte:

Die Äquivalentkonzentration ceq eines Stoffes X bezogen auf 1 Liter Lösung wurde früher Normalität genannt und mit N abgekürzt.

Zusammenhang zwischen der Stoffmengenkonzentration c(X) und der Äqui-
valentkonzentration ceq:

Allgem

58
eine

Chemie

ceq = c(X)·z*

Zusammenhang zwischen Stoffmenge n(X) und der Äquivalentstoff-
menge neq:

neq = n(X)·z*

5. Der Massenanteil w eines Stoffes X in einer Mischung ist der Quotient aus der Masse m(X) und der Masse der Mischung:

m(X)

w(X) = m (Mischung)

Die Angabe des Massenanteils erfolgt durch die Größengleichung; z.B.

w(NaOH) = 0,32 oder in Worten: Der Massenanteil an NaOH beträgt 0,32
oder 32%.

Beispiele:

– 4,0 g NaCl werden in 40 g Wasser gelöst. Wie groß ist der Massenanteil?

Antwort: Die Masse der Lösung ist 40 + 4 =44 g. Der Massenanteil an NaCl beträgt 4 : 44 = 0,09 oder 9%.

– Wie viel g Substanz sind in 15 g einer Lösung mit dem Massenanteil 0,08
enthalten?

Antwort: 8/100 = x/15; x = 1,2 g

15 g einer Lösung mit dem Massenanteil 0,08 enthalten 1,2 g gelöste Substanz.

Beachte: Der Massenanteil wurde früher auch Massenbruch genannt. Man sprach aber meist von Massenprozent oder Gewichtsprozent (Gew.-%).

6. Der Volumenanteil x eines Stoffes X in einer Mischung aus den Stoffen X
und Y ist der Quotient aus dem Volumen V(X) und der Summe der Volumina V(X) und V(Y) vor dem Mischvorgang.

V(X)

x(X) = V(X) +V(Y)

Bei mehr Komponenten gelten entsprechende Gleichungen.

Die Angabe des Volumenanteils erfolgt meist durch die Größengleichung, z.B.

(H2) = 0,25 oder in Worten: Der Volumenanteil an H2 beträgt 0,25 bzw. 25%.

Beachte: Der Volumenanteil wurde früher auch Volumenbruch genannt. Man sprach aber meist von einem Gehalt in Volumen-Prozent (Vol.-%).

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie 59

7. Der Stoffmengenanteil x eines Stoffes X in einer Mischung aus den Stoffen X
und Y ist der Quotient aus seiner Stoffmenge n(X) und der Summe der Stoffmengen n(X) und n(Y).

n(X)

x(X) = n(X)+n(Y)

Bei mehr Komponenten gelten entsprechende Gleichungen.

Die Summe aller Stoffmengenanteile einer Mischung ist 1.

Die Angaben des Stoffmengenanteils x erfolgt meist durch die Größengleichung, z.B. x(X) = 0,5 oder in Worten: Der Stoffmengenanteil an X beträgt 0,5.

Beachte: Der Stoffmengenanteil wurde früher Molenbruch genannt. Man sprach aber meist von Atom-% bzw. Mol-%.

Bei sehr verdünnten Lösungen (sehr niedrigen Konzentrationen) benutzt man häufig die Konzentrationsangaben Promille, Abk. p.m., Zeichen ‰, Tausendstel und ppb Abk. für parts per billion = Nanogramm, 10–9 g.

Beispiele:

– Wie viel g NaCl und Wasser werden zur Herstellung von 5 Liter einer 10%-
igen NaCl-Lösung benötigt?

Antwort: Zur Umrechnung des Volumens in die Masse muss die spez. Masse der NaCl-Lösung bekannt sein. Sie beträgt 1,071 g·cm–3. Demnach wiegen

5 Liter 5·1071 = 5355 g. 100 g Lösung enthalten 10 g, d.h. 5355g enthalten 535,5 g NaCl. Man benötigt also 535,5 g Kochsalz und 4819,5 g Wasser.

– Wie viel Milliliter einer unverdünnten Flüssigkeit sind zur Herstellung von 3 L einer 5%-igen Lösung notwendig? (Volumenanteil)

Antwort: Für 100 ml einer 5%-igen Lösung werden 5 ml benötigt, d.h. für 3000 ml insgesamt 5·30 = 150 ml.

– Wie viel ml Wasser muss man zu 100 ml 90%-igem Alkohol geben, um 70%-
igen Alkohol zu erhalten? (Volumenanteil)

Antwort: 100 ml 90%-iger Alkohol enthalten 90 ml Alkohol. Daraus können 100·90/70 = 128,6 ml 70%-iger Alkohol hergestellt werden, indem man 28,6
ml Wasser zugibt. (Die Alkoholmenge ist in beiden Lösungen gleich, die Konzentrationsverhältnisse sind verschieden.)

– Wie viel ml 70%-igen Alkohol und wie viel ml Wasser muss man mischen, um 1 Liter 45%-igen Alkohol zu bekommen? (Volumenanteil)

Antwort: Wir erhalten aus 100 ml 70%-igem insgesamt 155,55 ml 45%-igen Alkohol. Da wir 1000 ml herstellen wollen, benötigen wir 1000·100/155,55 =

643 ml 70%-igen Alkohol und 1000 – 643 = 357 ml Wasser (ohne Berück-
sichtigung der Volumenkontraktion)

Allgem

60
eine

Chemie

Mit dem Mol als Stoffmengeneinheit ergibt sich:

Die

Äquivalentkonzentration

ceq = 1 mol·L–1

– einer Säure (nach Brønsted) ist diejenige Säuremenge, die 1 mol Protonen abgeben kann,

– einer

Base (nach Brønsted) ist diejenige Basenmenge, die 1 mol Protonen aufnehmen kann,

– eines Oxidationsmittels ist diejenige Substanzmenge, die 1 mol Elektronen aufnehmen kann,

– eines Reduktionsmittels ist diejenige Substanzmenge, die 1 mol Elektronen abgeben kann.

Beispiele:

– Wie viel Gramm HCl enthält ein Liter einer HCl-Lösung mit ceq = 1 mol·L–1?

Gesucht:

m in Gramm
m

ceq =

bzw.

M[(1 / z) HCl ]⋅ V

m = ceq·M [(1/z) HCl ]·V

Gegeben:

ceq = 1 mol·L–1; V = 1; z = 1; M(HCl) = 36,5 g

Ergebnis: m = 1·36,5 g·1 = 36,5 g

Ein Liter einer HCl-Lösung mit der Äquivalentkonzentration 1 mol · L–1 enthält 36,5 g HCl.

– Wie viel Gramm H2SO4 enthält ein Liter einer H2SO4-Lösung mit ceq =

1 mol · L–1?

Gesucht:

m in Gramm

Formel:

m

ceq =
bzw.

M[(1 / z) H SO ]⋅ V

2

4

m = ceq·M [(1/z) H2SO4 ]·V

Gegeben:

ceq = 1 mol·L–1; V = 1; z = 2; M(H2SO4) = 98 g

Ergebnis: m = 1·49 g·1 = 49 g

Ein Liter einer H2SO4-Lösung mit der Äquivalentkonzentration 1 mol · L–1
enthält 49 g H2SO4.

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie 61

– Wie groß ist die Äquivalentkonzentration einer 0,5 molaren Schwefelsäure in Bezug auf eine Neutralisation?

Gleichungen:

ceq = z·ci; ci = 0,5 mol·L–1; z = 2

ceq = 2·0,5 mol·L–1 = 1 mol·L–1

Die Lösung hat die Äquivalentkonzentration ceq = 1 mol·L–1. Sie ist ein normal.

– Eine NaOH-Lösung enthält 80 g NaOH pro Liter. Wie groß ist die Äquivalentmenge neq? Wie groß ist die Äquivalentkonzentration ceq? (= wie viel normal ist die Lösung?)

Gleichungen:

n
z
m

; M =
g ⋅ mol−

40

1; z = 1
eq =

⋅

; m = 80 g

M

80 g

2 mol
n

1

= 2 mol;
c

2 mol L 1
eq =

⋅
eq =

=

⋅ −

40 g ⋅ mol−1

1 L

Es liegt eine 2 N NaOH-Lösung vor.

– Wie groß ist die Äquivalentmenge von 63,2 g KMnO4 bei Redoxreaktionen im alkalischen bzw. im sauren Medium (es werden jeweils 3 bzw. 5 Elektronen aufgenommen)?

n
z n
z
m

−

158

1
eq =

⋅

=

⋅

; M =
g ⋅ mol

M

Im sauren Medium gilt:

63,2
n

5
mol = 2 mol
eq =

⋅ 158

Löst man 63,2 g KMnO4 in Wasser zu 1 Liter Lösung, so erhält man eine Lö-
sung mit der Äquivalentkonzentration ceq = 2 mol·L–1 für Reaktionen in saurem Medium.

Im alkalischen Medium gilt:

63,2
n

3
mol = 1,2 mol
eq =

⋅ 158

Die gleiche Lösung hat bei Reaktionen im alkalischen Bereich nur noch die Äquivalentkonzentration ceq = 1,2 mol·L–1.

Allgem

62
eine

Chemie

– Ein Hersteller verkauft 0,02 molare KMnO4-Lösungen. Welches ist der chemische Wirkungswert bei Titrationen?

Gleichungen:

ceq = z·ci; ci = 0,02 mol·L–1

Im sauren Medium mit z = 5 gilt:

ceq = 5·0,02 = 0,1 mol·L–1

Im alkalischen Medium mit z = 3 gilt

ceq = 3·0,02 = 0,06 mol·L–1

Im sauren Medium entspricht eine 0,02 M KMnO4-Lösung also einer KMnO4-

Lösung mit ceq = 0,1 mol·L–1, im alkalischen Medium einer KMnO4-Lösung
mit ceq = 0,06 mol·L–1.

– Wie groß ist die Äquivalentmenge von 63,2 g KMnO4 in Bezug auf Kalium (K+)?

63,2
n

1
mol = 0,4 mol
eq =

⋅ 158

Beim Auflösen zu 1 Liter Lösung ist ceq = 0,4 mol·L–1 in Bezug auf Kalium.

– Wie viel Gramm KMnO4 werden für 1 Liter einer Lösung mit ceq = 2 mol·L–1
benötigt? (Oxidationswirkung im sauren Medium)

n
c
eq

=

; c
mol L

= 1 (1)

eq

V
eq =

⋅ −

2

1 ; V

L
n
z
m
eq =

⋅

; z = 5; m = ?; M = 158 g·mol–1

(2)

M

Einsetzen von (2) in (1) gibt:

c

⋅ V ⋅ M

2 ⋅ 1 ⋅ 158
m
eq

=

=
g = 63,2 g
z

5

Man braucht m = 63,2 g KMnO4.

– a) Für die Redoxtitration von Fe2+-Ionen mit KMnO4-Lösung in saurer Lösung (Fe2+ ⎯ →

⎯ Fe3+ + e–) gilt:

neq (Oxidationsmittel) = neq (Reduktionsmittel)

hier:

n

–
eq (MnO4 ) = neq(Fe2+) (1)

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie 63

Es sollen 303,8 g FeSO4 oxidiert werden. Wie viel g KMnO4 werden hierzu benötigt?

Für FeSO4 gilt:

n (FeSO )

z
m

−

151 9

1

,

; m = 303 8

, g
eq

4

=

⋅

; z = 1; M =
g ⋅ mol

M

30 ,

3 8
n (FeSO ) = 1 ⋅
mol = 2 mol
eq

4

,

151 9

Für KMnO4 gilt:

n (KMnO )

z
m

−

158

1; m
eq

4

=

⋅

; z = 5; M =
g ⋅ mol

= ?

M
n (KMnO
m

) = 5
eq

4

⋅ 158

Eingesetzt in (1) ergibt:

m

2 = 5⋅
oder m = 316 g = 63,2 g KMnO

158

5

4
b) Wie viel Liter einer KMnO4-Lösung mit ceq = 1 mol · L–1 werden für die Titration in Aufgabe a) benötigt?

63,2 g KMnO4 entsprechen bei dieser Titration einer Äquivalentmenge von 63,2
n

5
mol 2 mol.

eq =

⋅

=

158

Gleichungen:

n

2 mol

c
eq
eq =

; c

=

= 2 L

V
eq = 1 mol·L–1; neq = 2 mol; V

1 mol ⋅ L−1

Ergebnis: Es werden 2 Liter Titratorlösung gebraucht.

Zusammenfassende Gleichung für die Aufgabe b):

z ⋅ m
z m

5 63,2
c

; V =

⋅

L

2 L
eq = V ⋅ M
c ⋅

=

⋅

M
eq

1 ⋅

=

158

– Für eine Neutralisationsreaktion gilt die Beziehung:

neq (Säure) = neq (Base)

(1)

Für die Neutralisation von H2SO4 mit NaOH gilt demnach:

neq (Schwefelsäure) = neq (Natronlauge)

(2)

Allgem

64
eine

Chemie

Aufgabe a): Es sollen 49 g H2SO4 titriert werden. Wie viel g NaOH werden hierzu benötigt?

Für

H2SO4 gilt:

n (H SO )

z
m
eq

2

4

=

⋅

; z = 2; M = 98 g·mol–1; m = 49 g

M
n (H SO ) = 2 49

⋅
mol = 1 mol
eq

2

4

98

Für NaOH gilt:

n (NaOH) = z m
eq

⋅

; z = 1; M = 40 g·mol–1; m = ?

M
n ( NaOH
m

)

1
eq

= ⋅ 40

Eingesetzt in die Gleichung (2) ergibt:

1 = 1· m ;
m = 40 g

40

Ergebnis: Es werden 40 g NaOH benötigt.

Aufgabe b): Wie viel Liter einer NaOH-Lösung mit ceq = 2 mol · L–1 werden für die Titration von 49 g H2SO4 benötigt?

Gleichungen:

neq
z ⋅ m
c

; z = 2; m = 49 g; M = 98 g·mol–1;
eq =

=

V

V ⋅ M

ceq = 2 mol·L–1; V = ?

1

−

2 49 g

2 49

2 mol ⋅ L

=

⋅

;

V =

⋅

L

0 5

, L

500 mL

V⋅ 98

1

⋅L⋅ g⋅mol−

2⋅

=

=

98

Ergebnis: Es werden 500 ml einer NaOH-Lsg. mit ceq = 2 mol·L–1 benötigt.

Stöchiometrische Rechnungen

Betrachten wir nun wieder die Umsetzung von Wasserstoff und Chlor zu Chlorwasserstoff nach der Gleichung:

H2 + Cl2 ⎯ →

⎯ 2 HCl + Energie
so beschreibt die Gleichung die Reaktion nicht nur qualitativ, dass nämlich aus einem Molekül Wasserstoff und einem Molekül Chlor zwei Moleküle Chlorwasserstoff entstehen, sondern sie sagt auch quantitativ:

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie 65

1 mol = 2,016 g Wasserstoff ≈ 22,414 L Wasserstoff (0°C, 1 bar) und 1
mol

=

70,906
g

≈ 22,414 L Chlor geben unter Wärmeentwicklung
von 185 kJ bei 0°C

2 mol = 72,922 g ≈ 44,828 L Chlorwasserstoff.

Dies ist ein Beispiel einer stöchiometrischen Rechnung.

Stöchiometrie heißt das Teilgebiet der Chemie, das sich mit den Massenverhältnissen zwischen den Elementen und Verbindungen beschäftigt, wie es die Formeln und Gleichungen wiedergeben.

Bei Kenntnis der Atommassen der Reaktionspartner und der Reaktionsgleichung kann man z.B. den theoretisch möglichen Stoffumsatz (theoretische Ausbeute) berechnen.

Beispiel einer Ausbeuteberechnung

Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) setzen sich zu Wasser (H2O) um nach der Gleichung:

2

H2 + O2 ⎯ →

⎯ 2 H2O + Energie

Frage: Wie groß ist die theoretische Ausbeute an Wasser, wenn man 3 g Wasserstoff bei einem beliebig großen Sauerstoffangebot zu Wasser umsetzt?

Lösung: Wir setzen anstelle der Elementsymbole die Atom- bzw. Molekülmassen in die Gleichung ein:

2·2 + 2·16 = 2·18
oder

4 g + 32 g = 36 g,
d.h. 4 g Wasserstoff setzen sich mit 32 g Sauerstoff zu 36 g Wasser um.

Die Wassermenge x, die sich bei der Reaktion von 3 g Wasserstoff bildet, ergibt sich zu x = (36·3)/4 = 27 g Wasser. Die Ausbeute an Wasser beträgt also 27 g.

Stöchiometrische Rechnungen versucht man so einfach wie möglich zu machen.

1. Beispiel: Zersetzung von Quecksilberoxid. Das Experiment zeigt: 2

HgO

⎯ →

⎯ 2 Hg + O2

Man kann diese Gleichung auch schreiben: HgO ⎯ →

⎯ Hg + 1/2 O2. Setzen wir
die Atommassen ein, so folgt: Aus 200,59 + 16 = 216,59 g HgO entstehen beim Erhitzen 200,59 g Hg und 16 g Sauerstoff.

2. Beispiel: Obwohl man weiß, dass elementarer Schwefel als S8-Molekül vorliegt, schreibt man für die Verbrennung von Schwefel mit Sauerstoff zu Schwefeldioxid anstelle von S8 + 8 O2 ⎯ →

⎯ 8 SO2 vereinfacht: S + O2 ⎯ →

⎯ SO2.

Bei der Analyse einer Substanz ist es üblich, die Zusammensetzung nicht in g, sondern den Massenanteil der Elemente in Prozent anzugeben.

Allgem

66
eine Chemie

3. Beispiel: Wasser H2O (Molekülmasse = 18) besteht zu 2·100/18 = 11,1 % aus Wasserstoff und zu 16·100/18 = 88,9 % aus Sauerstoff.

Berechnung von empirischen Formeln

Etwas schwieriger ist die Berechnung der Summenformel aus den Prozentwerten.

Beispiel: Gesucht ist die einfachste Formel einer Verbindung, die aus 50,05 %

Schwefel und 49,95 % Sauerstoff besteht.

Dividiert man die Massenanteile (in %) durch die Atommassen der betreffenden Elemente, erhält man das Atomzahlenverhältnis der unbekannten Verbindung. Dieses wird nach dem Gesetz der multiplen Proportionen in ganze Zahlen umgewandelt:

50,05

49 95

,

:

= 1 5

, 6 : 3 1

, 2 = 1 : 2

32,06

15 9

, 9

Die einfachste Formel ist SO2.

Ausführlichere Rechnungen gehen über den Rahmen dieses Buches hinaus. Siehe hierzu Literaturverweise unter Stöchiometrie.

5 Chemische Bindung,

Bindungsarten

Untersucht man Substanzen auf die Kräfte, die ihre Bestandteile zusammenhalten (chemische Bindung), so findet man verschiedene Typen der chemischen Bindung. Sie werden in reiner Form nur in Grenzfällen beobachtet. In der Regel überwiegen die Übergänge zwischen den Bindungsarten.

Man unterscheidet als starke Bindungen die ionische, die kovalente, die metallische und die koordinative Bindung (Bindung in Komplexen). Als schwache Bindungen interessieren die Wasserstoffbrückenbindung, die van der Waals-Bindung sowie die hydrophobe Wechselwirkung.

Anmerkung: Man spricht meist dann von „chemischer Bindung“, wenn die Kombination von Atomen eine Energieabsenkung (= Bindungsenergie) von > 50 kJ·mol–1 bringt.

5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

Voraussetzung für die Bildung einer ionisch gebauten Substanz ist, dass ein Bestandteil ein relativ niedriges Ionisierungspotential hat und der andere eine hohe Elektronegativität besitzt. Die Mehrzahl der ionisch gebauten Stoffe bildet sich demnach durch Kombination von Elementen mit stark unterschiedlicher Elektronegativität (EN-Differenz > 1,5). Sie stehen am linken und rechten Rand des Periodensystems (Metalle und Nichtmetalle).

Salze bilden sich zwischen Metallen und Nichtmetallen.

Ionische Verbindungen sind u.a. Halogenide (NaCl, CaCl2, CaF2, BaCl2), Oxide (CaO), Sulfide (Na2S), Hydroxide (NaOH, KOH, Ca(OH)2), Carbonate (K2CO3, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3), Sulfate (MgSO4, CaSO4, FeSO4, CuSO4, ZnSO4).

Bei der Salzbildung geht mindestens ein Elektron von einem Bestandteil mehr oder weniger vollständig auf einen anderen Bestandteil über. Dabei entstehen negativ geladene Anionen und positiv geladene Kationen. In der Regel besitzen die entstehenden Ionen der Hauptgruppenelemente „Edelgaskonfiguration“. Die Elektronendichte zwischen den Ionen ist im Idealfall praktisch Null. Vgl. Abb. 27.

Die Theorie der ionischen (polaren) Bindung ist sehr einfach, da es sich hauptsächlich um elektrostatische Anziehungskräfte handelt.

Allgem

68
eine

Chemie

Abb. 27. Elektronendichte im NaCl-Kristall bei 100°C. Konturen links oben und rechts unten: Elektronendichte der Na-Ionen (entsprechend A und D); die anderen beziehen sich auf die Cl-Ionen (entsprechend B und C in der rechten Abbildung). Man beachte nur das Minimum zwischen jeweils vertikal benachbarten Ionen (Horizontal nebeneinander liegende Ionen zeigen infolge der gewählten Projektionsebene nur scheinbar höhere Elektro-nendichten zwischen Na+ und Cl–.). (Nach Brill, Grimm, Herrmann u. Peters) Stellt man sich die Ionen in erster Näherung als positiv und negativ geladene, nichtkompressible Kugeln vor, dann gilt für die Kraft, mit der sie sich anziehen, das Coulombsche Gesetz:

e ⋅e

1

2

K =

(ε

2

4πε ⋅ε ⋅r

0 = Dielektrizitätskonstante des Vakuums)

0
mit den Ladungen e1 bzw. e2 und r als Abstand zwischen den als Punktladungen gedachten Ionenkugeln.ε ist die Dielektrizitätskonstante des Mediums. Über die Bedeutung von ε s. S. 160.

Die Ionenkugeln können sich nun einander nicht beliebig nähern, da sich die gleichsinnig geladenen Kerne der Ionen abstoßen. Zwischen Anziehung und Abstoßung stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, der dem Gleichgewichtsabstand r0 der Ionen im Gitter entspricht. Im Natriumchlorid ist er 280 pm (Abb.

28, 30).

Die Coulombsche Anziehungskraft bevorzugt keine Raumrichtung, d.h. sie ist
ungerichtet (elektrostatisches Feld). Dies führt dazu, dass sich um jedes Ion eine möglichst große Anzahl von entgegengesetzt geladenen Ionen um ein als Zentralion herausgegriffenes Ion gruppieren (große Koordinationszahl, KZ). Abb.

28 zeigt dies deutlich.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

69

Abb. 28. Ausschnitt aus dem Natriumchlorid

Abb. 29. Natriumchloridgitter (NaCl)

(NaCl)-Gitter. A, B, C sind verschieden weit

Die großen Kugeln sind die Cl–-Ionen
entfernte Na+- und Cl–-Ionen

Für NaCl ist die Koordinationszahl sechs; D.h. sechs Cl–-Ionen gruppieren sich um ein Na+-Ion, und sechs Na+-Ionen um ein Cl–-Ion. Die entstehenden Polyeder sind das Oktaeder.

Beachte: Das Kristallgitter des NaCl ist kubisch gebaut.

Die räumliche Struktur (Raumgitter, Kristallgitter), die sich mit ionischen Bausteinen aufbaut, ist ein Ionengitter.

Gitterenergie

Die Energie, die bei der Vereinigung äquivalenter Mengen gasförmiger (g) Kationen und Anionen zu einem Einkristall (fest, (f)) von 1 mol frei wird, heißt die

Gitterenergie UG der betreffenden Substanz:

X+(g) + Y–(g) ⎯ →

⎯ XY(f) + UG

(UG gilt für den Kristall am absoluten Nullpunkt.)

Für NaCl ist die Gitterenergie –770 kJ·mol–1. Um diesen Energiebetrag ist das Ionengitter stabiler als die isolierten Ionen.

Die Gitterenergie ist den Ionenladungen direkt und dem Kernabstand

(Summe der Ionenradien) umgekehrt proportional. Sie ist ein Maß für die Stärke der ionischen Bindung im Kristall.

In einem Ionengitter sind Ionen entgegengesetzter Ladung und meist unterschiedlicher Größe in einem stöchiometrischen Verhältnis so untergebracht, dass das Prin-

Allgem

70
eine

Chemie
zip der elektrischen Neutralität gewahrt ist, und dass die elektrostatischen Anziehungskräfte die Abstoßungskräfte überwiegen. Da in den meisten Ionengittern die Anionen größer sind als die Kationen, stellt sich dem Betrachter das Gitter als ein Anionengitter dar (dichteste Packung aus Anionen), bei dem die Kationen in den Gitterzwischenräumen (Lücken) sitzen und für den Ladungsausgleich sowie den Gitterzusammenhalt sorgen. Es leuchtet unmittelbar ein, dass somit für den Bau eines Ionengitters das Verhältnis der Radien der Bausteine eine entscheidende Rolle spielt (Abb. 29). Abb. 37 gibt die Abhängigkeit der Koordinationszahl und des Gittertyps vom Radienverhältnis wieder. Den Zusammenhang zwischen Radienverhältnis und Gitterenergie zeigt Abb. 31.

Der Gittertyp, der eine größere Gitterenergie (= kleinere potentielle Energie) besitzt, ist im Allgemeinen thermodynamisch stabiler.

Abb. 30. Energiekurven in Abhängigkeit
vom Ionenabstand für ein Ionenpaar im

Gitterverband des NaCl. Strich-punktiert:

Abstoßungsenergie; gestrichelt: Anzie-
hungsenergie; ausgezogen: resultierende
potentielle Energie; r0 = Gleichgewichts-
abstand

Abb. 31. Zusammenhang zwischen Ra-
dienverhältnis und Gitterenergie. (Nach

Born und Mayer) RA/RB > 0,73: Fluorit-
struktur, RA/RB = 0,22 – 0,414: Cristoba-
litstruktur

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

71

Beachte: Die Größe der Ionenradien ist abhängig von der Koordinationszahl. Für die KZ.

4, 6 und 8 verhält sich der Radius eines Ions annähernd wie 0,8 : 1,0 : 1,1.

Die Abb. 32 - 36 zeigen typische Ionengitter. Die schwarzen Kugeln stellen die Kationen dar. Tabelle 8 enthält Beispiele für ionisch gebaute Verbindungen.

Abb. 32. Cäsiumchlorid

Abb. 33. Antifluorit-Gitter

Abb. 34. Zinkblende (ZnS).

(CsCl). Die Cs+- und Cl–-

(z.B. Li2O, Na2O, K2O, Li2S, Die Zn- und S-Atome sitzen

Ionen sitzen jeweils im

Na2S, K2S, Mg2Si)

jeweils in der Mitte eines

Zentrum eines Würfels

Tetraeders

Abb. 35. Calciumfluorid (CaF2). Die

Abb. 36. Rutil (TiO2). Jedes Ti4+-Ion sitzt in

Ca2+-Ionen sind würfelförmig von F–-Io-
einem verzerrten Oktaeder von O2–-Ionen.

nen umgeben. Jedes F–-Ion sitzt in der

Jedes O2–-Ion sitzt in der Mitte eines gleich-

Mitte eines Tetraeders aus Ca2+-Ionen
seitigen Dreiecks von Ti4+-Ionen

Allgem

72
eine

Chemie

Tabelle 8. Kristallstrukturen einiger ionischer Verbindungen

Struktur

Beispiele

Cäsiumchlorid

CsCl, CsBr, CsI, TlCl, TlBr, TlI, NH4Cl, NH4Br

KZ

°

8

°

° Natriumchlorid

Halogenide des Li+, Na+, K+, Rb+

°

KZ 6

Oxide und Sulfide des Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+,

°

AB

®

Mn2+, Ni2+

°

AgF, AgCl, AgBr, NH4I

°

° Zinkblende

Sulfide des Be2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+

°

KZ 4

CuCl, CuBr, CuI, AgI, ZnO

¯

Fluorit

Fluoride des Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cd2+, Pb2+

° KZ 8 : 4

BaCl2, SrCl2, ZrO2, ThO2, UO2

°

° Antifluorit

Oxide und Sulfide des Li+, Na+, K+, Rb+

°

AB ®

2

Rutil

Fluoride des Mg2+, Ni2+, Mn2+, Zn2+, Fe2+

° KZ 6 : 3

Oxide des Ti4+, Mn4+, Sn4+, Te4+

°

Cristobalit

°

SiO2, BeF2

°

¯ KZ 4 : 2

Abb. S. 54

Spinell-Struktur

Spinelle haben die Zusammensetzung AB2O4. Es gibt eine dichteste Kugelpackung von O2–-Ionen mit tetraedrischen und oktaedrischen Lücken. Man unterscheidet zwei Arten:

Normale Spinelle: A(BB)O4. Die Ionen in den Oktaederlücken sind in Klammern gesetzt. Beispiele: Zn(Al2)O4, Zn(Fe2)O4, W6+(Na2)O4.

+4

+3

+2

+3

Inverse Spinelle: B(AB)O4. Beispiele: Mg(MgTi)O4, Fe(FeFe)O4.

Über die Ausbildung der jeweiligen Strukturen entscheiden die relative Größe der A- und B-Ionen, kovalente Bindungsanteile usw.

Beachte: Cr3+, Ni2+ bevorzugen meist die oktaedrischen Lücken.

Perowskit-Struktur

Substanzen mit dieser Struktur haben die Zusammensetzung ABX3.

Das kleinere Kation hat die KZ 6 (Oktaeder); das größere Kation hat die KZ 12

(„Kubooktaeder“: Auf den 12 Kanten eines Würfels sind jeweils die Mitten durch X besetzt, das größere Kation sitzt im Zentrum des Würfels, dessen Gitterpunkte von dem kleineren Kation besetzt sind). Die Summe der Ladungen der Kationen muss gleich der Summe der Ladungen der Anionen sein. Beispiele: CaTiO3 (Perowskit); KMgF3.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

73

Calcit-Struktur

In Richtung einer dreizähligen Achse „gestauchtes“ NaCl-Gitter, in dem Na+
durch Ca2+ und Cl– durch planare CO 2–

2–

3 -Gruppen ersetzt sind. Die CO3 -Gruppen
liegen parallel zueinander. Beispiele: CaCO3, MnCO3, FeCO3, LiNO3, NaNO3.

Beachte: KNO3 kristallisiert in der Aragonitstruktur, einer weiteren Modifikation von CaCO3.

Übergang von der ionischen zur kovalenten Bindung

Bei der Beschreibung der ionischen Bindung durch das Coulombsche Gesetz gin-gen wir davon aus, dass Ionen in erster Näherung als nicht kompressible Kugeln angesehen werden können. Dies gilt aber nur für isolierte Ionen. Nähern sich nämlich zwei entgegengesetzt geladene Ionen einander, werden ihre Elektronenhüllen deformiert, d.h. die Ionen werden polarisiert (= Trennung der Ladungsschwerpunkte).

Die Polarisierbarkeit wächst mit der Elektronenzahl und bei gleicher Ladung mit der Ionengröße.

Die polarisierende Wirkung eines Ions wächst dagegen mit abnehmendem Radius und zunehmender Ladung (vgl. Tabelle 9).

Tabelle 9. Polarisierbarkeit von Ionen in 10–24 cm3. Die Werte ohne Klammer wurden von K. Fajans berechnet. Die Werte in Klammern stammen von M. Born und W. Heisenberg OH– He Li+ Be2+

B3+

C4+

1,89 0,20

0,029

0,008

(0,075)

(0,028)

(0,014)

O2–

F– Ne Na+ Mg2+ Al3+ Si4+

2,74

0,96

0,394

0,187

0,103

(3,1)

(0,99) (0,21)

(0,12)

(0,065)

(0,043)

S2– Cl– Ar K+ Ca2+ Sc3+ Ti4+

8,94 3,57 1,65 0,888 0,552

(7,25) (3,05)

(0,85) (0,57) (0,38) (0,27)

Se2– Br– Kr Rb+ Sr2+

Y3+ Zr4+

11,4 4,99 2,54 1,49 1,02

(8,4)

(4,17) (1,81)

(1,42)

(1,04)

Te2–

I– Xe Cs+ Ba2+ La3+ Ce4+

16,1 7,57 4,11 2,57 1,86

Abnehmende Polarisierbarkeit;
abnehmender Radius

(9,6) (6,28)

(2,79) (2,08) (1,56) (1,20)

Zunehmende polarisierende Wirkung; abnehmender Radius

Abnehmende Polarisierbarkeit; zunehmende polarisierende Wirkung

Abnehmender Ionenradius; zunehmende positive Ladung

Allgem

74
eine

Chemie

Die Polarisationseigenschaften der Gitterbausteine sind nun neben dem Radienverhältnis ein entscheidender Faktor für die Ausbildung eines bestimmten Gittertyps. Je stärker die Polarisation ist, umso deutlicher ist der Übergang von der typisch ionischen zur kovalenten Bindungsart, weil sich die Elektronenwolken gegenseitig stärker durchdringen.

Eine Zwischenstufe stellen die Schichtengitter dar, bei denen große Anionen von relativ kleinen Kationen so stark polarisiert werden, dass die Kationen zwar symmetrisch von Anionen umgeben sind, die Anionen aber unsymmetrisch teils Kationen, teils Anionen als Nachbarn besitzen. Beispiele für Substanzen mit Schichtengittern sind: CdCl2, MgCl2, CdI2, MoS2.

Benutzt man zu einer ersten Orientierung die Elektronegativität (EN) zur Beur-teilung der Bindungsart, erhält man folgendes Schema:

Bindungsart EN-Unterschied

Atombindung

0,0 bis< 0,5

Polare Atombindung

0,5 bis <1,5

Salzartiger Charakter

1,5 bis <2,0

Ionenbindung >2,0
typische Salze

Abb. 37. Abhängigkeit des Gittertyps und der Bindungsart für Verbindungen der Zusammensetzung AB2 vom Radienverhältnis und der Polarisation der Ionen. KZ = Koordinationszahl

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

75

Abb. 38. Das CdCl2-Gitter als Beispiel für ein Schichten-
gitter. (Nach Hiller)

Übergang von der ionischen zur metallischen Bindung

Einen Übergang von der ionischen zur metallischen Bindungsart kann man beobachten in Verbindungen von Übergangselementen mit Schwefel, Arsen und ihren höheren Homologen. Diese Substanzen kristallisieren im Rotnickel-
kies-Gitter (NiAs-Typ). Substanzen mit NiAs-Gitter können halbleitend oder metallischleitend sein.

Das hexagonale NiAs-Gitter besitzt wie das NaCl-Gitter die Koordinationszahl 6.

Die Kationen bilden jedoch Ketten in Richtung der hexagonalen c-Achse. Der Ni–Ni-Abstand in Richtung der c-Achse ist 252 pm, in Richtung der a-Achse 361
pm. Die Kationen liegen im Mittelpunkt leicht verzerrter Anionenoktaeder. Die Anionen sind in Form eines trigonalen Prismas von Kationen umgeben.

Beispiele für Verbindungen mit NiAs-Gitter: NiAs, NiSb, NiBi, NiS, NiSe, FeS, FeSe, MnAs.

Eigenschaften ionisch gebauter Substanzen (Salze): Sie besitzen einen relativ hohen Schmelz- und Siedepunkt und sind hart und spröde. Diese Eigenschaften hängen im Wesentlichen mit der Größe des Wertes der Gitterenergie zusammen.

Die Lösungen und Schmelzen leiten den elektrischen Strom infolge Ionenwanderung. Über den Zusammenhang von Gitterenergie und Löslichkeit von Ionenkri-stallen s. S. 173.

Ein Beispiel für die technische Anwendung der Leitfähigkeit von Schmelzen ist die elektrolytische Gewinnung (Elektrolyse) unedler Metalle wie Aluminium, Magnesium, der Alkalimetalle usw.

Allgem

76
eine

Chemie

Abb. 39. Rotnickelkies-Gitter (NiAs)

5.2 Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

Die kovalente Bindung (Atom-, Elektronenpaarbindung) bildet sich zwischen Elementen ähnlicher Elektronegativität aus: „Ideale“ kovalente Bindungen findet man nur zwischen Elementen gleicher Elektronegativität bzw. bei Kombination der Elemente selbst (z.B. H2, Cl2, N2). Im Gegensatz zur elektrostatischen Bindung ist sie gerichtet, d.h. sie verbindet ganz bestimmte Atome miteinander. Zwischen den Bindungspartnern existiert eine erhöhte Elektronendichte. Besonders deutlich wird der Unterschied zwischen ionischer und kovalenter Bindung beim Vergleich der Abb. 27, S. 68, und Abb. 40.

Zur Beschreibung dieser Bindungsart benutzt der Chemiker im wesentlichen zwei Theorien. Diese sind als Molekülorbitaltheorie (MO-Theorie) und Valenzbin-dungstheorie (VB-Theorie) bekannt. Beide Theorien sind Näherungsverfahren zur Lösung der Schrödinger-Gleichung für Moleküle.

5.2.1 MO-Theorie der kovalenten Bindung

In der MO-Theorie beschreibt man die Zustände von Elektronen in einem Molekül ähnlich wie die Elektronenzustände in einem Atom durch Wellenfunktionen ψMO. Die Wellenfunktion, welche eine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist, heißt Molekülorbital (MO). Jedes ψMO ist durch Quantenzahlen charakterisiert, die seine Form und Energie bestimmen.

Zu jedem ψMO gehört ein bestimmter Energiewert. |ψ2| dxdydz kann wieder als die Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, mit der das Elektron in dem Volumenelement dxdydz angetroffen wird. Im Gegensatz zu den Atomorbitalen sind die

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

77

Abb. 40. Elektronendichte im Diamantkristall, darunter Diamantgitter in Parallelprojek-tion. (Nach Brill, Grimm, Hermann u. Peters)

MO mehrzentrig, z.B. zweizentrig für ein Molekül A–A (z.B. H2). Eine exakte Formulierung der Wellenfunktion ist in fast allen Fällen unmöglich. Man kann sie aber näherungsweise formulieren, wenn man die Gesamtwellenfunktion z.B.

durch Addition oder Subtraktion (Linearkombination) einzelner isolierter Atomorbitale zusammensetzt (LCAO-Methode = linear combination of atomic orbitals): ψMO = c1ψAO ± c2ψAO

(für ein zweizentriges MO)

Die Koeffizienten c1 und c2 werden so gewählt, dass die Energie, die man erhält, wenn man ψMO in die Schrödinger-Gleichung einsetzt, einen minimalen Wert annimmt. Minimale potentielle Energie entspricht einem stabilen Zustand.

Durch die Linearkombination zweier Atomorbitale (AO) erhält man zwei Molekülorbitale, nämlich MO(I) durch Addition der AO und MO(II) durch Subtraktion der AO. MO(I) hat eine geringere potentielle Energie als die isolierten AO. Die Energie von MO(II) ist höher als die der isolierten AO. MO(I) nennt man ein bindendes Molekülorbital und MO(II) ein antibindendes oder lockerndes.

(Das antibindende MO wird oft mit * markiert.) Abb. 41 zeigt das Energieniveauschema des H2-Moleküls.

Allgem

78
eine

Chemie

Abb. 41. Bildung der MO
beim H2-Molekül

Abb. 42. Graphische Darstellung der Bildung von ψ1s-MO

Abb. 43 zeigt die Energieänderung bei der Annäherung zweier H-Atome.

Abb. 43. (a) entspricht der Energie des antibindenden MO. (b) entspricht der Energie des bindenden MO. Eb = Bindungsenergie im H2-Molekül. r0 = Kernabstand der H-Atome (Gleichgewichtsabstand)

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

79

Werden bei der Linearkombination Atomorbitale ungleicher Atome benutzt (= heteronucleares Molekül), entspricht das MO (I) mehr dem AO mit der niedrigeren Energie und größeren Elektronegativität. MO (II) entspricht mehr dem AO mit der höheren Energie und kleineren Elektronegativität.

Der Einbau der Elektronen in die MO erfolgt unter Beachtung von Hundscher Regel und Pauli-Prinzip in der Reihenfolge zunehmender potentieller Energie. Ein MO kann von maximal zwei Elektronen mit antiparallelem Spin besetzt werden.

Bei Molekülen mit ungleichen Atomen befinden sich die Elektronen in einer Bindung näher beim elektronegativeren Bindungspartner.

In Molekülen mit ungleichen Atomen wie CO können auch sog. nichtbindende

MO auftreten, s. S. 142.

Abb. 44 zeigt die Verhältnisse für H +

+

2 , H2, He2 und „He2“. Die Bindungseigen-
schaften der betreffenden Moleküle sind in Tabelle 10 angegeben.

Abb. 44

Tabelle 10. Bindungseigenschaften einiger zweiatomiger Moleküle

Molekül

Valenzelektronen

Bindungsenergie

Kernabstand pm
kJ/mol

H +

2 1

269

106

H2 2

436

74

He +

2 3

~

300

108

„He2“ 4

0

–
s. auch S. 84!

Aus Tabelle 10 kann man entnehmen, dass H2 die stärkste Bindung hat. In diesem Molekül sind beide Elektronen in dem bindenden MO. Ein „He2“ existiert nicht, weil seine vier Elektronen sowohl das bindende als auch das antibindende MO
besetzen würden.

Beachte: In der MO-Theorie befinden sich die Valenzelektronen der Atome nicht in Atomorbitalen, d.h. bevorzugt in der Nähe bestimmter Kerne, sondern in delokalisierten Molekülorbitalen, die sich über das ganze Molekül erstrecken. Dies gilt auch für Atomgitter wie im Diamant.

Allgem

80
eine

Chemie

Die Konstruktion der MO von mehratomigen Molekülen erfolgt prinzipiell auf dem gleichen Weg. Jedoch werden die Verhältnisse mit zunehmender Zahl der Bindungspartner immer komplizierter. Es können auch nur Atomorbitale gleicher Symmetrie in Bezug auf die Kernverbindungsachse und vergleichbarer Energie und Größe miteinander kombiniert werden. Ist ein MO rotationssymmetrisch um die Kernverbindungsachse, so heißt es σ-MO. Besitzt es eine Knotenfläche nennt man es π-MO. Abb. 46 zeigt das MO-Diagramm von CH4. Weitere Beispiele finden sich auf den S. 137, 333, 362.

Abb. 45. zeigt die Elektronendichteverteilung für das H +

2 -Ion. Kurve (a) entspricht ge-
trennten Atomen. Kurve (b) entspricht dem bindenden MO. Kurve (c) entspricht dem antibindenden MO

Abb. 46. MO-Diagramm von CH4

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

81

Abb. 47

5.2.2 VB-Theorie der kovalenten Bindung

Erläuterung der Theorie an Hand von Beispielen

1. Beispiel: Das Wasserstoff-Molekül H2. Es besteht aus zwei Protonen und zwei Elektronen. Isolierte H-Atome besitzen je ein Elektron in einem 1s-Orbital. Eine Bindung zwischen den H-Atomen kommt nun dadurch zustande, dass sich ihre Ladungswolken durchdringen, d.h. dass sich ihre 1s-Orbitale überlappen (s. Abb.

47). Der Grad der Überlappung ist ein Maß für die Stärke der Bindung. In der Überlappungszone ist eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit für beide Elektronen vorhanden.

Die reine kovalente Bindung ist meist eine Elektronenpaarbindung. Beide Elektronen der Bindung stammen von beiden Bindungspartnern. Nach der Bindungsbildung gehören sie beiden Bindungspartnern. Diese erreichen damit formal jeder für sich eine Edelgasschale. Es ist üblich, ein Elektronenpaar, das die Bindung zwischen zwei Atomen herstellt, durch einen Strich (Valenzstrich) darzustellen.

Beispiel: H· + ·H = H ⋅ H

⋅ bzw. H:H = H–H. H2 hat formal eine dem He entspre-
chende Elektronenkonfiguration. Eine mit Valenzstrichen aufgebaute Molekülstruktur nennt man Valenzstruktur (Lewis-Formel). Die Formel ist die Valenzstrichformel.

Elektronenpaare eines Atoms, die sich nicht an einer Bindung beteiligen, heißen
einsame, freie oder nichtbindende Elektronenpaare. Sie werden am Atom durch einen Strich symbolisiert.

Beispiele: H2O, |NH3, H2S , R–OH, R–O–R, H– F |, R–N H2.

2. Beispiel: das Methan-Molekül CH4. Strukturbestimmungen am CH4-Molekül haben gezeigt, dass das Kohlenstoffatom von vier Wasserstoffatomen in Form eines Tetraeders umgeben ist. Die Bindungswinkel H–C–H sind 109°28' (Tetra-

Allgem

82
eine

Chemie

H

C

H

H

H

Abb. 48. CH4-Tetraeder

E

2p

2p
sp3

2s

2s

1s

1s

1s

C (Grundzustand)

C* (angeregter Zustand)

C (hybridisierter Zustand =

„Valenzzustand“)

Abb. 49. Bildung von sp3-Hybrid-Orbitalen am C-Atom. Im „Valenzzustand“ sind die Spins der Elektronen statistisch verteilt. Die Bezeichnung „Zustand“ ist insofern irreführend, als es sich beim „angeregten“ und „hybridisierten Zustand“ nicht um reale Zustände eines isolierten Atoms handelt, sondern um theoretische Erklärungsversuche. Ein angeregter Zustand wird durch einen Stern gekennzeichnet
ederwinkel). Die Abstände vom C-Atom zu den H-Atomen sind gleich lang (gleiche Bindungslänge) (vgl. Abb. 48). Eine mögliche Beschreibung der Bindung im CH4 ist folgende:

Im Grundzustand hat das Kohlenstoffatom die Elektronenkonfiguration (1s2) 2s22p2. Es könnte demnach nur zwei Bindungen ausbilden mit einem Bindungswinkel von 90° (denn zwei p-Orbitale stehen senkrecht aufeinander). Damit das Kohlenstoffatom vier Bindungen eingehen kann, muss ein Elektron aus dem 2s-Orbital in das leere 2p-Orbital „angehoben“ werden (Abb. 49). Die hierzu nötige Energie (Promotions- oder Promovierungsenergie) wird durch den Energiegewinn, der bei der Molekülbildung realisiert wird, aufgebracht. Das Kohlenstoffatom befindet sich nun in einem „angeregten“ Zustand.

Gleichwertige Bindungen aus s- und p-Orbitalen mit Bindungswinkeln von 109°28' erhält man nach Pauling durch mathematisches Mischen (= Hybridi-
sieren) der Atomorbitale. Aus einem s- und drei p-Orbitalen entstehen vier
gleichwertige sp3-Hybrid-Orbitale, die vom C-Atom ausgehend in die Ecken eines Tetraeders gerichtet sind (Abb. 50 und 51). Ein sp3-Hybrid-Orbital besitzt, entsprechend seiner Konstruktion, 1/4 s- und 3/4 p-Charakter.

Beachte: Die Anzahl der Hybrid-Orbitale ist gleich der Anzahl der benutzten AO.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

83

Abb. 50. sp3-Hybrid-Orbital eines C-Atoms

Abb. 51a. VB-Struktur von CH4. In dieser
und allen weiteren Darstellungen sind die

Orbitale vereinfacht gezeichnet

Aus Abb. 50 und 58 geht deutlich hervor: Die Hybrid-Orbitale haben nicht nur eine günstigere Orientierung auf die Bindungspartner, sie besitzen auch eine grö-
ßere räumliche Ausdehnung als die nicht hybridisierten AO. Dies ergibt eine bessere Überlappung und somit eine stärkere Bindung. Die Bindung zwischen dem C-Atom und den vier Wasserstoffatomen im CH4 kommt nämlich dadurch
zustande, dass jedes der vier Hybrid-Orbitale des C-Atoms mit je einem

1s-Orbital eines Wasserstoffatoms überlappt (Abb. 51).

Bindungen, wie sie im Methan ausgebildet werden, sind rotationssymmetrisch um die Verbindungslinie der Atome, die durch eine Bindung verknüpft sind. Sie heißen σ -Bindungen.

σ-Bindungen können beim Überlappen folgender AO entstehen: s + s, s + p, p + p, s + sp-Hybrid-AO, s + sp2-Hybrid-AO, s + sp3-Hybrid-AO, sp + sp, sp2 + sp2, sp3 + sp3 usw.

Beachte: Die Orbitale müssen in Symmetrie, Energie und Größe zueinander passen.

Allgem

84
eine

Chemie

Abb. 51b. Möglichkeiten der Bildung von σ-Bindungen (schematisch) Substanzen, die wie Methan die größtmögliche Anzahl von σ-Bindungen ausbilden, nennt man gesättigte Verbindungen. CH4 ist also ein gesättigter Kohlenwasserstoff (s. Bd. II).

Auch Moleküle wie NH3 und H2O, die nicht wie CH4 von vier H-Atomen umgeben sind, zeigen eine Tendenz zur Ausbildung eines Tetraederwinkels. Der Grund liegt darin, dass bei ihnen das Zentralatom (O bzw. N) auch sp3-hybridisiert ist.

Die Valenzelektronenkonfiguration des Stickstoffatoms ist 2s22p3. Das Sauerstoffatom hat die Konfiguration 2s22p4. Durch Mischen von einem s-AO mit drei p-AO entstehen vier gleichwertige sp3-Hybrid-Orbitale.

Im NH3-Molekül können drei Hybrid-Orbitale mit je einem 1s-AO eines H-Atoms überlappen. Das vierte Hybrid-Orbital wird durch das freie Elektronenpaar am N-Atom besetzt.

Im H2O-Molekül überlappen zwei Hybrid-Orbitale mit je einem 1s-AO eines H-Atoms, und zwei Hybrid-Orbitale werden von jeweils einem freien Elektronenpaar des O-Atoms besetzt. Da letztere einen größeren Raum einnehmen als bindende Paare, führt dies zu einer Verringerung des H–Y–H-Bindungswinkels auf 107° (NH3) bzw. 105° (H2O).

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

85

N

O

H

H

H

Abb. 54. „Kalottenmodell“

H

107°

H

105°
von H2O. Es gibt die maß-
stabgerechten Kernabstände,

Wirkungsradien der Atome

Abb. 52. Ammoniak (NH3)

Abb. 53. Wasser (H2O)

sowie die Bindungswinkel

(sp3 = 1 s-AO + 3 p-AO)

(Valenzwinkel) wieder. (Ka-
lotte = Kugelkappe)

3. Beispiel: Ethan C2H6. Aus Abb. 55 geht hervor, dass beide C-Atome in diesem gesättigten Kohlenwasserstoff mit jeweils vier sp3-hybridisierten Orbitalen je vier σ-Bindungen ausbilden. Drei Bindungen entstehen durch Überlappung eines sp3-Hybrid-Orbitals mit je einem 1s-Orbital eines Wasserstoffatoms, während die vierte Bindung durch Überlappung von zwei sp3-Hybrid-Orbitalen beider

C-Atome zustande kommt. Bei dem Ethanmolekül sind somit zwei Tetraeder über eine Ecke miteinander verknüpft. Am Beispiel der C–C-Bindung ist angedeutet, dass um jede σ-Bindung prinzipiell freie Drehbarkeit (Rotation) möglich ist (sterische Hinderungen können sie einschränken oder aufheben).

In Abb. 56 ist als weiteres Beispiel für ein Molekül mit sp3-hybridisierten Bindungen das Propanmolekül angegeben.

H

H

C2H6 ≡ H C C H

H

H

Abb.

55. Rotation um die C–C-Bindung im Ethan

Allgem

86
eine

Chemie

H

H

H

C3H8 ≡

H

C

C

C

H

H

H

H

Abb. 56

Mehrfachbindungen, ungesättigte Verbindungen

Als Beispiel für eine ungesättigte Verbindung betrachten wir das Ethen (Ethylen) C2H4 (Abb. 57)

Abb. 57. Bildung einer π-Bindung durch Überlappen zweier p-AO im Ethen Ungesättigte Verbindungen sind dadurch von den gesättigten unterschieden, dass ihre Atome weniger als die maximale Anzahl von σ-Bindungen ausbilden.

Im Ethen bildet jedes C-Atom drei σ-Bindungen mit seinen drei Nachbarn (zwei H-Atome, ein C-Atom). Der Winkel zwischen den Bindungen ist etwa 120°.

Jedes C-Atom liegt in der Mitte eines Dreiecks. Dadurch kommen alle Atome in einer Ebene zu liegen (Molekülebene).

Das σ-Bindungsgerüst lässt sich mit sp2-Hybrid-Orbitalen an den C-Atomen aufbauen. Hierbei wird ein Bindungswinkel von 120° erreicht. Wählt man als Verbindungslinie zwischen den C-Atomen die x-Achse des Koordinatenkreuzes, und liegen die Atome in der xy-Ebene (= Molekülebene), dann besetzt das übrig gebliebene p-Elektron das pz-Orbital.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

87

Im Ethen können sich die pz-Orbitale beider C-Atome wirksam überlappen. Dadurch bilden sich Bereiche hoher Ladungsdichte oberhalb und unterhalb der Molekülebene. In der Molekülebene selbst ist die Ladungsdichte (Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen) praktisch Null. Eine solche Ebene nennt man

Knotenebene. Die Bindung heißt π -Bindung.

Bindungen aus einer σ- und einer oder zwei π-Bindungen nennt man Mehrfach-
bindungen.

Im Ethen haben wir eine sog. Doppelbindung >C=C< vorliegen. σ- und π-Bindungen beeinflussen sich in einer Mehrfachbindung gegenseitig.

Man kann experimentell zwar zwischen einer Einfachbindung (σ-Bindung) und einer Mehrfachbindung (σ + π-Bindungen) unterscheiden, aber nicht zwischen einzelnen σ- und π-Bindungen einer Mehrfachbindung.

Durch Ausbildung von Mehrfachbindungen wird die Rotation um die Bin-
dungsachsen aufgehoben. Sie ist nur dann wieder möglich, wenn die Mehrfachbindungen gelöst werden (indem man z.B. das ungesättigte Molekül durch eine Additionsreaktion in ein gesättigtes überführt, s. Bd. II).

Übungsbeispiel:

H

H

1

2

H C

C

C

3

H

O

CH

CH2

Die C-Atome 1 und 2 sind sp3-hybridisiert, alle anderen 9 C-Atome besitzen sp2-hybridisierte Orbitale.

Abb. 58. Schematische Darstellung der Konstruktion zweier sp-Hybrid-Orbitale

Allgem

88
eine

Chemie

Substanzen mit einer σ-Bindung und zwei π-Bindungen sind das Ethin (Acetylen) C2H2 und das Stickstoffmolekül N2. Das Bindungsgerüst ist linear.

Im Ethinmolekül sind die C-Atome sp-hybridisiert (∠) 180°). Die übrig gebliebenen zwei p-Orbitale an jedem C-Atom ergeben durch Überlappung zwei
π-Bindungen (Abb. 59). Im N2 sind die Verhältnisse analog.

Anorganische Substanzen mit Mehrfachbindungen sind z.B. BeCl2, CO2, CO, N2, HN3, N2O, NO2, H3PO4, Phosphazene. Bei Elementen der höheren Perioden können auch d-Orbitale an Doppelbindungen beteiligt sein.

In der Anorganischen Chemie spielen außer sp-, sp2- und sp3-Hybrid-Orbitalen vor allem noch dsp2- (bzw. sp2d-), dsp3- (bzw. sp3d-) und d2sp3- (bzw.

sp3d2-)-Hybrid-Orbitale eine Rolle. Tabelle 11 enthält alle in diesem Buch vorkommenden Hybrid-Orbitale.

C H ≡ H

C

C

H

2

2

Abb. 59. Bildung der π-Bindungen beim Ethin

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

89

Tabelle 11

Hybrid-

Zahl der

∠) zwischen geometrische Form Beispiele
orbital

Hybrid-AO

Hybrid-AO
sp 2

180° linear
σ-Gerüst von Ethin

(Abb. 59), N

180°

2, σ-Gerüst
von CO2, HgCl2
sp2 3

120°

Dreieck
σ-Gerüst von Ethen,
σ-Gerüst von Benzol,

BF

–, CO 2–,

120°

3, NO3

3

BO 3–

3 , BCl3, PCl3
sp3 4

109°28’ Tetraeder

CH

+

4, Ethan, NH4 ,

Ni(CO)

2–

4, SO4 ,

PO 3–

–

4 , ClO4 ,

BF –

–

4 , FeCl4
sp2d 4

90°

Quadrat

Komplexe von

Pd(II), Pt(II), Ni(II)

sp3d * 5

90°
trigonale

PCl5, SbCl5,

120°

Bipyramide
dsp3 *

90°

Fe(CO)5, MoCl5,

NbCl5

120°
d2sp3 *

6 90° Oktaeder [Fe(CN)6]4–,

[Fe(CN)6]3–
sp3d2

PCl –

–

6 , PF6 , SF6

(ein 3s- + drei 3p-

+ zwei 3d-Orbitale)

[FeF6]3–, [Fe(H2O)6]2+,

[Co(H2O)6]2+, [CoF6]3–

* Die Reihenfolge der Buchstaben hängt von der Herkunft der Orbitale ab: zwei 3d-AO +
ein 4s-AO + drei 4p-AO ergeben: d2sp3.

Allgem

90
eine

Chemie

Energie von Hybridorbitalen

Wie auf S. 83 erwähnt, ist die Ursache für die Hybridisierung ein Gewinn an Bindungsenergie. Verschiedene Hybridorbitale unterscheiden sich daher im allgemeinen nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Energie voneinander. Bei vollständiger Hybridisierung ist die Orbitalenergie der Hybridorbitale der arith-metische Mittelwert aus den Energiewerten der Ausgangsorbitale. Abb. 60 verdeutlicht dies in einem Energieniveauschema (E = Orbitalenergie).

Bindigkeit

Als Bindigkeit oder Bindungszahl bezeichnet man allgemein die Anzahl der Atombindungen, die von einem Atom gebildet werden. Im CH4 ist das Kohlenstoffatom vierbindig. Im Ammoniak-Molekül NH3 ist die Bindigkeit des Stickstoffatoms 3 und diejenige des Wasserstoffatoms 1. Im Ammonium-Ion NH +

4 ist
das N-Atom vierbindig. Das Sauerstoffatom ist im H2O-Molekül zwei- und im H3O+-Molekül dreibindig. Das Schwefelatom bildet im Schwefelwasserstoff H2S
zwei Atombindungen aus. Schwefel ist daher in diesem Molekül zweibindig. Im Chlorwasserstoff HCl ist das Chloratom einbindig. Bei Elementen ab der 3. Periode können auch d-Orbitale bei der Bindungsbildung benutzt werden. Entsprechend werden höhere Bindungszahlen erreicht: Im PF5 ist das P-Atom fünfbindig; im SF6 ist das S-Atom sechsbindig.

Bindungsordnung, Bindungsgrad

Beide Begriffe werden synonym benutzt. Sie beziehen sich auf die Anzahl der Bindungen zwischen zwei Atomen. Im Cl2-Molekül ist die Bindungsordnung 1, im N2-Molekül 3.

Abb. 60. Energieniveaudiagramme für die Hybridisierungen von s- und p-Orbitalen

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

91

Oktettregel

Die Ausbildung einer Bindung hat zum Ziel, einen energetisch günstigeren Zustand (geringere potentielle Energie) zu erreichen, als ihn das ungebundene Element besitzt.

Ein besonders günstiger Elektronenzustand ist die Elektronenkonfiguration der Edelgase. Mit Ausnahme von Helium (1s2) haben alle Edelgase in ihrer äußersten Schale (Valenzschale) die Konfiguration n s2 n p6 (n = Hauptquantenzahl). Diese 8 Elektronenzustände sind die mit den Quantenzahlen A, m und s maximal erreich-bare Zahl (= Oktett), s. S. 35.

Die Elemente der 2. Periode (Li bis Ne) haben nur s- und p-Valenzorbitale.

Bei der Bindungsbildung streben sie die Edelgaskonfiguration an. Sie können das Oktett nicht überschreiten, und nur vier kovalente Bindungen ausbilden.

Dieses Verhalten ist auch als Oktettregel bekannt.

Beispiele:

H

..

.

..

.

+

.O

H :Cl :

. ..

;

. .

;

H N H

H

H

H

Bei Elementen höherer Perioden können u.U. auch d-Valenzorbitale mit Elektronen besetzt werden, weshalb hier vielfach eine Oktettaufweitung beobachtet wird.

Beispiele sind die Moleküle PCl5 (10 Elektronen um das Phosphoratom) und SF6

(12 Elektronen um das Schwefelatom).

Doppelbindungsregel

Die „klassische Doppelbindungsregel“ besagt:

Elemente der höheren Perioden (Hauptquantenzahl n > 2) können keine pπ–pπ-Bindungen ausbilden.

Die Gültigkeit der Doppelbindungsregel wurde seit 1964 durch zahlreiche „Ausnahmen“ eingeschränkt. Es gibt Beispiele mit Si, P, As, Sb, Bi, S, Te, Sb. Als Erklärung für die Stabilität der „Ausnahmen“ wird angeführt, dass Elemente der höheren Perioden offenbar auch pd-Hybridorbitale zur Bildung von π-Bindungen benutzen können. Hierdurch ergibt sich trotz großer Bindungsabstände eine ausreichende Überlappung der Orbitale.

Sind größere Unterschiede in der Elektronegativität vorhanden, sind polarisierte Grenzstrukturen an der Mesomerie beteiligt:

El = C ← →

⎯

+ El – C –

Beispiele s. Si-, P-Verbindungen.

Allgem

92
eine

Chemie

Radikale

Es gibt auch Substanzen mit ungepaarten Elektronen, sog. Radikale. Beispiele sind das Diradikal O2, NO, NO2 oder organische Radikale wie das Triphenyl-methylradikal. Auch bei chemischen Umsetzungen treten Radikale auf. So bilden sich durch Photolyse von Chlormolekülen Chloratome mit je einem ungepaarten Elektron, die mit H2-Molekülen zu Chlorwasserstoff reagieren können (Chlorknallgasreaktion), s. S. 261. Andere Beispiele s. Kap. 6.

Substanzen mit ungepaarten Elektronen verhalten sich paramagnetisch. Sie werden von einem magnetischen Feld angezogen.

Bindungsenergie und Bindungslänge

In Abb. 45 wurde gezeigt, dass bei der Kombination von H-Atomen von einer gewissen Entfernung an Energie freigesetzt wird. Beim Gleichgewichtsabstand r0
hat die potentielle Energie Epot des Systems ein Minimum. Die bei der Bindungsbildung freigesetzte Energie heißt Bindungsenergie, der Gleichgewichtsabstand zwischen den Atomkernen der Bindungspartner Bindungslänge.

Beachte: Je größer die Bindungsenergie, umso fester die Bindung. Da die Bindungsstärke und damit die Bindungsenergie im Wesentlichen von der Natur der Atome und der Bindungsordnung abhängt, werden meist mittlere Bindungsenergien tabelliert. Es können auch nur mittlere Kernabstände = Bindungslängen angegeben werden, weil die Atome in den Molekülen um einen Gleichgewichtsabstand schwingen. Da die Atome mit zunehmender Ordnungszahl größer werden, nehmen auch die Bindungslängen zu.

Tabelle 12 zeigt eine Zusammenstellung der Bindungslängen und Bindungsenergien von Kovalenzbindungen.

Tabelle 12

Bindung

Bindungslänge (pm)

Bindungsenergie (kJ·mol–1)

Cl–Cl 199 242

F–H 92 567

Cl–H 127 431

O–H 96 464

N–H

101

389

1 nm = 1000 pm

C=O 122 736

=

10–9m

H–H 74 436

N≡N

110 945

C–H 109 416

C–C 154 346

C=C 135 611

C≡C

121 835

C...C (Benzol)

139

–

C–F

460

C–Cl

335

C–Br

289

C–I

230

C–O

356

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

93

Mesomerie oder Resonanz

Betrachtet man die Struktur des SO 2–

4 -Ions, stellt man fest: Das S-Atom sitzt in
der Mitte eines regulären Tetraeders; die S–O-Abstände sind gleich und kleiner, als es einem S–O-Einfachbindungsabstand entspricht.

Will man nun den kurzen Bindungsabstand erklären, muss man für die S–O-Bindung teilweisen (partiellen) Doppelbindungscharakter annehmen:

–

–

–

–

O

O

O

O

O

–

–

–

–

–

2+

+

–

O

S

O

O

S

O

O

S

O

O

S

O

O

S

O

O

O

O

O

O

–

–

–

Die tatsächliche Elektronenverteilung (= realer Zustand) kann also durch keine Valenzstruktur allein wiedergegeben werden.

Jede einzelne Valenzstruktur ist nur eine Grenzstruktur (mesomere Grenzstruktur, Resonanzstruktur). Die tatsächliche Elektronenverteilung ist eine Überlagerung (Resonanzhybrid) aller denkbaren Grenzstrukturen. Diese Erscheinung heißt Mesomerie oder Resonanz.

Beachte: Das Mesomeriezeichen ← →

⎯ darf nicht mit einem Gleichgewichtszeichen
verwechselt werden!

Die Mesomerie bezieht sich nur auf die Verteilung der Valenzelektronen. Grenzstrukturen (Grenzstrukturformeln) existieren nicht. Sie sind nur unvollständige Einzelbilder.

Der Energieinhalt des Moleküls oder Ions ist kleiner als von jeder Grenzstruktur.

Je mehr Grenzstrukturen konstruiert werden können, umso besser ist die Elektronenverteilung (Delokalisation der Elektronen) im Molekül, umso stabiler ist auch das Molekül.

Die Stabilisierungsenergie bezogen auf die energieärmste Grenzstruktur heißt

Resonanzenergie.

Beispiele für Mesomerie sind u.a. folgende Moleküle und Ionen: CO, CO

2–

2, CO3 ,

NO –

–

3 , HNO3, HN3, N3 . Ein bekanntes Beispiel aus der organischen Chemie ist Benzol, C6H6, (s. Bd. II). Die Resonanzstabilisierungsenergie beträgt für Benzol 150 kJ·mol–1.

5.2.3 Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßungsmodell

Eine sehr einfache Vorstellung zur Deutung von Bindungswinkeln in Molekülen mit kovalenten oder vorwiegend kovalenten Bindungen ist das Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßungsmodell (VSEPR-Modell = Valence Shell Electron Pair Repulsion). Es betrachtet die sog. Valenzschale eines Zentralatoms A. Diese besteht aus den bindenden Elektronenpaaren der Bindungen zwischen A und seinen Nachbaratomen L (Liganden) und eventuell vorhandenen nichtbindenden (einsamen) Elektronenpaaren E am Zentralatom.

Allgem

94
eine

Chemie

Das Modell geht davon aus, dass sich die Elektronenpaare den kugelförmig gedachten Aufenthaltsraum um den Atomkern (und die Rumpfelektronen) so aufteilen, dass sie sich so weit wie möglich ausweichen (minimale Abstoßung).

Für die Stärke der Abstoßung gilt folgende Reihenfolge:

einsames Paar – einsames Paar > einsames Paar – bindendes Paar >
bindendes Paar – bindendes Paar.

Wir wollen das VSEPR-Modell an einigen Beispielen demonstrieren:

a) Besonders einfach sind die Verhältnisse bei gleichen Liganden und bei Abwe-senheit von einsamen Elektronenpaaren. Die wahrscheinlichste Lage der Elektronenpaare in der Valenzschale wird dann durch einfache geometrische Regeln bestimmt:

zwei

Paare

→ lineare Anordnung (∠) 180°),
drei

Paare

→ gleichseitiges Dreieck (∠) 120°),
vier

Paare

→ Tetraeder (∠) 109°28'),
sechs

Paare → Oktaeder (∠) 90°).

Bei
fünf Paaren gibt es die quadratische Pyramide und die trigonale Bipyramide. Letztere ist im Allgemeinen günstiger.

b) Besitzt das Zentralatom bei gleichen Liganden einsame Elektronenpaare, werden die in a) angegebenen idealen geometrischen Anordnungen infolge unterschiedlicher Raumbeanspruchung (Abstoßung) verzerrt. Nichtbindende (einsame) Paare sind diffuser und somit größer als bindende Paare.

Bei den Molekültypen AL4E, AL3E2 und AL2E3 liegen die E-Paare deshalb in der äquatorialen Ebene.

c) Ist das Zentralatom mit Liganden unterschiedlicher Elektronegativität verknüpft, kommen Winkeldeformationen dadurch zustande, dass die Raumbean-
spruchung der bindenden Elektronenpaare mit zunehmender Elektronegativität der Liganden sinkt.

d) Bildet das Zentralatom Mehrfachbindungen (Doppel- und Dreifachbindungen) zu Liganden aus, werden die Aufenthaltsräume der Elektronen statt mit einem mit zwei oder drei bindenden Elektronenpaaren besetzt. Alle an einer Bindung beteiligten Elektronen werden ohne Rücksicht auf die Bindungsordnung als ein Elektronenpaar gezählt. Beispiele: O=C=O, H–C≡N, H–C≡C–H. Für sie gilt: L = 2, E = 0. Mit experimentellen Befunden gut über-einstimmende Winkel erhält man bei Berücksichtigung der größeren Ausdehnung und geänderten Form mehrfach besetzter Aufenthaltsräume.

e) Ist A ein Übergangselement, müssen vor allem bei den Elektronenkonfigurationen d7, d8 und d9 im Allgemeinen starke Wechselwirkungen der d-Elek-
tronen mit den bindenden Elektronenpaaren berücksichtigt werden.

Tabelle 13 zeigt Beispiele für die geometrische Anordnung von Liganden und einsamen Elektronenpaaren um ein Zentralatom.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

95

Tabelle 13

Aufent-

Einsame

Molekül

Geometrische

Beispiele
haltsraum

Elektronen- typ

Anordnung der
paare

Liganden

2

0 AL2
linear

BeH2, BeCl2

180°

HgCl2

O=C=O

H–C≡N

H–C≡C–H

3 0 AL3
trigonal-

BF3
eben

NO –

3

120°

SO3

Cl2CO

1 AL2E

V-förmig NO2

SO2

SnCl2

O3

4 0 AL

2–

4
tetraedrisch CH4,SO4

NH +

4 , SiX4

POCl3

SO2Cl2

1 AL3E
trigonal-

NH3
pyramidal

SO 2–

3

H3O+

PX3, AsX3,

SbCl3

2 AL2E2

V-förmig H2O

H2S

SCl2

5 0 AL5
trigonal-

PF5
bipyramidal

PCl5 (im Dampf)

SF4O
quadratisch-

Sb(C6H5)5
pyramidal

Allgem

96
eine

Chemie

Tabelle 13 (Fortsetzung)

Aufent-

Einsame

Molekültyp

Geometrische

Beispiele
haltsraum

Elektronen-

Anordnung der
paare

Liganden

5 1 AL4E
tetraedrisch

SF4
verzerrt

SeF4

XeO2F2

2 AL3E2

T-förmig ClF3

BrF3

3 AL

–

2E3
linear ICl2

I –

3

XeF2

6 0 AL6
oktaedrisch SF6

PCl –

6

SiF 2–

6

1 AL5E
quadratisch-

ClF5
pyramidal

BrF5

IF5

2 AL4E2
quadratisch-

XeF4
eben

ICl –

4

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

97

Geometrie von Polyedern mit sieben bis zwölf Elektronenpaaren
sieben: Oktaeder mit einem zusätzlichen Punkt über der Mitte einer Dreiecksflä-
che (einhütiges Oktaeder); trigonales Prisma mit einem zusätzlichen Punkt über der Mitte einer Rechteckfläche (NbF 2–

7 ); pentagonale Bipyramide (IF7);
acht: quadratisches Antiprisma (Archimedrisches Antiprisma) ([TaF8]3–, [ReF8]3–,

[Sr(H2O)8]2+, [Ba(H2O)8]2+);

Dodekaeder ([Mo(CN)8]4–, [W(CN)8]4–,

[Zr(Oxalat)4]4–); Würfel bei Actiniden (Na3[PaF8], Na3[UF8], Na3[NbF8] ) neun: trigonales Prisma mit drei zusätzlichen Punkten über den Rechteckflächen ([ReH9]2–, [Sc(H2O)9]3+);
zehn: quadratisches Antiprisma mit zwei zusätzlichen Punkten über den quadratischen Flächen;
elf: pentagonales Antiprisma mit einem zusätzlichen Punkt über der Mitte einer Fünfeckfläche;
zwölf: Ikosaeder (Zwanzigflächner).

5.3 Metallische Bindung

Von den theoretischen Betrachtungsweisen der metallischen Bindung ist folgende besonders anschaulich:

Im Metallgitter stellt jedes Metallatom je nach seiner Wertigkeit (Die Wertigkeit entspricht hier der Zahl der abgegebenen Elektronen, s. auch Oxidationszahl, S.

191) ein oder mehrere Valenzelektronen dem Gesamtgitter zur Verfügung und wird ein Kation ( Metallatomrumpf = Atomkern + „innere“ Elektronen). Die Elektronen gehören allen Metallkationen gemeinsam; sie sind praktisch über das ganze Gitter verteilt (delokalisiert) und bewirken seinen Zusammenhalt. Diese gleichsam frei beweglichen Elektronen, das sog. „Elektronengas“, sind der Grund für das besondere Leitvermögen der Metalle. Es nimmt mit zunehmender Temperatur ab, weil die Wechselwirkung der Elektronen mit den Metallkationen zunimmt.

Anmerkung: Bei den so genannten Halbmetallen sind die Verhältnisse umgekehrt.

Für einwertige Metalle ist die Elektronenkonzentration etwa 1023 cm–3!

Das Elektronengas bildet somit den weitaus größten Teil des Volumens eines Metalls. Es zeigt bei einer Temperaturerhöhung ein „anormales“ Verhalten. Zu dieser „Entartung“ des Elektronengases s. Lehrbücher der Physik oder Physikalischen Chemie.

Allgem

98
eine

Chemie

Es gibt auch eine Modellvorstellung der metallischen Bindung auf der Grundlage der MO-Theorie (s. S. 76). Hierbei betrachtet man das Metallgitter als ein Rie-senmolekül und baut es schrittweise aus einzelnen Atomen auf. Besitzt z.B. ein Metallatom in der äußersten Schale (Valenzschale) ein s-Atomorbital und nähert sich ihm ein zweites Atom, werden aus den beiden Atomorbitalen zwei Molekülorbitale gebildet. Kommt ein drittes Atom hinzu, werden drei Molekülorbitale erhalten. Im letzten Falle sind die MO dreizentrig, denn sie erstrecken sich über drei Kerne bzw. Atomrümpfe. Baut man das Metallgitter in der angegebenen Weise weiter auf, kommt mit jedem neuen Atom ein neues MO hinzu. Jedes MO
besitzt eine bestimmte Energie (Energieniveau). Betrachtet man eine relativ große Anzahl von Atomen, so wird die Aufspaltung der Orbitale, d.h. der Abstand zwischen den einzelnen Energieniveaus, durch neu hinzukommende Atome kaum
weiter vergrößert, sondern die Energieniveaus rücken näher zusammen. Sie unterscheiden sich nurmehr wenig voneinander, und man spricht von einem

Energieband (Abb. 61a).

Der Einbau der Elektronen in ein solches Energieband erfolgt unter Beachtung der Hundschen Regel und des Pauli-Prinzips in der Reihenfolge zunehmender Energie.

Jedes Energieniveau (MO) kann maximal mit zwei Elektronen mit antiparalle-
lem Spin besetzt werden.

In einem Metallgitter wird jedes Valenzorbital eines isolierten Atoms (z.B. 2s-, 2p-Atomorbital) zu einem Energieband auseinander gezogen. (Die inneren Orbitale werden kaum beeinflusst, weil sie zu stark abgeschirmt sind.) Die Bandbreite (Größenordnung eV) ist eine Funktion des Atomabstandes im Gitter und der Energie der Ausgangsorbitale. Die Bänder sind umso breiter, je größer ihre Energie ist.

Die höheren Bänder erstrecken sich ohne Unterbrechung über den ganzen Kristall. Die Elektronen können daher in diesen Bändern nicht bestimmten Atomen zugeordnet werden. In ihrer Gesamtheit gehören sie dem ganzen Kristall, d.h. die Atome tauschen ihre Elektronen im raschen Wechsel aus.

Das oberste elektronenführende Band heißt Valenzband. Es kann teilweise oder voll besetzt sein. Ein vollbesetztes Band leistet keinen Beitrag zur elektrischen Leitfähigkeit.

Abb. 61a. Aufbau von einem Energieband durch wiederholte Anlagerung von Atomen mit einem s-AO ( Beispiel: Lithium)

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

99

b
c
d

Abb. 61b-d. Schematische Energiebänderdiagramme. b Überlappung eines teilweise besetzten Valenzbandes mit einem Leitungsband. c Überlappung eines gefüllten Valenzbandes mit einem Leitungsband. d Valenz- und Leitungsband sind durch eine „verbotene Zone“ getrennt: Isolator

Ein leeres oder unvollständig besetztes Band heißt Leitfähigkeitsband oder Lei-
tungsband (Abb. 61b-d).

In einem Metall grenzen Valenzband und Leitungsband unmittelbar aneinander oder überlappen sich. Das Valenz- bzw. Leitungsband ist nicht vollständig besetzt und kann Elektronen für den Stromtransport zur Verfügung stellen. Legt man an einen Metallkristall ein elektrisches Feld an, bewegen sich die Elektronen im Leitungsband bevorzugt in eine Richtung. Verlässt ein Elektron seinen Platz, wird es durch ein benachbartes Elektron ersetzt usw.

Die elektrische Leitfähigkeit der Metalle (> 106 Ω–1·m–1) hängt von der Zahl derjenigen Elektronen ab, für die unbesetzte Elektronenzustände zur Verfügung stehen (effektive Elektronenzahl).

Mit dem Elektronenwechsel direkt verbunden ist auch die Wärmeleitfähigkeit. Der metallische Glanz kommt dadurch zustande, dass die Elektronen in einem Energieband praktisch jede Wellenlänge des sichtbaren Lichts absorbieren und wieder abgeben können (hoher Extinktionskoeffizient).

Bei einem Nichtleiter (Isolator) ist das Valenzband voll besetzt und von dem leeren Leitungsband durch eine hohe Energieschwelle = verbotene Zone getrennt.

Beispiel: Diamant ist ein Isolator. Die verbotene Zone hat eine Breite von 5,3 eV.

Halbleiter haben eine verbotene Zone bis zu ∆E ≈ 3 eV. Beispiele: Ge 0,72 eV, Si 1,12 eV, Se 2,2 eV, InSb 0,26 eV, GaSb 0,80 eV, AlSb 1,6 eV, CdS 2,5 eV. Bei Halbleitern ist das Leitungsband schwach besetzt, weil nur wenige Elektronen die verbotene Zone überspringen können. Diese Elektronen bedingen die Eigenleitung ( Eigenhalbleiter, Beispiele: reines Si, Ge) . Daneben kennt man die sog.

Störstellenleitung , die durch den Einbau von Fremdatomen in das Gitter eines Halbleiters verursacht wird ( dotierter Halbleiter, Fremdhalbleiter). Man unterscheidet zwei Fälle: 1. Elektronenleitung oder n-Leitung. Sie entsteht beim Einbau von Fremdatomen, die mehr Valenzelektronen besitzen als die Atome des Wirtsgitters. Für Germanium als Wirtsgitter sind P, As, Sb geeignete Fremdstoffe. Sie

Allgem

100
eine

Chemie
können relativ leicht ihr „überschüssiges“ Elektron abgeben und zur Elektrizitätsleitung zur Verfügung stellen. 2. Defektelektronenleitung oder p-Leitung beobachtet man beim Einbau von Elektronenacceptoren. Für Germanium als Wirtsgitter eignen sich z.B. B, Al, Ga und In. Sie haben ein Valenzelektron weniger als die Atome des Wirtsgitters. Bei der Bindungsbildung entsteht daher ein Elektronendefizit oder „positives Loch“ (= ionisiertes Gitteratom). Das positive Loch wird von einem Elektron eines Nachbaratoms aufgefüllt. Dadurch entsteht ein neues positives Loch an anderer Stelle usw. Auf diese Weise kommt ein elektrischer Strom zustande.

Beachte: Im Gegensatz zu den Metallen nimmt bei den Halbleitern die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur zu, weil mehr Elektronen den Übergang vom Valenzband ins Leitungsband schaffen.

Metallgitter

Die metallische Bindung ist wie die ionische Bindung ungerichtet. Dies führt in festen Metallen zu einem gittermäßigen Aufbau mit hoher Koordinationszahl. 3/5
aller Metalle kristallisieren in der kubisch-dichtesten bzw. hexagonal-dichtesten

Kugelpackung (Abb. 62 und 63). Ein großer Teil der restlichen 2/5 bevorzugt das
kubisch-innenzentrierte = kubisch-raumzentrierte Gitter (Abb. 64). Die unterschiedlichen Gittertypen ergeben sich aus den individuellen Eigenschaften der nur in erster Näherung starren Kugelform der Metallatomrümpfe. Metalle, welche in einer kubisch-dichtesten Packung kristallisieren, sind in der Regel relativ weich und duktil. Abb. 65 gibt einen Überblick über die Gitter ausgewählter Metalle.

Abb. 62. Hexagonal-dichteste Kugelpa- Abb. 63. Kubisch-dichteste Kugelpackung, ckung, aufgebaut aus dichtesten Kugellagen- aufgebaut aus dichtesten Kugellagen-Ebe-Ebenen der Lagenfolge A B A. (Aus Wink- nen der Lagenfolge A B C A. (Aus Winkler) ler)

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

101

Anordnung

Koordinationszahl

Raumerfüllung (%)

kubisch- und hexagonal- dich-

12 74,1
teste Kugelpackung
kubisch-raumzentriert 8

68,1

Abb. 64. Kubisch-raumzentriertes Gitter. Es sind auch die 6 übernächsten Gitterpunkte gezeigt

Abb. 65. Vorkommen der kubisch- (A1) und hexagonal- (A3) dichtesten Kugelpackung und des kubisch-innenzentrierten Gitters (A2). Das Symbol für die jeweils stabilste Modifikation ist am größten gezeichnet. Viele Metalle kristallisieren nämlich in verschiedenen Gittern. (Nach Krebs)

Allgem

102
eine

Chemie

Mechanische Eigenschaften der Metalle / Einlagerungsstrukturen

Die besonderen mechanischen Eigenschaften der Metalle ergeben sich aus dem Aufbau des Metallgitters. Es können nämlich ganze Netzebenen und Schichtpakete verschoben werden, ohne dass Änderungen im Bauprinzip oder Deformationen auftreten. In den dichtesten Kugelpackungen existieren Tetraeder- und Okta-
ederlücken. Die Zahl der Oktaederlücken ist gleich der Zahl der Bausteine. Die Zahl der Tetraederlücken ist doppelt so groß. Werden nun in diese Lücken (Zwi-schengitterplätze) größere Atome anderer Metalle oder Nichtmetalle wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Bor oder Stickstoff eingelagert, wird die Gleitfähigkeit der Schichten gehemmt bzw. verhindert.

Die kleinen H-Atome sitzen in den Tetraederlücken. B-, N- und C-Atome sitzen in den größeren Oktaederlücken.

Voraussetzung für die Bildung solcher Einlagerungsmischkristalle ( Einlage-
rungsstrukturen) ist ein Radienverhältnis:

rNichtmetall : rMetall ≤ 0,59.

Da nicht alle Lücken besetzt sein müssen, ist die Phasenbreite groß (s. unten).

Die Substanzen heißen auch legierungsartige Hydride, Boride, Carbide, Nitride. Gebildet werden sie von Metallen der 4. bis 8. Nebengruppe, Lanthanoiden und Actinoiden.

Ihre Herstellung gelingt durch direkte Synthese aus den Elementen bei hohen Temperaturen unter Schutzgasatmosphäre.

Beispiele: TiC, TiN, VC, TaC, CrC, WC (Widia (wie Diamant), zusammengesintert mit Cobalt), das Fe-C-System.

Eigenschaften: Verglichen mit den Metallen haben die Einlagerungsmischkristalle ähnlichen Glanz und elektrische Leitfähigkeit; sie sind jedoch härter (sog. Hart-stoffe) und spröder und haben extrem hohe Schmelzpunkte: TaC, Schmp. 3780°C.

Legierungen

Der Name Legierung ist eine Sammelbezeichnung für metallische Gemische aus mindestens zwei Komponenten, von denen wenigstens eine ein Metall ist.

Entsprechend der Anzahl der Komponenten unterscheidet man binäre, ternäre, quaternäre, … Legierungen.

Der Hauptbestandteil heißt Grundmetall, die übrigen Komponenten Zusätze.

Homogene Legierungen haben an allen Stellen die gleiche Zusammensetzung, ihre Bestandteile sind ineinander löslich, s. Mischkristalle (= Feste Lösungen).

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

103

Heterogene Legierungen zeigen mindestens zwei verschiedene Phasen, die z.B.

durch Schleifen sichtbar gemacht werden können. Sie können dabei ein Gemenge aus den entmischten Komponenten sein, auch Mischkristalle und/oder intermetallische Verbindungen enthalten.

Mischkristalle sind homogene Kristalle (feste Lösungen) aus verschiedenen Komponenten.

Einlagerungsmischkristalle: s. Einlagerungsstrukturen.

Substitutionsmischkristalle bilden sich mit chemisch verwandten Metallen von gleicher Kristallstruktur und ähnlichem Radius (Abweichungen bis 15 %). Mischt man der Schmelze eines Metalls ein anderes Metall zu (zulegieren), werden Atome in dem Gitter der Ausgangssubstanz durch Atome des zulegierten Metalls ersetzt (substituiert). Die Verteilung der Komponenten auf die Gitterplätze erfolgt statistisch.

Unbegrenzte Mischbarkeit

Bilden zwei Substanzen bei jedem Mengenverhältnis Mischkristalle, spricht man von unbegrenzter Mischbarkeit. Voraussetzungen dafür sind: gleicher Gittertyp, Abweichungen der Radien ≤ 15 %, geringe Unterschiede in der Elektronegativität.

Das Schmelzdiagramm (Zustandsdiagramm) für einen solchen Fall ist in Abb. 66
angegeben. Es zeigt das Verhalten der Legierungsbestandteile in Abhängigkeit von Temperatur und Konzentration. Ein Beispiel ist das System Ag-Au.

Erläuterung des Schmelzdiagramms

Das Diagramm zeigt zwei Kurven. Die Liquiduskurve (Beginn der Erstarrung) trennt die flüssige, die Soliduskurve (Ende der Erstarrung) die feste Phase von dem Zweiphasengebiet ab. Kühlt man die Schmelze ab, wird bei einer bestimmten Temperatur, z.B. T1, die Liquiduskurve in Punkt 1 erreicht (Erstarrungspunkt).

Hier scheiden sich die ersten Mischkristalle ab. Sie sind angereichert an dem Metall mit dem höheren Schmelzpunkt, hier Au. Ihre Zusammensetzung wird durch Punkt 2 auf der Soliduskurve angegeben.

Beachte: Die Punkte 1 und 2 gehören zu der gleichen Erstarrungstemperatur T1, d.h.

flüssige und feste Phase haben bei der Erstarrungstemperatur eine unterschiedliche Zusammensetzung.

Durch das Ausscheiden von Gold wird die Schmelze reicher an Silber. Da der Schmelzpunkt eines Zweikomponentensystems von der Konzentration der

Schmelze abhängt, sinkt die Erstarrungstemperatur der Schmelze entlang der Liquiduskurve so weit ab, bis Punkt 3 erreicht ist. Bei genügend langsamer Ab-
kühlung sind die bereits ausgeschiedenen Kristalle im Gleichgewicht mit der Schmelze. Sie können aus der Schmelze so lange Ag aufnehmen, bis sie die bei der jeweiligen Temperatur stabile Zusammensetzung annehmen. Sie haben dann schließlich die gleiche Zusammensetzung wie diejenigen Kristalle, die sich bei dieser Temperatur abscheiden.

Allgem

104
eine

Chemie

Abb. 66. Schmelzdiagramm eines binären Systems mit Mischkristallbildung Bei rascher Abkühlung liegen die einzelnen Erstarrungsprodukte mehr oder weniger getrennt nebeneinander vor. Zuletzt scheidet sich reines Silber ab. Man erhält eine inhomogen erstarrte Lösung. Technisch ausgenützt wird dies bei der Gewinnung bestimmter seltener Metalle, z.B. Silber. Dieser Prozess ist als Sei-
gern bekannt.

Das inhomogene Erstarrungsprodukt lässt sich dadurch homogenisieren, dass man es bis kurz unter den Schmelzpunkt erwärmt (= Tempern) .

Beachte: In Schmelzen erfolgen Konzentrationsänderungen durch Konvektion und Diffusion, in Kristallen nur durch Diffusion.

Die Röntgendiagramme von Mischkristallen zeigen die gleiche Struktur wie die der einzelnen Komponenten. Ihre Gitterkonstanten liegen zwischen den Werten der Komponenten.

Überstrukturphasen

In Mischkristallen, deren Zusammensetzung (angenähert) einem einfachen stöchiometrischen Verhältnis entspricht, bildet sich bisweilen eine geordnete Verteilung der einzelnen Komponenten auf die verschiedenen Gitterplätze aus. In solchen Fällen spricht man von einer Überstrukturphase. Ihre Existenz zeigt sich in einem sprunghaften Ansteigen der elektrischen Leitfähigkeit und Duktilität und im Röntgendiagramm durch das Auftreten zusätzlicher Interferenzlinien. Beispiele: CuAu, Cu3Au, Al3Ti, Al3Zr, FeAl, Fe3Al.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

105

Eutektische Legierungen

Eutektische Legierungen sind Beispiele für Zweikomponentensysteme ohne Mischkristall- und Verbindungsbildung.

Sind die beiden Komponenten im geschmolzenen Zustand unbegrenzt mischbar, und erfolgt beim Erstarren eine vollständige Entmischung, so erhält man ein Schmelzdiagramm, welches dem in Abb. 67 ähnlich ist. Beispiele: System Antimon-Blei, Silber-Blei, Bismut-Cadmium, Zink-Cadmium oder NH4Cl-Wasser.

Abb. 67. Schmelzdiagramm einer Legierung A/B ohne Mischkristall- und Verbindungsbildung

Erläuterung des Schmelzdiagramms von Abb. 67

Kurve (1) – E zeigt die Abhängigkeit des Schmelzpunktes des Systems vom Konzentrationsverhältnis A/B, ausgehend von 100 % A. Kurve (2) – E zeigt die Ab-hängigkeit, ausgehend von 100 % B. Das Diagramm ist somit aus zwei Teildia-grammen zusammengesetzt.

In jedem Kurvenpunkt herrscht Gleichgewicht zwischen flüssiger und fester Phase. Jeder Kurvenpunkt gibt die Temperatur an, bei der für das zugehörige Konzentrationsverhältnis A/B bzw. B/A die erste Kristallausscheidung aus der Schmelze erfolgt.

Aus Schmelzen der Zusammensetzung 60 - 100 % A scheidet sich beim Abkühlen die reine Komponente A ab, da sonst die Schmelze für die jeweilige Temperatur übersättigt wäre. Dadurch wird die Schmelze mit der Komponente B angereichert.

Allgem

106
eine

Chemie

Aus Schmelzen der Zusammensetzung 40 - 100 % B scheidet sich beim Abkühlen die reine Komponente B ab. Dadurch reichert sich die Schmelze mit der Komponente A an.

Weil der Schmelzpunkt eine Funktion der Konzentration der Schmelze ist (s. Gefrierpunktserniedrigung, S. 176), sinkt die Erstarrungstemperatur auf der Kurve (1) – E bzw. auf der Kurve (2) – E bis zum Punkt E hin ab. Da es sich hier nicht um ein ideales System handelt, gilt das Raoultsche Gesetz (S. 175) nur angenähert und die Kurvenzüge sind nicht gerade.

Punkt E heißt eutektischer Punkt. Hier ist die Schmelze an A und B gesättigt. Bei dieser Temperatur scheiden sich gleichzeitig Kristalle von A und B in einem dichten mikrokristallinen Gemenge so lange aus, bis alles erstarrt ist. Das vorlie-gende Kristallgemisch heißt Eutektikum (= gut bearbeitbar), weil viele technisch brauchbare Legierungen eine Zusammensetzung in der Nähe des eutektischen Punktes besitzen. Die zugehörige Temperatur ist die eutektische Temperatur. Das eutektische Gemisch des Systems Sb-Pb hat z.B. die Zusammensetzung: 13 %

Sb, 87 % Pb. Das technische Hartblei besteht aus 15 % Sb und 85 % Pb.

Im besonderen Fall einer wässrigen Salzlösung (NH4Cl/H2O) nennt man den eutektischen Punkt kryohydratischen Punkt und das Eutektikum Kryohydrat.

Die Kenntnis des eutektischen Punktes ist besonders dann von Bedeutung, wenn man den Schmelzpunkt einer Substanz herabsetzen will. Ein Beispiel hierfür ist das System Al2O3/Na3AlF6, das für die elektrolytische Herstellung von Aluminium benutzt wird. Der Schmelzpunkt von Al2O3 ist 2046°C. Das eutektische Gemisch mit 18,5 % Al2O3 und 81,5 % Na3AlF6 schmilzt bei 935°C!

Im Labor und in der Technik benutzt man Eutektika auch bei Kältemischungen, Auftausalzen, bei Salzschmelzen als Heizbäder, bei „Schmelzlegierungen“ als Lote und Schmelzsicherungen.

Mischungslücke

Viel häufiger als eine unbegrenzte Mischbarkeit in geschmolzenem und festem Zustand ist der Fall, dass zwei Metalle im festen Zustand nur in einem begrenzten Bereich Mischkristalle bilden. Das Konzentrationsgebiet, in dem eine begrenzte Mischbarkeit auftritt, heißt Mischungslücke. Ihre Größe ist stark temperaturabhängig. Beispiele mit Mischungslücken sind die Systeme Ag-Sn, Pb-Sn oder Au-Ni.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

107

Intermetallische Verbindungen oder intermetallische Phasen

Kristallarten in Legierungen, die von den Kristallen der Legierungsbestandteile und ihren Mischkristallen durch Phasengrenzen abgegrenzt sind, nennt man inter-
metallische Verbindungen. Da diese Substanzen vielfach keine eindeutige oder konstante stöchiometrische Zusammensetzung besitzen, bezeichnet man sie häufig auch als intermetallische Phasen. Zum Begriff der Phase s. S. 167.

Beachte: Intermetallische Verbindungen bilden sich nicht zwischen Metallen derselben Gruppe im PSE (Tammann-Regel).

Intermetallische Phasen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften meist von ihren Bestandteilen. Sie haben einen geringeren metallischen Charakter. Daher sind sie meist spröde und besitzen ein schlechteres elektrisches Leitvermögen als die reinen Metalle.

Abb. 68 zeigt das Schmelzdiagramm des Systems Magnesium-Blei. Bei 67 %

Magnesium und 33 % Blei zeigt die Schmelzkurve ein Maximum. Der Punkt heißt
dystektischer Punkt. Das Maximum der Schmelzkurve gehört zu der intermetallischen Verbindung Mg2Pb mit einem Schmp. von 551°C. Der dystektische Punkt liegt zwischen zwei eutektischen Punkten.

Im Röntgendiagramm der erkalteten Legierung erkennt man das Vorliegen einer intermetallischen Phase am Auftreten neuer Interferenzen.

Abb. 68. Schmelzdiagramm Magnesium-Blei. (Nach Hofmann-Rüdorff)

Allgem

108
eine

Chemie

Beispiele für intermetallische Phasen
a) Metallische Phasen

Hume-Rothery-Phasen sind intermetallische Phasen, die in Legierungen der Elemente Cu, Ag, Au; Mn; Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Pt mit den Elementen Be, Mg, Zn, Hg; Al, Ga, In, Tl; Si, Ge, Sn, Pb; La, Ce, Pr, Nd vorkommen. Ein schönes Beispiel für das Auftreten dieser Phasen bietet das System Cu-Zn (Messing). Abb. 69 zeigt die Stabilitätsbereiche der einzelnen — mit griechischen Buchstaben gekennzeichneten — Phasen bei Zimmertemperatur.

Beschreibung der einzelnen Phasen
α-Phase: In dem kubisch-dichtesten Cu-Gitter werden Cu-Atome statistisch durch Zn-Atome ersetzt. Struktur: Kubisch-dichteste Packung. Anmerkung: kalt verformbares Messing ist die α-Phase mit weniger als 37 %

Zn.

β-Phase: Zusammensetzung: etwa CuZn. Struktur: kubisch-raumzentriertes Gitter, in dem alle Punktlagen statistisch von Cu- und Zn-Atomen besetzt sind ( CsCl-Struktur).

γ-Phase: Zusammensetzung: etwa Cu5Zn8. Struktur: kompliziertes kubisches Gitter mit 52 Atomen in der Elementarzelle. Im Gegensatz zur β- und ε-Phase ist die γ-Phase hart und brüchig und besitzt einen höheren
elektrischen Widerstand.

ε-Phase: Zusammensetzung: etwa CuZn3. Struktur: Hexagonal-dichteste Kugelpackung.

η-Phase: In dem hexagonal-dichtesten Zn-Gitter kann etwas Kupfer (bis 2 %) unter Mischkristallbildung gelöst sein.

Beachte: Die Phasenbreite der Hume-Rothery-Phasen ist relativ groß. D.h. die Zusammensetzung kann innerhalb weiter Grenzen schwanken.

α
β
γ
ε
η

Zweiphasen-
gebiet
ε + η

20 40 60 80 100

Massenanteil (%) Zn

Abb. 69. Phasen und ihre Homogenitätsbereiche im System Cu-Zn bei Zimmertemperatur.

Die vier hellen Zwischenräume sind Zweiphasengebiete.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

109

Die gleiche Reihenfolge der Phasen wird — bei anderen Zusammensetzungen —
auch bei anderen Systemen beobachtet. Der Grund hierfür ist eine als Hume-Ro-
thery-Regel bekannt gewordene Beobachtung, wonach das Auftreten der einzelnen Phasen mit einem ganz bestimmten Verhältnis zwischen der Anzahl der Valenzelektronen und der Anzahl der Atome verknüpft ist. Diese Regel ist allerdings nicht streng gültig.

Günstige Voraussetzungen für das Auftreten von Hume-Rothery-Phasen liegen vor, wenn sich beide Metalle bei verschiedener Kristallstruktur in den Atomabständen um nicht mehr als 15 % unterscheiden und das niedriger wertige Metall in einer kubisch-dichtesten Packung kristallisieren kann.

Die Elemente der VIIIb-Gruppe des PSE (und La, Ce, Pr, Nd) bekommen formal die Elektronenzahl Null.

Tabelle 14. Beispiele zur Hume-Rothery-Regel

Phase

Valenzelektronen

Atome

Verhältnis
β- Phase

CuZn, AgCd

1 + 2

2

3 : 2 (= 21 : 14)

kubisch-

CoZn

0 + 2·3

4

3 : 2

3
raumzentriert Cu

3 + 3

4

3 : 2

3Al

FeAl

0 + 3

2

3 : 2

Cu

5 + 4

6

3 : 2

5Sn
γ- Phase

Cu

5 + 2·8

13

21 : 13

5Zn8, Ag5Cd8

52 Atome in

Fe

0 + 2·21

26

21 : 13

5Zn21
der

Zelle

Cu

9 + 3·4

13

21 : 13

9Al4

Cu

31 + 4·8

39

21 : 13

31Sn8
ε- Phase

CuZn

1 + 2·3

4

7 : 4 (= 21 :12)

3, AgCd3
hexagonal-

Ag

5 + 3·3

8

7 : 4

5Al3
dichteste

Cu

3 + 4

4

7 : 4

3Sn

Kugelpackung

Laves-Phasen haben die Zusammensetzung AB2. Ausschlaggebend für ihre Existenz ist das Radienverhältnis mit einem Idealwert — bei kugeligen Bausteinen —
von 1,225. Die Anzahl der Valenzelektronen beeinflusst die Struktur. Möglich sind drei verwandte Kristallstrukturen:

MgCu2 (kubisch)

Beispiele: CaAl2, ZrV2, AgBe2, KBi2

MgZn2 (hexagonal) Beispiele: KNa2, BaMg2, CdCu2, MgZn2, TiFe2

MgNi2 (hexagonal) Beispiele: MgNi2, TiCo2, ZrFe2

Allgem

110
eine

Chemie

Die Struktur dieser Phasen gleicht zwei ineinander gestellten Metallgittern. Die A–A-Abstände und die B–B-Abstände sind jeweils für sich kleiner als die A–

B-Abstände. Die KZ der A-Atome im A-Gitter ist 4 und die KZ der B-Atome im

B-Gitter ist 6. Jedes A-Atom hat zusätzlich 12 B-Atome und jedes B-Atom zu-
sätzlich 6 A-Atome als Nachbarn. Die Raumerfüllung der dichten Kugelpackung, die sich hierbei ergibt, liegt zwischen der hexagonal-dichtesten Packung und der des kubisch-raumzentrierten Gitters.

b) Halbmetallische Phasen

Zintl-Phasen besitzen einen beträchtlichen ionischen Bindungsanteil (z.B. die Phasen NaTl, NaIn, LiAl, LiGa; Mg2Si, Mg2Sn; LiAg, LiTl, MgTl, MgAg. Bei
normaler Temperatur sind sie elektrische Isolatoren. Sie lösen sich bis zu einem gewissen Grad in wasserfreiem flüssigen Ammoniak, und die Lösungen zeigen Ionenleitfähigkeit.

Struktur: NaTl-Gitter. Die Tl- und Na-Atome bilden für sich jeweils ein Dia-
mantgitter. Das edlere Metall bestimmt den Gitteraufbau. Das unedlere ist kleiner und sitzt in den Lücken. Man nimmt einen Übergang zur ionischen Bindung an: Na+ Tl – (Natriumthallid-Struktur).

Beachte: Wird einer gegebenen Struktur eine gleiche Struktur mit anderen Atomen über-lagert, spricht man von einer Überstruktur.

CaF2-Gitter: In diesem Gitter kristallisieren Mg2Si, Mg2Sn. Die Mg-Atome besetzen hierbei die Positionen der F–-Ionen und die Si- bzw. Sn-Atome die Positionen der Ca2+-Ionen (= Antifluorit-Gitter, s. Abb. 33).

CsCl-Gitter: Bei diesen Phasen ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Valenzelektronen und der Anzahl der Atome 3 : 2. Beispiel: LiAg.

Zintl-Phasen haben eine stöchiometrische Zusammensetzung bzw. eine geringe Phasenbreite.

Nickelarsenid-Phasen sind ebenfalls Phasen mit einem ionischen Bindungsan-
teil. Sie bilden sich bei der Kombination von Übergangselementen mit den

Elementen Sn, As, Sb, Bi, Te, Se oder S. Beispiele: CuSn, FeSn, FeSb, FeSe, Co3Sn2, NiAs, NiBi, CrSb, AuSn. Die NiAs-Struktur wurde auf S. 76 besprochen.

Fe-C-System

Zu den wichtigsten Legierungen gehören die Eisen-Kohlenstoff-Legierungen wegen ihrer Bedeutung für die Eigenschaften des technischen Eisens.

In den erstarrten Legierungen lassen sich eine ganze Reihe von Bestandteilen unterscheiden. Die wichtigsten sind:

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

111

– Ferrit = reines α-Fe (kubisch-raumzentriert, ferromagnetisch).

– Graphit

– Zementit, Fe3C. Graue orthorhombische Kristalle, etwa 270mal härter als reines Eisen, spröde, schwer schmelzbar. Die Fe-Atome bilden Prismen, in deren Mittelpunkten die C-Atome sitzen.

– Austenit ist eine feste Lösung von Kohlenstoff in γ-Fe, die nur bei hoher Temperatur beständig ist. In den Zentren und Kantenmitten der Elementar-würfel des γ-Fe (kubisch-flächenzentriert) werden statistisch C-Atome eingebaut. Stabil ist das Gitter nur, wenn lediglich ein Bruchteil der Gitterplätze durch C-Atome besetzt sind (0 - 8 % C).

– Martensit entsteht als (metastabiles) Umwandlungsprodukt von Austenit beim schnellen Abkühlen (Abschrecken, Härten). Es ist eine übersättigte feste Lö-
sung von Kohlenstoff in α-Fe. Das Gitter enthält Spannungen. Durch langsames Erwärmen („Anlassen“ des Stahls) werden die Spannungen beseitigt; es entstehen teilweise Zementit und Ferrit. Die Härte und Sprödigkeit nimmt ab.

– Ledeburit ist ein eutektisches Gemenge von Zementit und Austenit.

– Perlit ist ein eutektisches Gemenge von Zementit und Ferrit.

Beachte: Roheisen ist wegen seines C-Gehalts (bis 4 %) spröde und erweicht beim Erhitzen plötzlich. Es ist weder schmiedbar noch schweißbar.

Stahl (schmiedbares Eisen) hat einen C-Gehalt von 0,5 - 1,7 %. Der Kohlenstoff-Gehalt ist erforderlich, um Stahl härten zu können. Bei einem C-Gehalt < 0,5 %
erhält man nichthärtbaren Stahl = Schmiedeeisen.

Beim „Härten“ erhitzt man Eisen mit einem C-Gehalt von 0,5- 1,7 % (= Perlit) auf ca. 800°C. Durch das Erhitzen entsteht Austenit. Beim „Abschrecken“ erfolgt teilweise Umwandlung von γ-Fe in α-Fe und Bildung einer metastabilen Phase =

Martensit.

Erhitzen („Anlassen“) von gehärtetem Stahl auf verschiedene Temperaturen ergibt Zwischenzustände mit bestimmter Härte und Zähigkeit ( „Vergüten“).

Wichtige Stahllegierungen enthalten noch Zusätze (zulegiert):

V2A-Stahl (Nirosta): 71 % Fe, 20 % Cr, 8 % Ni, 0,2 % Si, C, Mn.

Schnelldrehstahl: 15 - 18 % W, 2 - 5 % Cr, 1 - 3 % V.

Allgem

112
eine

Chemie

Abb. 70. Zustandsdiagramm von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen (vereinfacht). E und D
sind eutektische Punkte. Bei 768°C ( Curie-Temperatur) wird α-Fe paramagnetisch 5.4 Zwischenmolekulare Bindungskräfte / schwache Bindungen

Voraussetzung für das Zustandekommen zwischenmolekularer Bindungskräfte ist eine Ladungsasymmetrie (elektrischer Dipol).

Dipol-Dipol-Wechselwirkungen treten zwischen kovalenten Molekülen mit einem Dipolmoment auf. Die resultierenden Bindungsenergien betragen 4 bis 25
kJ·mol–1. Sie sind stark temperaturabhängig: Steigende Temperatur verursacht eine größere Molekülbewegung und somit größere Abweichungen von der opti-malen Orientierung.

Dipol-Dipol-Anziehungskräfte wirken in Flüssigkeiten und Feststoffen. Ihre Auswirkungen zeigen sich in der Erhöhung von Siedepunkten und/oder Schmelzpunkten. Von Bedeutung sind diese Kräfte auch beim Lösen polarer Flüssigkeiten ineinander. Ein Beispiel ist die unbegrenzte Löslichkeit von Ethanol in Wasser und umgekehrt.

Wasserstoffbrückenbindungen

Dipolmoleküle können sich zusammenlagern (assoziieren) und dadurch größere Molekülverbände bilden. Kommen hierbei positiv polarisierte H-Atome zwischen zwei negativ polarisierte F-, O- oder N-Atome zu liegen, kommt es zu einer Anziehung, es bilden sich sog. Wasserstoffbrückenbindungen aus.

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

113

Beispiel: Fluorwasserstoff, HF

F
δ− δ+
δ− δ+

F

H

F

H

H

H

H

F

F

Wasserstoffbrückenbindung

Bei Zimmertemperatur liegt (HF)3 vor. Ab 90°C existieren einzelne HF-Moleküle: (HF)

Dissoziation
n ⎯⎯⎯⎯⎯

→

⎯

←
n·HF

(n = 2 bis 8 und höher)

Assoziation

⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Wasser und Ammoniak sind weitere Beispiele für Moleküle mit starken Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Molekülen ( intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen).

Ein Wassermolekül kann an bis zu vier Wasserstoffbrückenbindungen beteiligt sein: im flüssigen Wasser sind es eine bis drei, im Eis drei bis vier. Auch das viel größere CH3COOH-Molekül (Essigsäure) liegt z.B. noch im Dampfzustand dimer vor. Wasserstoffbrückenbindungen sind im Wesentlichen elektrostatischer Natur. Sie besitzen ungefähr 5 bis 10 % der Stärke ionischer Bindungen, d.h. die Bindungsenergie liegt zwischen 8 und 42 kJ·mol–1.

Wasserstoffbrückenbindungen bedingen in Flüssigkeiten (z.B. Wasser) und Festkörpern (z.B. Eis) eine gewisse Fernordnung (Struktur). Sie beeinflussen die Eigenschaften vieler biochemisch wichtiger Moleküle, s. hierzu Bd. II.

Verbindungen mit Wasserstoffbrückenbindungen haben einige ungewöhnliche Eigenschaften: sie besitzen hohe Siedepunkte (Kp. von Wasser = 100°C, im Gegensatz dazu ist der Kp. von CH4 = –161,4°C), hohe Schmelzpunkte, Verdampfungswärmen, Schmelzwärmen, Viskositäten, und sie zeigen eine besonders ausgeprägte gegenseitige Löslichkeit; s. auch Bd. II.

Wasserstoffbrückenbindungen können sich, falls die Voraussetzungen gegeben sind, auch innerhalb eines Moleküls ausbilden ( intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen).

Beispiel:

H

O

H

O

Dipol-Induzierte Dipol-Wechselwirkungen entstehen, wenn Molekülen ohne Dipolmoment wie H2, Cl2, O2, CH4 durch Annäherung eines Dipols (z.B. H2O) eine Ladungsasymmetrie aufgezwungen wird (induziertes Dipolmoment). Zwischen Dipol und induziertem Dipol wirken Anziehungskräfte, deren Energie zwischen 0,8 und 8,5 kJ·mol–1 liegt. Die Größe des induzierten Dipols und als Folge davon die Stärke der Anziehung ist abhängig von der Polarisierbarkeit des

Allgem

114
eine

Chemie
unpolaren Teilchens. Die Polarisierbarkeit α ist ein Maß für die Verschiebbarkeit der Elektronenwolke eines Teilchens (geladen oder ungeladen) in einem elektrischen Feld der Stärke F. Durch das Feld wird ein Dipolmoment µ induziert, für das gilt: µ = α·F. Die Polarisierbarkeit ist eine stoffspezifische Konstante.

Moleküle mit großen, ausgedehnten Ladungswolken sind leichter und stärker polarisierbar als solche mit kleinen, kompakten.

Als Beispiel für das Wirken Dipol-Induzierter Dipol-Kräfte kann die Löslichkeit von unpolaren Gasen wie H2, O2 usw. in Wasser dienen.

Ionen-Dipol-Wechselwirkungen sind sehr starke Anziehungskräfte. Die freiwerdende Energie liegt in der Größenordnung von 40 bis 680 kJ·mol–1. Ionen-Dipol-Kräfte wirken vor allem beim Lösen von Salzen in polaren Lösemitteln.

Die Auflösung von Salzen in Wasser und die damit zusammenhängenden Er-
scheinungen werden auf S. 174 ausführlich behandelt.

Van der Waalssche Bindung (van der Waals-Kräfte, Dispersionskräfte)

Van der Waals-Kräfte nennt man zwischenmolekulare „Nahbereichskräfte“. Sie beruhen ebenfalls auf dem Coulombschen Gesetz. Da die Ladungsunterschiede relativ klein sind, ergeben sich verhältnismäßig schwache Bindungen mit einer Bindungsenergie zwischen 0,08 - 42 kJ·mol–1. Die Stärke der Bindung ist stark abhängig von der Polarisierbarkeit der Atome und Moleküle und somit von deren Größe.

Für die potentielle Energie (U) gilt in Abhängigkeit vom Abstand (r) zwischen den Teilchen:

U

≈ 1/r6

F (= Kraft) = –∂U/∂r

Die Reichweite der van der Waals-Kräfte ist sehr klein.

Van der Waals-Kräfte wirken grundsätzlich zwischen allen Atomen, Ionen und Molekülen, auch wenn sie ungeladen und unpolar sind. In den Kohlenwasserstof-fen zum Beispiel ist die Ladungsverteilung im zeitlichen Mittel symmetrisch. Die Elektronen bewegen sich jedoch ständig. Hierdurch kommt es zu Abweichungen von der Durchschnittsverteilung und zur Ausbildung eines kurzlebigen Dipols.

Dieser induziert im Nachbarmolekül einen weiteren Dipol, so dass sich schließlich die Moleküle gegenseitig anziehen, obwohl die induzierten Dipole ständig wechseln (fluktuierende Dipole).

Van der Waals-Kräfte sind auch dafür verantwortlich, dass inerte Gase wie z.B.

Edelgase (He: Kp. –269°C, Ar: Kp. –189°C, Xe: Kp. –112°C, Cl2: Kp. –34°C, oder CH4: Kp. –161,4°C) verflüssigt werden können.

Folgen der van der Waals-Bindung sind z.B. die Zunahme der Schmelz- und Siedepunkte der Alkane mit zunehmender Molekülgröße (s. Bd. II), die Bindung von Phospholipiden (s. Bd. II) an Proteine (Lipoproteine in Membranen) und die hyd-rophoben Wechselwirkungen im Innern von Proteinmolekülen (s. Bd. II).

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

115

Die Kohlenwasserstoffketten kommen dabei einander so nahe, dass Wassermoleküle aus dem Zwischenbereich herausgedrängt werden. Dabei spielen Entropieeffekte (s. S. 242) eine wichtige Rolle: Hydrophobe Gruppen stören infolge ihrer

„Unverträglichkeit“ mit hydrophilen Gruppen die durch Wasserstoffbrückenbindungen festgelegte Struktur des Wassers. Die Entropie S des Systems nimmt zu und damit die Freie Enthalpie G ab, d.h. die Assoziation der Molekülketten wird stabilisiert. Zu S und G s. S. 243.

6 Komplexverbindungen

Bindungen in Komplexen

Komplexverbindung, Koordinationsverbindung, Koordinationseinheit oder kurz Komplex heißt eine Verbindung, die ein Zentralteilchen (Koordinationszentrum) enthält, das ein Atom oder Ion sein kann und von einer Ligandenhülle umgeben ist. Die Zahl der Liganden (Anionen, neutrale polarisierte oder polarisierbare Moleküle oder organische Moleküle mit polaren Gruppen) ist dabei größer als die Zahl der Bindungspartner, die man für das Zentralteilchen entsprechend seiner Ladung und Stellung im PSE erwartet.

Wendet man dieses Kriterium auf Moleküle und Molekülanionen an, dann sind CH

–

–

2–

4, BF3, PF5, SF6, SO3 kovalente Moleküle; BF4 , ClO4 , SO4 und andere Ha-logenate ZO –
n (Z = Halogen, n = 1 bis 4) Beispiele für komplexe Anionen, weil in diesen Anionen B, S oder die Halogene mehr Bindungspartner binden, als ihnen nach ihrer Stellung im PSE zukommt.

Durch die Komplexbildung verlieren die Komplexbausteine ihre spezifischen Eigenschaften.

So kann man z.B. in der Komplexverbindung K3[Fe(CN)6] weder die Fe3+-Ionen noch die CN–-Ionen qualitativ nachweisen; die Bausteine sind „maskiert“. Erst nach der Zerstörung des Komplexes, z.B. durch Kochen mit Schwefelsäure, ist es möglich. Diese Eigenschaft unterscheidet Komplexe von den Doppelsalzen ( Beispiel: Alaune, M(I)M(III)(SO4)2·12 H2O, s. S. 306). Die Komplexe bzw. Komplexionen besitzen als ganzes spezifische Eigenschaften. Bisweilen besitzen sie charakteristische Farben. Bei Komplexbildung ändert sich z.B. die elektrische Leitfähigkeit. Sie ist kleiner als die Summe der Leitfähigkeiten der Komponenten.

Änderungen beobachtet man auch bei physikalischen Eigenschaften wie Dampfdruckerniedrigung (Gefrierpunktserniedrigung, Siedepunktserhöhung), osmotischen Druck usw. welche von der Teilchenzahl abhängen.

Die Zahl der Liganden, die das Zentralteilchen umgeben, ist die Koordinations-
zahl (KoZ oder KZ). Die Position, die ein Ligand in einem Komplex einnehmen kann, heißt Koordinationsstelle. Konfiguration nennt man die räumliche Anordnung der Atome in einer Verbindung.

Zentralteilchen sind meist Metalle und Metallionen. Liganden können eine Vielzahl von Ionen und Molekülen sein, die einsame Elektronenpaare zur Verfügung stellen können.

Allgem

118
eine

Chemie

Tabelle 15

Einzähnige Liganden

_

_

_

.

+

_

_

C

O

,

C

N

NO

N

O

NH

NR

2

,

,

OH

ROH

3 ,

3 ,

S

C

N , SR2 ,

, H O

,

,

2

_

_

_

_

_

RCO

, F

,

Cl

,

Br

,

I

2

Mehrzähnige Liganden

Zweizähnige Liganden

OH

–

–

O

O

N

C

CH3

O

O

–

C

C

N

C

CH3

H CC

CCH

3

3

N

N

O

O

H N

CH

CH

NH

2

2

2

2

OH

CH

Oxalat- Ethylen-

Diacetyl-

Acetylace-

2,2'-Dipyri-

Ion
diamin („en“)

dioxim
tonat-Ion
dyl („dipy“)

(„acac–“)

Dreizähniger Ligand

Vierzähniger Ligand

H N

NH

–

CH CO

2

2

2

2

H C

CH

2

2

–

N

CH CO

H C

2

2

CH

2

–

2

NH

CH CO

2

2

Diethylentriamin („dien“)

Anion der Nitrilotriessigsäure

Fünfzähniger Ligand

Sechszähniger Ligand

–

CO

–

2

CO

–

–

–

2

CO

CO

CO

2

2

2

CH2

CH2

CH

CH

N

CH

CH

N

2

CH

2

2

2

2

N

CH

CH

HN

2

2

CH

–

CO

–

2

CH

2

CO

2

2

Anion der Ethylendiamin-

Anion der Ethylendiamintetraessig-
triessigsäure säure,

EDTA

Die Pfeile deuten die freien Elektronenpaare an, die die Koordinationsstellen besetzen.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

119

Besetzt ein Ligand eine Koordinationsstelle, so heißt er einzähnig, besetzt er mehrere Koordinationsstellen am gleichen Zentralteilchen, so spricht man von einem
mehrzähnigen Liganden oder Chelat-Liganden. Die zugehörigen Komplexe nennt man Chelatkomplexe.

Werden zwei Zentralteilchen über Liganden verbrückt oder durch Bindungen zwischen den Zentralteilchen miteinander verbunden, entstehen mehrkernige Komplexe. Abb. 71 zeigt einen zweikernigen Komplex. Brückenliganden sind meistens einzähnige Liganden, die geeignete einsame Elektronenpaare besitzen.

Tabelle 15 enthält eine Auswahl ein- und mehrzähniger Liganden.

Als größere selektive Chelatliganden finden neuerdings Kronenether (macro-cyclische Ether) und davon abgeleitete Substanzen Verwendung. Mit ihnen lassen sich auch Alkali- und Erdalkali-Ionen komplexieren. Ein Beispiel zeigt Abb. 73.

Man kennt auch hydrophile Komplexe (Beispiele: Aqua-Komplexe, Ammin-Komplexe) und lipophile Komplexe (Beispiel: einkernige Carbonyle, Sandwich-Verbindungen).

Chelateffekt

Komplexe mit Chelatliganden sind im Allgemeinen stabiler als solche mit einzähnigen Liganden. Besonders stabil sind Komplexe, in denen fünfgliedrige Ring-systeme mit Chelatliganden gebildet werden. Diese Erscheinung ist als Chelatef-
fekt bekannt. Erklärt wird der Effekt mit einer Entropiezunahme des Systems (Komplex und Umgebung) bei der Substitution von einzähnigen Liganden durch Chelatliganden. Es ist nämlich wahrscheinlicher, dass z.B. ein Chelatligand, der bereits eine Koordinationsstelle besetzt, auch eine weitere besetzt, als dass ein einzähniger Ligand (z.B. H2O) von einem anderen einzähnigen Liganden (z.B.

NH3) aus der Lösung ersetzt wird. Über Entropie s. S. 242.

Bei geeigneten mehrzähnigen Liganden liefern auch Mesomerieeffekte einen Beitrag zur besonderen Stabilität von Chelatkomplexen.

Beispiele für Komplexe

Beachte: Je nach der Summe der Ladungen von Zentralteilchen und Liganden sind die Komplexe entweder neutral oder geladen (Komplex-Kation bzw. Komplex-Anion). Komplex-Ionen werden in eckige Klammern gesetzt. Die Ladung wird rechts oben an der Klammer angegeben.

Benutzt man zur Beschreibung der räumlichen Verhältnisse in Komplexen das von Pauling auf der Grundlage der VB-Theorie entwickelte Konzept der Hybridisierung, s. S. 83, kann man für jede räumliche Konfiguration die zugehörigen Hybrid-Orbitale am Zentralteilchen konstruieren, s. S. 89. In Abb. 71 und 72 sind die Hybrid-Orbital-Typen jeweils in Klammern gesetzt.

Anmerkung: Die klassischen Untersuchungen über Komplexverbindungen und die größ-
tenteils richtige Deutung der Ergebnisse stammen von Alfred Werner (Nobelpreis 1913).

Allgem

120
eine

Chemie

(C H ) P

Cl

Cl

2

5 3

2

Pt

Pt

(vier dsp - Hybrid - Orbitale, Quadrat)

Cl

Cl

P (C H )

2

5 3

Abb. 71. Beispiel für einen quadratischen Komplex

CO

CN

CN

H N

Ag

NH

Ni

3

3

Ni

OC

CO

CN

CN

CO

[Ag(NH ) ]+

2 _

3 2

Ni(CO)

[Ni(CN) ]

4

4

(zwei sp-Hybridorbitale, lineare

(vier sp3-Hybridorbitale,

(vier dsp2-Hybridorbitale,

Anordnung)

Tetraeder)

Quadrat)

H N

NH

O

3

3

C

NH3

CO

Pt

OC

Fe

H N

NH

3

3

Co

CO

H N

NH

3

3

C

O

H N

NH

3

3

2+

[Pt (NH ) ]

3 4

Fe(CO)5

NH3

3+

[Co(NH ) ]

3 6

(vier dsp2-Hybridorbitale,

(fünf dsp3-Hybridorbitale,

(sechs d2sp3-Hybridorbitale,

Quadrat)

trigonale Bipyramide

Oktaeder)

Abb. 72 Beispiele für Komplexe mit einzähnigen Liganden und verschiedener Koordinationszahl

+

+

H

H

N

N

2

2

N

N

Cu

H C

2

CH2

Cu

N

N

H C

2

CH

N

N

2

H

H

2

2

+

[Cu(dipy) ] =

2

Cu(I) - Bis (2,2 ' Dipyridyl) -

+

[Cu(en) ]

Komplexion

2

Abb. 73 a. Beispiele für Chelatkomplexe

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

121

O

O

O

O

O

CH -Gruppe

+

–

2

O

K

O

F

O

O

O

O

O

[18] Krone-6

(1,4,7,10,13,16-

[Kronenether-K]+ + F –

Hexaoxacyclooctadecan)

(Dieses Salz ist in

Schmp. 39 - 40°C

CHCl

3 löslich.)

Abb. 73 b. Beispiele für Chelatkomplexe
π-Komplexe

Es gibt auch eine Vielzahl von Komplexverbindungen mit organischen Liganden wie Olefinen, Acetylenen und aromatischen Molekülen, die über ihr
π-Elektronensystem an das Zentralteilchen gebunden sind. Beispiel: Ferrocen, Fe(C5H5)2, wurde 1951 als erster Vertreter einer großen Substanzklasse entdeckt.

Es entsteht z.B. aus Cyclopentadien mit Fe(CO)5 oder nach folgender Gleichung: FeCl2 + 2 C5H5MgBr ⎯ →

⎯ Fe(C5H5)2. Wegen ihrer Struktur nennt man solche

Verbindungen auch „Sandwich-Verbindungen“.

Fe

Cr o

Pt

Cl

Cl

Abb. 74. Bis (π-cyclopenta- Abb. 75. Dibenzolchrom,

Abb. 76. Dichlorodicyclo-
dienyl)-eisen(II), Fe(C5H5)2

Cr(C6H6)2
pentadien-platin-Komplex

Dibenzolchrom entsteht durch eine Friedel-Crafts-Reaktion mit nachfolgender Reduktion (s. auch Bd. II):

2−

CrCl3 + Benzol + Al-Pulver + AlCl3 ⎯ →

⎯ [Cr(C6H6)2]+ S O

2

4

⎯⎯⎯→

⎯ Cr(C6H6)2

Es bildet dunkelbraune, diamagnetische Kristalle. Bei ca. 300°C erfolgt Zersetzung in Chrom und Benzol.

Großtechnische Anwendung finden π-Komplexe als Ziegler-Natta-Katalysatoren für Polymerisationen (s. Bd. II).

Allgem

122
eine

Chemie

Chargetransfer-Komplexe

Chargetransfer-Komplexe (CT-Komplexe) sind Elektronen-Donor-Acceptor-

Komplexe, bei denen negative Ladungen reversibel von einem Donor-Molekül zu einem Acceptormolekül übergehen.

Beispiele sind Molekülverbindungen aus polycyclischen Aromaten und Iod, aus Halogenen oder Halogenverbindungen mit Pyridin, Dioxan u.a. Bei Energiezufuhr gehen die Addukte in einen elektronisch angeregten Zustand über, der ionische Anteile enthält (= Chargetransfer-Übergang). Da die Übergänge häufig im sichtbaren Wellenbereich des Lichtspektrums liegen, erscheinen die Substanzen oft farbig.

Carbonyle

Komplexe von Metallen mit Kohlenmonoxid, CO, als Ligand nennt man Car-
bonyle. Sie haben in der reinen und angewandten Chemie in den letzten Jahren großes Interesse gefunden. Man benutzt sie z.B. zur Herstellung reiner Metalle.

Herstellung

In der Technik: Durch Reaktion der feinverteilten Metalle mit CO in einer Hoch-drucksynthese. Im Labor erhält man sie oft durch Reduktion von Metallsalzen in Anwesenheit von CO.

Beispiele:

Ni + 4 CO 80°

⎯⎯ →

⎯C Ni(CO)4

Fe + 5 CO 200°

⎯⎯⎯ →

⎯

C

Fe(CO)

100 bar

5

MoCl

Na + CO

5 ⎯⎯⎯⎯ →

⎯ Mo(CO)6

OsO

°

4 + 9 CO

100

⎯⎯⎯ →

⎯

C

Os(CO)

50 bar

5 + 4 CO2

2

Fe(CO)

hν

5 ⎯⎯→

⎯ Fe2(CO)9 + CO

Eigenschaften

Die einkernigen Carbonyle wie Ni(CO)4 sind flüchtige Substanzen, leichtentzündlich und giftig. Mehrkernige Carbonyle, welche mehrere Metallatome besitzen, sind leicht zersetzlich und schwerlöslich in organischen Lösemitteln. Weitere Eigenschaften kann man der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

123

Tabelle 16. Beispiele für Carbonyle

Einkernige Carbonyle

Ni(CO)4

Farblose Flüssigkeit, Schmp. –25°C, Sdp. 43°C; Bau: tetraedrisch. Ei-
genschaften: sehr giftig, entzündlich, zersetzt sich leicht zu Metall und CO

Ru(CO)5

Farblose Flüssigkeit, Schmp. –22°C; Bau: trigonale Bipyramide; sehr
flüchtig

Fe(CO)5

Gelbe Flüssigkeit, Schmp. –20°C, Sdp. 103°C; Bau: trigonale Bipyramide.

Bestrahlung mit UV-Licht gibt Fe2(CO)9

Cr(CO)6

Mo(CO)

Farblose Kristalle, sublimieren im Vakuum; oktaedrischer Bau; luftbestän-6

W(CO)

dig; Zersetzung: 180 - 200°C

6

V(CO)6

Dunkelgrüne Kristalle; Zersetzungspunkt: 70°C; sublimiert im Vakuum;
oktaedrisch gebaut; paramagnetisch; 35 Elektronen!

Mehrkernige Carbonyle

Mn2(CO)10

Gelbe Kristalle, Schmp. 151°C; an der Luft langsame Oxidation

Fe2(CO)9

Bronzefarbige Blättchen; Zersetzungspunkt 100°C; nichtflüchtig; fast
unlöslich in organischen Lösemitteln

Fe3(CO)12

Dunkelgrüne Kristalle; Zersetzung oberhalb 140°C; mäßig löslich

Co2(CO)8

Orangefarbige Kristalle, Schmp. 51°C; luftempfindlich

Co4(CO)12

Schwarze Kristalle; Zersetzung ab 60°C

Os3(CO)12
hellgelbe Kristalle, Schmp. 224°C

Reaktionen von Carbonylen

Substitutionsreaktionen ermöglichen die Herstellung anderer Metallkomplexe.

Geeignete Liganden sind z.B. RNC, PX3, PR3, NR3, NO, N2, SR2, OR2.

Beispiele:

Ni(CO)4 + |C≡N–CH3

⎯ →

⎯ Ni(CO)(CNCH3)3

(Ni-monocarbonyltris(methylisonitril))

Ni(CO)4 + PX3

⎯ →

⎯ Ni(PX3)4

(Beispiel für einen Phosphantrihalo-
genid-Komplex)

Fe2(CO)9 + 4 NO

⎯ →

⎯ 2 Fe(NO)2(CO)2

(Beispiel für Metallnitrosylcarbonyle)

Allgem

124
eine

Chemie

(Das NO gibt das 1 π*-Elektron (s. S. 310) an das Metall ab: Z + NO ⎯ →

⎯ Z– +

NO+. Das NO+ geht dann mit dem Metallion Z– eine σ-Donor-π-Acceptor-Bindung ein, vgl. Bindung in Carbonylen. Das NO gibt also drei Elektronen an das Metall ab = Dreielektronenligand.)

Oxidationsreaktionen mit Halogenen führen zu Metallcarbonylhalogeniden. Aus diesen lassen sich Metallcarbonyl- Kationen herstellen:

Fe(CO)5 + X2 ⎯ →

⎯ Fe(CO)4X2

(X = Cl, Br, I)

Mn(CO)5Cl + AlCl3 + CO ⎯ →

⎯ [Mn(CO)6]+[AlCl4]–

Reduktionsreaktionen sind ein Syntheseweg für Carbonylmetallate mit Metallcarbonyl-Anionen, welche mit Säuren zu Carbonylwasserstoffen weiterreagieren: (OC)nM-M(CO)n + 2 Na ⎯ →

⎯ 2 Na[M(CO)n] mit M = Mn, Re, Fe, Ru,
oder

Os, Co, Rh, Ir

Fe(CO)

2–

5 + 4 OH– ⎯ →

⎯ [Fe(CO)4]2– + CO3 + H2O

[Fe(CO)4]2– H PO

3

4

⎯⎯⎯ →

⎯ H2Fe(CO)4

H2Fe(CO)4 ist eine gelbe Flüssigkeit bzw. ein farbloses Gas. Schmp. –70°C; Zersetzung ab –10°C; schwache Säure

Metall-Wasserstoff-Bindungen enthalten auch die Hydrido-carbonylmetallate, z.B. [HFe(CO)4]–.

Additionsreaktionen mit Nucleophilen (s. Bd. II) sind ebenfalls mit Carbonylen möglich.

Beispiel:

_

+

_

O

O

CH

+ H , + CH N

3

(CO) Cr(CO) + CH

(CO) Cr

C

2 2

(CO) Cr C

5

3

5

_

5

CH

N2

CH

3

3

In nachfolgendem Reaktionsschema sind einige Reaktionen von Fe(CO)5 zusammengefasst.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

125

+

HFe(CO)5

[π-C H Fe(CO) ]

Fe(CO) Cl

4

2

5 5

2 2

Cl2

H SO

2

4

Cyclopentadien

Fe(CO) I

4 2

NaBH4

I2
in THF

Ph P

Ph PFe(CO)

3

3

4

Fe(CO)

H Fe(CO)

5

2

4
und (Ph P) Fe(CO)

aq.NaOH

+

3

3

3

H

NaHFe(CO)4

Amine

MnO · aq

2

.

h υ

Fe (CO)

3

12

[Fe(amin) ][Fe(CO) ]

6

4

_

OH

Fe (CO)

[Fe (CO) ] 2–

2

9

2

8

Abb.

77.

Reaktionsschema für Fe(CO)5

Molekülstruktur mehrkerniger Carbonyle

CO

CO

OC

CO

CO

CO

CO

CO

OC

CO

OC

CO Fe

CO

OC

M

M

CO

Fe

Fe

Fe

C

O

O

CO

CO

C

C

CO

OC

OC

CO

O

CO

CO

CO

OC

CO

Fe

OC

M (CO) , M = Mn , Tc , Te

CO

2

10

Fe (CO)

2

9

Mn

Mn = 297,7 pm

Fe

Fe = 246 pm

Fe (CO)

3

12

Abb. 78

Abb. 79

Abb. 80

CO

CO

CO

CO

OC

OC

CO

OC

Co

Co

CO

Co

Co

OC

CO

CO CO

CO

OC

CO

Abb.

81. Isomere von Co2(CO)8. Co

Co = 252 pm

Allgem

126
eine

Chemie

CO

CO

OC

CO

O

OC

CO

OC

CO

Os

OC

O

C

Ir

CO

M

CO

C

C

CO

OC

Ir

Ir

CO

O

CO

M

CO

OC

CO

Ir

CO

OC

M

C

OC

Os

Os

CO

OC

M

CO

CO

O

CO

OC

CO

CO

CO

CO CO

Abb.82. Os3(CO)12

Abb.83. Ir4(CO)12

Abb. 84. M4(CO)12,

M = Co, Rh

Diese mehrkernigen Carbonyle sind Beispiele für Metall-Cluster (= Metallatom-Inselstruktur).

Cluster (engl.: cluster = Haufen) nennt man allgemein kompakte Anordnungen von Atomen, Ionen oder auch Molekülen. Von Metall-Clustern spricht man, wenn zwischen mehreren Metallatomen (M) direkte M–M-Bindungen existieren.

[Re3Cl12]3– hat als erste Substanz das Metall-Cluster-Phänomen aufgezeigt (1963).

Die Atome eines Clusters müssen nicht alle vom gleichen Element sein. Die Bindungsordnung der M–M-Bindungen reicht von schwachen Wechselwirkungen bis zur Vierfachbindung. In den Clustern ist jedes Metall-Atom Teil eines Polyleders.

Beispiele: Das Dreieck ([Re3Cl12]3–), das Tetraeder (Co4(CO)12), die trigonale Bipyramide (Os5(CO)16), die quadratische Pyramide (Fe3(CO)9E2 mit E = S, Se), das Oktaeder (Rh6(CO)16).

Über die Bindungsverhältnisse in Carbonylen s. S. 132.

Koordinationszahl und räumlicher Bau von Komplexen

Nachfolgend sind die wichtigsten Koordinationszahlen und die räumliche Anordnung der Liganden (Koordinationspolyeder) zusammengestellt:

Koordinationszahl 2: Bau linear

Zentralteilchen: Cu+, Ag+, Au+, Hg2+

I

Beispiele: [CuCl2]–, [Ag(NH3)2]+, [Ag(CN)2]–, [Cl– Au –Cl]–

Koordinationszahl 3: sehr selten

Beispiele: [HgI3]–, Bau: fast gleichseitiges Dreieck um das Hg-Ion; [SnCl3]–, Bau: pyramidal mit Sn an der Spitze; Pt(P(C

–

6H5)3)3; (ZO3 , Z = Cl, Br, I).

Koordinationszahl 4:

Es gibt zwei Möglichkeiten, vier Liganden um ein Zentralteilchen zu gruppieren:

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

127
a) tetraedrische Konfiguration, häufigste Konfiguration Beispiele: Ni(CO)4, [NiCl4]2–, [FeCl4]–, [Co(SCN)4]2–, [Cd(CN)4]2–, [BF4]–,

[Zn(OH)4]2–, [Al(OH)4]–, [AlCl4]–, [MnO4]–, [CrO4]2–, [Li(H2O4]+

Alle diese Komplexe sind high-spin-Komplexe und paramagnetisch.

b) planar-quadratische Konfiguration

Zentralteilchen: Pt2+, Pd2+, Au3+, Ni2+, Cu2+, Rh+, Ir+; besonders bei Kationen mit d8-Konfiguration

Beispiele:

[Pd(NH3)4]2+, [PdCl4]2–, [PtCl4]2–, Pt(NH3)2Cl2, [Ni(CN)4]2–,

[Cu(NH3)4]2+ in Wasser korrekt [Cu(NH3)4(H2O)2]2+, [Ni(diacetyldioxim)2],

[AuCl4]–

Alle diese Komplexe sind low-spin-Komplexe und diamagnetisch.

Koordinationszahl 5: relativ selten

Es gibt zwei unterschiedliche räumliche Anordnungen:

a) trigonal-bipyramidal, Beispiele: Fe(CO)5, [Mn(CO)5]–, [SnCl5]–
b) quadratisch-pyramidal, Beispiele: NiBr3(P(C2H5)3)2, [Cu2Cl6]2–, [Ni(CN)5]3–

Beachte: a) und b) sind durch geringe Winkeldeformationen ineinander überführbar.

Koordinationszahl 6: sehr häufig

Bau: oktaedrische Konfiguration (sehr selten wird ein trigonales Prisma beobachtet, weil stärkere Ligand ↔ Ligand-Abstoßung). Häufig beobachtet man Abweichungen vom idealen Oktaeder.

Beispiele: [Fe(CN)6]3–, [Fe(CN)6]4–, [Fe(H2O)6]2+, [FeF6]3–, [Co(NH3)6]2+,

[Ni(NH3)6]2+, [Al(H2O)6]3+, [AlF6]3–, [TiF6]3–, [PtCl6]2–, [Cr(H2O)6]3+ usw.

Höhere Koordinationszahlen werden bei Elementen der zweiten und dritten Reihe der Übergangselemente sowie bei Lanthanoiden und Actinoiden gefunden, s. S. 96. Die Zentralteilchen müssen groß und die Liganden klein sein.

Beachte: Es gibt Zentralionen, die mit unterschiedlichen Liganden unterschiedliche Koordinationszahlen und/oder Konfigurationen haben: Komplexe mit Ni2+ können oktaedrisch, tetraedrisch und planar-quadratisch sein.

Isomerieerscheinungen bei Komplexverbindungen

Isomere nennt man Verbindungen mit gleicher Bruttozusammensetzung und Molekülmasse, die sich z.B. in der Anordnung der Atome unterscheiden können. Sie besitzen unterschiedliche chemische und/oder physikalische Eigenschaften. Die Unterschiede bleiben normalerweise auch in Lösung erhalten.

Allgem

128
eine

Chemie

Stereoisomerie

Stereoisomere unterscheiden sich durch die räumliche Anordnung der Liganden.

Bezugspunkt ist das Zentralteilchen.

a) cis-trans-Isomerie (geometrische Isomerie)

Komplexe mit KZ 4

Bei KZ 4 ist cis-trans-Isomerie mit einfachen Liganden nur bei quadratisch-ebener Konfiguration möglich. Im Tetraeder sind nämlich alle Koordinationsstellen einander benachbart.

Beispiel: [M A2B2] wie z.B. Pt(NH3)2Cl2

NH3

K [PtCl ]

K[PtCl NH ]

2

4

3

3

NH3

Cl

NH

Cl

NH

3

3

NH

HCl

Pt

3

[Pt(NH ) ]Cl

Pt

3 4

2

H N

Cl

NH

3

Cl

3

A

B

A

B

M

M

A

B

B

A

(1) cis-Konfiguration

(2) trans-Konfiguration

In der Anordnung (1) sind gleiche Liganden einander benachbart. Sie sind cis-ständig. Die Konfiguration ist die cis-Konfiguration. In Anordnung (2) liegen gleiche Liganden einander gegenüber. Sie sind trans-ständig. Die Konfiguration ist die trans-Konfiguration.

Annmerkung: Das cis-Diammindichloroplatin(II) („Cisplatin“) wird mit besonders gutem Erfolg bei Hoden- und Blasenkrebs eingesetzt.

Komplexe mit KZ 6

Beispiele:

[M(A)4B2], z.B. [Co(NH3)4Cl2]+

B

B

A

A

A

B

M

M

A

A

A

A

B

A
trans-Konfiguration
cis-Konfiguration

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

129

[M(en)2A2], z.B. [Co(en)2Cl2]+

Cl

Cl

M

M

Cl

Cl
trans-Konfiguration

cis-Konfiguration

Beachte: Durch stereospezifische Synthesen lässt sich gezielt ein Isomer darstellen.

trans-Effekt
trans-Effekt heißt ein kinetischer Effekt, der bei planar-quadratischen und weniger ausgeprägt auch bei oktaedrischen Komplexen beobachtet wird. Dabei dirigieren bereits im Komplex vorhandene Liganden neue Substituenten in die trans-Stellung.

Die Stärke des trans-Effektes nimmt in folgender Reihenfolge ab:

CN– > CO > C

–

2H4 ≈ NO > PR3 > SR2 > NO2 > SCN – > I –

>

Cl– > NH3 > Pyridin > RNH2 > OH– > H2O

Beispiel: Substitution eines NH3-Liganden in [PtCl(NH3)3]+ durch Cl– zu PtCl2(NH3)2: es entsteht die trans-Verbindung.

Cl

NH

Cl

NH

+

3

_

3

Pt

+ Cl

Pt

H N

H N

3

NH

3

Cl

3

Der trans-Effekt lässt sich zur gezielten Synthese von cis- oder trans-Isomeren ausnützen, vgl. Beispiel S. 128.

b) Optische Isomerie (Spiegelbildisomerie)

Verhalten sich zwei Stereoisomere wie ein Gegenstand und sein Spiegelbild, heißen sie Enantiomere oder optische Antipoden. Innere Abstände und Winkel beider Formen sind gleich. Substanzen mit diesen Eigenschaften heißen enantio-morph oder chiral (händig) und die Erscheinung demnach auch Chiralität; s.

hierzu Bd. II. Stereoisomere, die keine Enantiomere sind, heißen Diastereomere.

Bei der Synthese entstehen normalerweise beide Enantiomere in gleicher Menge (= racemisches Gemisch). Racemat heißt das äquimolare kristallisierte racemische Gemisch.

Eine Trennung von Enantiomeren gelingt manchmal, z.B. durch fraktionierte Kristallisation mit optisch aktiven organischen Anionen bzw. Kationen. Setzt man z.B. das Komplex-Ion [A]+, das in den Enantiomeren [A1]+ und [A2]+ vorkommt, mit einem Anion B– um, das in den Enantiomeren B –

–

1 , B2 vorliegt, erhält man die

Allgem

130
eine

Chemie

Salze = Diastereomere [A

–

–

–

–

1]+B1 , [A1]+B2 ; [A2]+B1 , [A2]+B2 . Diese Diastereo-
mere unterscheiden sich nun physikalisch-chemisch und ermöglichen so eine Trennung.

Enantiomere sind nur spiegelbildlich verschieden. Sie verhalten sich chemisch und physikalisch genau gleich mit einer Ausnahme: Gegenüber optisch aktiven Reagenzien und in ihrer Wechselwirkung mit linear polarisiertem Licht zeigen sie Unterschiede.

Enantiomere lassen sich dadurch unterscheiden, dass das eine die Polarisationsebene von linear polarisiertem Licht — unter sonst gleichen Bedingungen — nach links und das andere diese um den gleichen Betrag nach rechts dreht. Daher ist ein racemisches Gemisch optisch inaktiv.

Die Polarisationsebene wird im chiralen Medium zum verdrehten Band (Abb. 85).

Das Ausmaß der Drehung ist proportional der Konzentration c der Lösung und der Schichtdicke A. Ausmaß und Vorzeichen hängen ferner ab von der Art des Lösemittels, der Temperatur T und der Wellenlänge λ des verwendeten Lichts.

Eine Substanz wird durch einen spezifischen Drehwert α charakterisiert: T gemessen

[α T
α

]

λ
λ = [

A dm]⋅ [
c g / ml]

Abb. 85

Komplexe mit KZ 4

In quadratisch-ebenen Komplexen wird optische Isomerie nur mit bestimmten mehrzähnigen asymmetrischen Liganden beobachtet.

Bei tetraedrischer Konfiguration erhält man Enantiomere, wenn vier verschiedene Liganden das Zentralteilchen umgeben (M(ABCD)). Dies ist das einfachste Beispiel für einen optisch aktiven Komplex. Optische Isomerie ist auch mit zwei zweizähnigen Liganden möglich.

A

A

Spiegelebene

D

M

B

B

M

D

C

C

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

131

Komplexe mit KZ 6

Mit ein zähnigen Liganden ist optische Isomerie möglich bei den Zusammensetzungen: [M A2B2C2], [M A2BCDE] und [M ABCDEF].

Optische Isomerie beobachtet man auch z.B. bei zwei oder drei zwei zähnigen Liganden. Beispiele: [M(en)2A2], z.B. Co(en)2Cl2, und [M(en)3].

Spiegel-

Spiegel-
ebene
ebene

A

A

A

A

M

M

M

M

;

A

A

A

A

[M(en) A ]

[M(en) ]

2 2

3

Strukturisomerie

Koordinations-Isomerie beobachtet man, wenn eine Substanz sowohl ein komplexes Kation als auch ein komplexes Anion besitzt. In einem solchen Fall kann die Verteilung der Liganden in beiden Komplex-Ionen verschieden sein.

[Co(NH3)6]3+[Cr(CN)6]3– oder [Cr(NH3)6]3+[Co(CN)6]3–

Hydratisomerie

Die Hydratisomerie ist ein spezielles Beispiel der Ionisationsisomerie. Man kennt z.B. von der Substanz der Zusammensetzung CrCl3 · 6 H2O im festen Zustand drei Isomere:

[Cr(H2O)6]Cl3 violett

[Cr(H2O)5Cl]Cl2·H2O hellgrün

[Cr(H2O)4Cl2]Cl·2 H2O dunkelgrün

Bindungsisomerie, Salzisomerie

Bei dieser Isomerie unterscheiden sich die Isomere in der Art der Bindung von Liganden an das Zentralteilchen.

„Ambidente Liganden“ besitzen mehrere koordinationsfähige Stellen im Molekül bzw. Anion.

Beispiele:

[Co(NH3)5NO2]2+ = Nitropentammincobalt(III)-Kation

Die Bindung der NO2-Gruppe erfolgt über das N-Atom.

[Co(NH3)5ONO]2+ = Nitritopentammincobalt(III)-Kation

Die Bindung des Liganden erfolgt über Sauerstoff.

Allgem

132
eine

Chemie

Auch die Liganden CN– und SCN– können auf zweierlei Weise an das Zentral-Ion gebunden werden:

← –|C≡N| Cyano-Komplex

–|C≡N| → Isocyano-Komplex

← –|S –C≡N| Thiocyanato-S-Komplex

–|S –C≡N| → Thiocyanato-N-Komplex

Ionisationsisomerie oder Dissoziationsisomerie tritt auf, wenn komplex gebundene Anionen oder Moleküle mit Anionen oder Molekülen außerhalb des Komplexes ausgetauscht werden.

Beispiele:

[Pt(NH

(H O)

3)4Cl2]Br2

2

ZZZZZ

X

YZZZZ [Pt(NH3)4Cl2]2+ + 2 Br–

[Pt(NH

(H O)

3)4Br2]Cl2

2

ZZZZZ

X

YZZZZ [Pt(NH3)4Br2]2+ + 2 Cl–

Die Lösungen beider Komplexe enthalten verschiedene Ionen.

Bindung in Komplexen / Koordinative Bindung

Wie aus Tabelle 15 hervorgeht, besitzen Liganden mindestens ein freies Elektronenpaar. Über dieses Elektronenpaar werden sie an das Zentralteilchen gebunden (= σ-Donor-Bindung, dative Bindung, koordinative Bindung).

Die Komplexbildung ist somit eine Reaktion zwischen einem ElektronenpaarDonator (D) (= Lewis-Base) und einem Elektronenpaar-Acceptor (A) (= Lewis-Säure):

A + D

A

D

=

A

D

Edelgas-Regel

Durch den Elektronenübergang bei der Komplexbildung versuchen die Metalle die Elektronenzahl des nächst höheren Edelgases zu erreichen (Edelgasregel von Sidgwick, „18 Valenzelektronen (VE)-Regel“). Diese einfache Regel ermöglicht das Verständnis und die Vorhersage der Zusammensetzung von Komplexen. Sie erklärt nicht ihre Struktur und Farbe.

Beispiele:

Ni(CO)4:

Elektronenzahl = 28 + 4·2 = 36 (Kr)

Fe(CO)5:

Elektronenzahl = 26 + 5·2 = 36 (Kr)

Eine Erweiterung dieser einfachen Vorstellung lieferte Pauling (1931) mit der Anwendung der VB-Theorie auf die Bindung in Komplexen.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

133

VB-Theorie der Komplexbindung

Um Bindungen in Komplexen zu konstruieren, braucht man am Zentralteilchen leere Atomorbitale. Diese werden durch Promovieren und anschließendes Hybridisieren der Geometrie der Komplexe angepasst. Bei der KZ 6 sind demzufolge sechs Hybridorbitale auf die sechs Ecken eines Oktaeders gerichtet. Andere Beispiele s. Abb. 72, S. 120.

Die freien Elektronenpaare der Liganden werden nun in diese Hybridorbitale eingebaut, d.h. die gefüllten Ligandenorbitale überlappen mit den leeren Hybridorbitalen des Zentralteilchens. Auf diese Weise entstehen kovalente Bindungen.

1. Beispiel: Bildung von Nickeltetracarbonyl Ni(CO)4 aus feinverteiltem metallischem Nickel und Kohlenmonoxid CO.

0
a) Grundzustand des Ni-Atoms: Ni

0
b) Angeregter Zustand: Ni*

Bei der Komplexbildung kann man einen angeregten Zustand dadurch kon-
struieren, dass die beiden Elektronen des 4s-AO mit jeweils antiparallelem Spin in die beiden einfach besetzten d-AO eingebaut werden.

c) Es können nun das leere 4s-AO und die drei leeren 4p-AO zu vier gleichwer-tigen sp3-Hybridorbitalen miteinander gemischt werden, um den Tetraederwinkel von 109°28' zu erreichen.

d) In die leeren vier sp3-Hybridorbitale können die vier Elektronenpaare der vier CO-Ligandenmoleküle eingebaut werden:

Ni(CO)4

Allgem

134
eine

Chemie

Als Ergebnis erhält man ein diamagnetisches Komplexmolekül, dessen Zentralteilchen tetraederförmig von vier CO-Liganden umgeben ist.

[NiCl4]2– ist ebenfalls tetraedrisch gebaut (sp3-Hybridisierung). Es enthält jedoch zwei ungepaarte d-Elektronen und ist daher paramagnetisch.

2. Beispiel: [Ni(CN)4]2–
a) Grundzustand des Ni2+-Ions:

b) Angeregter Zustand
c) Bildung von vier dsp2-Hybridorbitalen:

d) In die leeren vier dsp2-Hybridorbitale können die vier Elektronenpaare der vier CN–-Liganden eingebaut werden:

[Ni(CN)4]2–

Als Ergebnis erhält man ein diamagnetisches Komplex-Anion, in dem das

Ni2+-Zentral-Ion planar-quadratisch von vier CN–-Liganden umgeben ist.

3. Beispiel: Um die oktaedrische Konfiguration des diamagnetischen Komplex-Kations [Co(NH3)6]3+ mit der VB-Theorie zu erklären, kann man sechs d2sp3-Hybridorbitale aus einem 4s-, drei 4p- und zwei 3d-Atomorbitalen konstruieren. Die Elektronenpaare der sechs NH3-Moleküle werden in diese Orbitale eingebaut.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

135

Grundzustand des Co3+-Ions

Co3+

[Co(NH3)6]2+

[CoF6]3–

Vorzüge und Nachteile der VB-Theorie

Die VB-Theorie ermöglicht in einigen Fällen qualitative Erklärungen der stereo-chemischen Verhältnisse. In einigen Fällen bedarf sie dabei jedoch der Ergänzung durch z.T. experimentell ungestützte Postulate wie der Beteiligung von

4d-Orbitalen bei Hybridorbitalen in Komplexen wie dem paramagnetischen Komplex-Anion [CoF6]3– mit vier ungepaarten Elektronen (Hybridisierung: sp3d2). Die VB-Theorie gibt u.a. keine Auskunft über die Energie der Orbitale. Sie kennt keine angeregten Zustände und gibt somit auch keine Erklärung der Spektren der Komplexe. Das magnetische Verhalten der Komplexe bleibt weitgehend unge-klärt. Verzerrungen der regulären Polyeder durch den „Jahn-Teller-Effekt“ werden nicht berücksichtigt (vgl. S. 141).

Eine brauchbare Erklärung z.B. der Spektren und des magnetischen Verhaltens von Komplexverbindungen mit Übergangselementen als Zentralteilchen liefert die sog. Kristallfeld- oder Ligandenfeld-Theorie.

Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie

Aus der Beobachtung, dass die Absorptionsbanden von Komplexen mit Übergangselementen im sichtbaren Bereich vorwiegend dem Zentralteilchen und die Banden im UV-Bereich den Liganden zugeordnet werden können, kann man
schließen, dass die Elektronen in einem derartigen Komplex weitgehend an den einzelnen Komplexbausteinen lokalisiert sind. Die Kristallfeld-Theorie ersetzt nun die Liganden durch negative Punktladungen (evtl. auch Dipole) und betrachtet den Einfluss dieser Punktladungen auf die Energie und die Besetzung der d-Orbitale am Zentralteilchen.

Allgem

136
eine

Chemie

In einem isolierten Atom oder Ion sind die fünf d-Orbitale energetisch gleichwertig (= entartet). Bringt man ein solches Teilchen in ein inhomogenes elektrisches Feld, indem man es mit Liganden (Punktladungen) umgibt, wird die Entartung der fünf d-Orbitale aufgehoben, d.h. es treten Energieunterschiede zwischen ihnen auf. Diejenigen Orbitale, welche den Liganden direkt gegenüber liegen, werden als Aufenthaltsort für Elektronen ungünstiger und erfahren eine Erhöhung ihrer potentiellen Energie. Für günstiger orientierte Orbitale ergibt sich dagegen eine Verminderung der Energie. Betrachten wir die unterschiedliche räumliche Ausdehnung der d-Orbitale auf S. 29, Abb. 9, dann wird klar, dass die energetische Aufspaltung von der jeweiligen Anordnung der Liganden um das Zentralteilchen abhängt. Nimmt man die Energie der fünf entarteten Orbitale (fiktiver Zustand) als Bezugspunkt, resultiert für eine oktaedrische und tetraedrische

Umgebung des Zentralteilchens die in Abb. 86a skizzierte Energieaufspaltung.

Abb. 86b zeigt die Änderungen beim Übergang von der oktaedrischen zur planar-
quadratischen Konfiguration.

Die Bezeichnungen eg und t2g für die beiden Orbitalsätze in Abb. 86 entstammen der Gruppentheorie. Sie werden dort für bestimmte Symmetriemerkmale benutzt.

∆ ist die Energiedifferenz zwischen den eg- und t2g-Orbitalen und heißt Feldstär-
keparameter. Die Indizes o (oktaedrisch), t (tetraedrisch) und q (planar-quadratisch) kennzeichnen die Geometrie des Ligandenfeldes: ∆t = 4/9 ∆o. ∆q = 7/4 ∆o.

∆ wird willkürlich gleich 10 Dq gesetzt. Es ist eine Funktion der Abstände zwischen Zentralteilchen und Liganden (der Struktur des Komplexes), der Ladung des Zentralteilchens und der Ladungen bzw. Dipolmomente der Liganden. ∆ ist auch eine Funktion der Hauptquantenzahl der d-Elektronen. Sein Wert nimmt in der Reihenfolge ab: 5d > 4d > 3d. Aus Absorptionsspektren wurde folgende Reihenfolge für die aufspaltende Wirkung ausgewählter Liganden ermittelt =
spektrochemische Reihe.

CO,

CN– > NO

2–

2 > en > NH3 > SCN – >H2O ≈ C2O4 >
starke

Liganden

F– > OH– > Cl– > Br– > I–
schwache

Liganden

Die Verhältnisse 3/5 : 2/5 bzw. 6 Dq : 4 Dq in Abb. 86 ergeben sich aus einer Forderung der Quantenmechanik, wonach z.B. in einem oktaedrischen Feld die 4
eg-Elektronen die gleiche Energie besitzen müssen wie die 6 t2g-Elektronen (Schwerpunktsatz). Sind die eg- und t2g-Zustände vollbesetzt, ist die Energiedifferenz zwischen diesem System und dem System der vollbesetzten fünf entarteten Zustände im isolierten Teilchen gleich Null. Denn es gilt: + 4·6 Dq – 6·4 Dq = 0.

Für andere Polyeder sind die Verhältnisse analog.

Bei nicht voller Besetzung der Orbitale ergeben sich jedoch zwischen beiden Systemen Energieunterschiede. Diese heißen Kristallfeld-Stabilisierungsenergie

(CFSE) oder Ligandenfeld-Stabilisierungsenergie (LFSE). Da diese Energie beim Aufbau eines Komplexes zusätzlich zur Coulomb-Energie frei wird, sind

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

137

Abb. 86a. Aufspaltung der fünf entarteten d-Orbitale in einem (1) oktaedrischen und (2) tetraedrischen Feld

Abb. 86b. Aufspaltung in einem oktaedrischen (1), tetragonalen (= quadratische Bipyramide) (2) und planar-quadratischen Feld (3). Beachte: Das d 2
z kann in (3) zwischen dxy
und den Orbitalen dxz und dyz liegen; Es kann aber auch so weit abgesenkt werden, dass es unter diesen entarteten Orbitalen liegt

Allgem

138
eine

Chemie

Komplexe mit Zentralteilchen mit 1 bis 9 d-Elektronen um den Betrag dieser Energie stabiler.

Bei dem Komplex-Kation [Ti(H2O)6]3+ mit d1 besetzt das Elektron einen t2g-Zustand. Die CFSE beträgt 2/5 ∆o = 4 Dq, wofür experimentell etwa 96 kJ·mol–1
gefunden wurden. Um diesen Energiebetrag ist das [Ti(H2O)6]3+-Kation stabiler als z.B. das Kation [Sc(H2O)6]3+, welches kein d-Elektron besitzt.

Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im oktaedrischen Feld

Für die Besetzung der eg- und t2g-Orbitale mit Elektronen gelten im oktaedrischen Feld folgende Regeln:

1) Bei den Elektronenzahlen 1, 2, 3, 8, 9 und 10 werden die Orbitale wie üblich in der Reihenfolge zunehmender Energie unter Beachtung der Hundschen Regel besetzt. Es gibt jeweils nur einen energieärmsten Zustand.

2) Bei der Besetzung der Orbitale mit 4, 5, 6 und 7 Elektronen werden die Fälle a und b unterschieden

Fall a: Die Aufspaltungsenergie ∆ ist größer als die Spinpaarungsenergie:

∆ > ESpin.

Anmerkung: Es sind Komplexe bekannt, sog. „spin cross-over“-Komplexe, die in Abhängigkeit von der Temperatur vom low-spin in den high-spin Zustand übergehen.

Besetzungsregel: Die Orbitale werden — wie üblich — in der Reihenfolge zunehmender Energie unter Beachtung der Hundschen Regel besetzt. Es resultiert eine Orbitalbesetzung mit einer minimalen Zahl ungepaarter Elektronen = „low spin configuration“. Beispiele für „magnetisch abnormale“ low-spin-Komplexe sind: [Fe(CN)6]3–, [Fe(CN)6]4–, [Co(NH3)6]2+.

Fall b: Die Aufspaltungsenergie ∆ ist kleiner als die Spinpaarungsenergie ESpin:

∆ < ESpin

Besetzungsregel: Die Orbitale werden in der Reihenfolge zunehmender Energie so besetzt, dass eine maximale Anzahl ungepaarter Elektronen resultiert = „high spin configuration“. Beispiele für high-spin-Komplexe sind: [Fe(H2O)6]3+,

[FeF6]3–, [Cr(H2O)6]2+, [CoF6]3–, [Co(NH3)6]3+.

Die magnetischen Eigenschaften der Übergangselementkomplexe werden auf
diese Weise plausibel gemacht. Komplexe mit ungepaarten Elektronen sind paramagnetisch. Sie werden in ein inhomogenes Magnetfeld hineingezogen. Komplexe mit gepaarten Elektronen sind diamagnetisch. Sie werden von dem Magnetfeld abgestoßen. Die Anzahl der ungepaarten Elektronen lässt sich über die magnetische Suszeptibilität mit einer sog. magnetischen Waage bestimmen (Einheit: Bohrsches Magneton µB). Das magnetische Moment µ ist eine Funktion der ungepaarten Elektronen:

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

139

µ = µB· n(n + 2)

mit n = Anzahl der ungepaarten Elektronen

Beispiele:

für 1 Elektron:

µ = 3 = 1,73 µB

Beispiel: Ti3+

für 3 Elektronen:

µ = 3,87 µB

Beispiel: Cr3+

für 5 Elektronen:

µ = 5,92 µB

Beispiel: Mn2+, Fe3+

Die Größe des Feldstärkeparameters ∆ entscheidet darüber, ob ein low-spin- oder high-spin-Komplex energetisch günstiger ist. Für ein oktaedrisches Feld liegen die Werte für ∆ zwischen 1 und 3 eV.

Die eg-Orbitale werden manchmal auch als dγ-Orbitale und die t2g-Orbitale als dε-

Orbitale bezeichnet.

Abb. 87. Besetzung der eg- und t2g-Orbitale in einem oktaedrischen Feld mit 4 und 7 Elektronen

Anmerkung: Spinpaarungsenergie heißt diejenige Energie, die notwendig ist, um zwei Elektronen mit antiparallelem Spin in einem Orbital unterzubringen.

Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im tetraedrischen Feld

Für die Besetzung der Orbitale mit Elektronen gibt es auch im tetraedrischen Feld für die Elektronenzahlen 3, 4, 5 und 6 prinzipiell zwei Möglichkeiten. Es werden jedoch normalerweise nur high-spin-Komplexe gebildet.

Allgem

140
eine

Chemie

Absorptionsspektren

Die Absorptionsspektren von Übergangselementkomplexen im sichtbaren Bereich können durch Elektronenübergänge zwischen den eg- und t2g-Orbitalen erklärt werden.

Beispiel: Die violette Farbe des [Ti(H2O)6]3+-Kations wird durch den Übergang t1
hν

⎯ →

⎯ e1

2g
g verursacht. ∆o hat für diesen Übergang einen Wert von 243 kJ · mol–1.

Das Maximum der Absorptionsbande liegt bei 500 nm. Lösungen von

[Ti(H2O)6]3+ absorbieren vorwiegend grünes und gelbes Licht und lassen blaues und rotes Licht durch, weshalb die Lösung violett ist.

Beachte: Man erhält ein Bandenspektrum, weil durch die Lichtabsorption auch viele Atombewegungen in dem Komplexmolekül angeregt werden.

Jahn-Teller-Effekt

Nach einem Theorem (Lehrsatz) von Jahn und Teller (1937) ist ein nichtlineares Molekül mit einem entarteten Elektronenzustand instabil. Als Folge davon ändert sich die Molekülgeometrie so, dass die Entartung aufgehoben wird.

Auswirkungen dieses Theorems werden als Jahn-Teller-Effekt bezeichnet.

Schöne Beispiele für die Gültigkeit dieses Theorems finden sich bei Komplexverbindungen der Übergangsmetalle mit d4- bzw. d9-Konfiguration (Cr2+-, Mn3+-
bzw. Cu2+-Ionen). Hier werden die symmetrischen Strukturen bei Komplexen mit teilweise besetzten, entarteten Niveaus der Zentralteilchen verzerrt.

Beispiele:

Bei sechsfach koordinierten Komplexen des Cu2+-Ions wird die oktaedrische Anordnung der Liganden um das Zentralion durch Verlängern der beiden Bindungen in Richtung der z-Achse zu einer quadratischen (tetragonalen) Bipyramide verzerrt, vgl. Abb. 86b. Das Cu2+-Ion hat dann vier nächste Nachbarn, die es planar-quadratisch umgeben. In wässriger Lösung besetzen zwei H2O-Moleküle die beiden axialen Positionen in der quadratischen Bipyramide in einem relativ weiten Abstand. Ein Beispiel ist der Amminkomplex: [Cu(NH3)4]2+ bzw.

korrekter [Cu(NH3)4(H2O)2]2+. [Cu(H2O)6]2+ ist analog gebaut.

Erklärung:

Die Cu2+-Ionen haben die Elektronenkonfiguration 3 d9. Unter dem Einfluss eines symmetrischen oktaedrischen Ligandenfeldes sind die beiden eg-Orbitale dz2 und dx2-y2 entartet. Beide Orbitale sind mit insgesamt drei Elektronen zu besetzen.

Wird nun z.B. das dz2-Orbital doppelt besetzt, so resultiert eine größere Elektronendichte in Richtung der z-Achse, was eine Abstoßung der Liganden in Richtung der z-Achse bewirkt. Hieraus resultiert eine Streckung des Oktaeders in Richtung der z-Achse. Auch bei doppelter Besetzung des dx2-y2-Orbitals wird eine Verzerrung des regulären Oktaeders erfolgen. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse im

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

141

MnF

3–

3-Molekül, das MnF6 -Struktureinheiten enthält. Das Mn3+-Ion hat die Elektronenkonfiguration 3 d4. Ein anderes Beispiel mit 3 d4-Konfiguration ist

[Cr(H2O)6]2+.

Der Energiegewinn, der bei Besetzung energetisch abgesenkter Orbitale entsteht, heißt Jahn-Teller-Stabilisierung.

Vorzüge und Nachteile der Kristallfeld-Theorie

Die Verwendung von Punktladungen oder auch Dipolen als Ersatz für die realen Liganden ermöglicht die Erklärung der Absorptionsspektren, des magnetischen Verhaltens oder des Jahn-Teller-Effekts der Komplexe.

Für die Beschreibung der Bindung in Komplexen wie Carbonylen ist das elektrostatische Modell zu einfach.

MO-Theorie der Bindung in Komplexen

Die MO-Theorie liefert die beste Beschreibung der Bindungsverhältnisse in Komplexen. Sie ist insofern eine Weiterentwicklung der Kristallfeld-Theorie, als sie eine Überlappung der Atomorbitale der Liganden mit den Orbitalen des Zentralteilchens ähnlich der VB-Theorie mitberücksichtigt.

Man kann auch sagen: VB- und Kristallfeld-Theorie liefern Teilaspekte der allgemeineren MO-Theorie der Komplexe. Abb. 88 gibt ein Beispiel dafür.

[CoF6]3– [Co(NH3)6]3+

Abb.

88.

MO-Diagramm von [CoF6]3– und [Co(NH3)6]3+

Allgem

142
eine

Chemie

Erläuterung der Abb. 88:

Die MO-Diagramme sind analog zu den Beispielen auf S. 79 konstruiert. Von jedem Liganden wird jeweils nur ein AO berücksichtigt. Dieses enthält das Elektronenpaar des Liganden, das zur Bindung (σ-Bindung) benutzt wird.

Die AO der Liganden haben (meist) eine niedrigere Energie als die AO des Zentralteilchens. Demzufolge haben die bindenden MO (meist) mehr den Charakter der AO der Liganden und die Bindungen haben einen gewissen ionischen Anteil.

Bildung der Molekülorbitale

Um die sechs Bindungen in den oktaedrischen Komplexen zu bilden, werden aus den geometrisch günstigen AO des Zentralteilchens (s, px, py, pz, dx2-y2, dz2) und den AO der Liganden sechs bindende MO (σ) und sechs antibindende MO (σ*) gebildet.

Die bindenden MO werden von den Elektronen der Liganden besetzt. Dies stimmt mit der Beschreibung der VB-Theorie überein (Teilbild (a) in Abb. 88). Von den sechs antibindenden MO liegen die beiden σ*

*
d -MO energetisch tiefer als σs und
σ*p , weil sie durch Kombination des dx2-y2 und dz2-AO mit Liganden-AO entstanden. Ihre Energiewerte liegen daher mehr im Bereich der Energiewerte dieser AO.

Die MO-Diagramme enthalten auch die entarteten MO dxz, dyz und dxy. Diese MO
bestehen im Wesentlichen aus den AO des Zentralteilchens, da die entsprechenden AO nicht in Richtung der Liganden ausgerichtet sind. In ihrer Energie bleiben sie praktisch unbeeinflusst. Es sind sog. nichtbindende MO.

Verteilung der Elektronen des Zentralteilchens

Die Elektronen des Zentralteilchens befinden sich in den nichtbindenden MO (dxz, d

*
yz, dxy) und wie im Falle des [CoF6]3– in den beiden antibindenden MO σd .

Teilbild (b) in Abb. 88 entspricht der Kristallfeld-Theorie der Übergangskomplexe.

HSAB-Konzept bei Komplexen

Die Bildung von Komplexen kann man auch mit dem HSAB-Konzept erklären.

Dieses Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen von Pearson ist auf S. 233 behandelt.

σ- und π-Bindung in Komplexen

Ob nur σ- oder ob σ- und π-Bindungen ausgebildet werden, hängt von der Elektronenkonfiguration der Liganden und des Zentralteilchens ab.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

143

Fall a : Der Ligand L ist ein reiner σ-Donor. Ein besetztes σ- oder s-Orbital des Liganden wird mit einem unbesetzten s-AO bzw. Hybrid-AO mit s-Anteil des Zentralteilchens Z kombiniert. Das gebildete MO wird von den Elektronen des Liganden besetzt. Der Ligand wirkt als harte Base, das Zentralteilchen als harte

Säure, s. hierzu S. 233. Stabile Komplexe bilden sich mit Liganden wie |NH3,

|NR3 und Zentralteilchen mit mittleren bis hohen Oxidationsstufen.

Abb. 89a

Fall b : Liganden wie NR –

2 , F–, H2O, OH–, OR– können als σ- und π-Donoren
wirken, falls das Zentralteilchen eine hohe Oxidationsstufe und geeignete AO
besitzt.

Beispiel: ein Metall mit einem leeren d-AO.

Der Ligand wirkt als harte (σ + π)-Base, das Zentralteilchen als harte (σ + π)-

Säure.

1) Bildung der σ-Bindung: s. Fall a.

2) Bildung der π-Bindung:

Abb. 89b

Fall c: Bindung in Carbonylen

Liganden können auch gleichzeitig als σ-Donor und π-Acceptor wirken, falls geeignete Orbitale vorhanden sind. Beispiele sind: CO, CN–, N2, NO. Solche Liganden werden gelegentlich auch als π-Säuren bezeichnet

Betrachten wollen wir das Zustandekommen der Bindung in Carbonylen.

Allgem

144
eine

Chemie

Bildung der π-Bindung

Abb. 89c. Schema zur Bildung von σ- und π-Bindung in Carbonylen

−

+

In den Carbonylen bildet das CO-Molekül (| C ≡ O |) zunächst mit dem freien Elektronenpaar am C-Atom eine schwache σ -Donor-Bindung zu dem Metallatom aus; dieses besitzt ein unbesetztes s-AO oder Hybrid-AO mit s-Anteil. Es entsteht ein Ligand-Metall-σ-MO, in das das Elektronenpaar des Liganden eingebaut wird.

Dadurch gehen Elektronen vom Liganden zum Metall über: L → M.

Die Stabilität der Bindung und die Bindungsabstände (Auswertung der Schwin-gungsspektren (= IR-Spektren)) zeigen, dass sich die Bindungsverhältnisse durch mesomere Grenzstrukturen beschreiben lassen:

–

+

M C O

M C O

Verstärkt wird also die Bindung zwischen Metall und Ligand durch eine zusätzliche π -Acceptor-Bindung. Es kommt zur Überlappung eines d-AO des Metalls mit dem unbesetzten π*-MO des CO-Moleküls.

Das Zustandekommen dieser Bindung kann man so erklären:

Die Elektronendichte, die durch die σ-Donor-Bindung auf das Metall übertragen wurde, wird an den Liganden zurückgegeben (= Rückbindung; „back-bonding“,

„back-donation“). Hierdurch verstärkt sich die Fähigkeit des Liganden, eine σ-Donor-Bindung auszubilden; dies erhöht wiederum die Elektronendichte am Metall.

Ergebnis: Die Bindungsanteile verstärken sich gegenseitig; daher heißt der Bin-dungsmechanismus synergetisch.

Allgemein wird ein solcher Mechanismus bei Liganden beobachtet, die ein besetztes Orbital mit σ-Symmetrie und unbesetzte Orbitale von p-, d- oder π*-Symmetrie haben, und wenn Symmetrie und Energie dieser Orbitale mit der Symmetrie und Energie der Orbitale des Zentralteilchens übereinstimmen.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

145

Die Liganden CO, CN–, N2, NO bilden die σ-Donor-Bindung mit dem höchsten besetzten σ-MO und die π-Bindung mit dem tiefsten unbesetzten π*-MO mit dem Metall aus.

Die Liganden wirken hier als weiche Säuren und weiche Basen. Metalle in niederen Oxidationsstufen sind hierfür geeignete Bindungspartner (= Metalle als weiche Säuren und weiche Basen).

Anmerkung: Auch Metall-Olefin-Komplexe haben σ-Donor- und π-Acceptor-Bindungen .

Komplexbildungsreaktionen

Komplexbildungsreaktionen sind Gleichgewichtsreaktionen. Fügt man z.B. zu festem AgCl wässrige Ammoniaklösung (NH3-Lösung) hinzu, so geht das AgCl in Lösung, weil ein wasserlöslicher Diammin-Komplex entsteht:

AgCl + 2 NH3

[Ag(NH3)2]+ + Cl– bzw.

Ag+ + 2 NH3

[Ag(NH3)2]+

Die Massenwirkungsgleichung für diese Reaktion ist:

c([Ag(NH ) ]+ )

3 2

= K = 108;

(lg K = 8; pK = –lg K = –8)

c(Ag+ )⋅ c2(NH )

3

K heißt hier Komplexbildungskonstante oder Stabilitätskonstante. Ihr reziproker Wert ist die Dissoziationskonstante oder Komplexzerfallskonstante.

Ein großer Wert für K bedeutet, dass das Gleichgewicht auf der rechten Seite der Reaktionsgleichung liegt, und dass der Komplex stabil ist.

Die Geschwindigkeit der Gleichgewichtseinstellung ist bei den einzelnen Ligan-denaustauschreaktionen sehr verschieden. Komplexe sind kinetisch stabil, wenn die Abspaltung oder der Austausch der Liganden nicht oder nur sehr langsam erfolgen. Beispiel: [Ag(CN)2]–. Kinetisch instabile (labile) Komplexe zerfallen rasch oder tauschen Liganden schnell aus. Beispiel: [Cu(H2O)4]2+.

Gibt man zu einem Komplex ein Molekül oder Ion hinzu, das imstande ist, mit dem Zentralteilchen einen stärkeren Komplex zu bilden, so werden die ursprünglichen Liganden aus dem Komplex herausgedrängt:

[Cu(H2O)4]2+ + 4 NH3

[Cu(NH3)4]2+ + 4 H2O
hellblau
tiefblau

Das Gleichgewicht liegt bei dieser Reaktion auf der rechten Seite.

lg K[Cu(NH ) ]2+ ≈ 13

(pK = –13!)

3 4

Komplexbildung in wässriger Lösung ist immer eine Substitutionsreaktion, weil die gelösten Kationen immer als Aquakomplexe vorliegen. Die Komplexbildung erfolgt stufenweise. Mit geeigneten Methoden lassen sich bisweilen verschiedene Spezies in der Lösung nachweisen.

Allgem

146
eine

Chemie

Die Komplexbildungskonstanten werden von Stufe zu Stufe kleiner. Ursachen sind sterische Hinderung der Liganden, Coulombsche Abstoßung bei negativ geladenen Liganden, statistische Faktoren. Die Tabelle unten enthält — wie allgemein üblich — die Stabilitätskonstanten für die gesamte Reaktion (Bruttoreaktion).

Beachte: Komplexe sind dann thermodynamisch stabil, wenn für ihre Bildung die Änderung der Freien Enthalpie den Ausschlag gibt. (∆G besitzt einen negativen Wert). Da ∆G0
von der Gleichgewichtskonstante Kc abhängt (∆G0 = –RT·ln Kc), ist somit der Wert der Stabilitätskonstante ein Maß für die Stabilität.

Stabilitätskonstanten einiger Komplexe in Wasser

Komplex
lg

K Komplex
lg

K

[Ag(NH3)2]+

8

[Cu(NH3)4]2+

13

[Ag(CN)2]–

21

[CuCl4]2–

6

[Ag(S2O3)2]3–

13

[HgI4]2–

30

[Al(OH)4]–

30

[AlF6]3–

20

[Co(CN)6]4–

19

[Co(NH3)6]3+

35

[Ni(CN)4]2–

22

[Ni(NH3)6]2+

9

[Fe(CN)6]3–

31

[Ni(EDTA)]2–

18,6

[Fe(CN)6]4–

24

Formelschreibweise von Komplexen

In den Formeln für neutrale Komplexe wird das Symbol für das Zentralatom an den Anfang gesetzt. Anschließend folgen die anionischen, neutralen und kationischen Liganden. Die Reihenfolge der Liganden ergibt sich aus der alphabetischen Reihenfolge der Symbole für die Liganden. Bei den geladenen Komplexen gilt folgende Reihenfolge:

Kationischer Komplex: [ ] Anion; anionischer Komplex: Kation [ ]

Nomenklatur von Komplexen

Für die Benennung von einfachen Komplexen gelten folgende Regeln:

a) Ist der Komplex ionisch gebaut, wird das Kation zuerst genannt.

b) Die Zahl der Liganden wird durch griechische Zahlwörter gekennzeichnet: di-(2), tri-(3), tetra-(4), penta-(5), hexa-(6) usw. Die Zahl der Liganden steht vor ihrem Namen.

c) Die Namen neutraler Liganden bleiben meist unverändert; einige haben spezielle Namen. Beispiele: H2O: aqua; NH3: ammin; CO: carbonyl; NO: nitrosyl usw.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

147
d) Die Namen anionischer Liganden leiten sich vom Namen des betreffenden Atoms oder der Gruppe ab. Sie enden alle auf -o. Beispiele: F–: fluoro; Cl–: chloro; Br–: bromo; O2–: oxo; S2–: thio; OH–: hydroxo; CN–: cyano; SCN–: thiocyanato (rhodano); SO 2–

–

4 : sulfato; NO2 : nitro bzw. nitrito (s. Bindungs-
isomerie); S

2–

–

2O3 : thiosulfato; I–: iodo; N3 : nitrido.

Kohlenwasserstoffreste werden als Radikale ohne besondere Endung bezeichnet. Liganden, die sich von org. Verbindungen durch Abspaltung eines Protons ableiten, erhalten die Endung -ato (phenolato-).

e) Abkürzungen für längere Ligandennamen, insbesondere bei organischen

Liganden sind erlaubt.

Beispiele:

Anionische Gruppen (es sind die Säuren angegeben)

Hacac Acetylaceton,

2,4-pentandion

Hbg Biguanid

H2NC(NH)NHC(NH)NH2

H2dmg Dimethylglyoxim, Diacetyldioxim, 2,3-Butandion-dioxim

H4edta Ethylendiamintetraessigsäure

H2ox Oxalsäure

Neutrale

Gruppen:

dien Diethylentriamin,

H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
en

Ethylendiamin,

H2NCH2CH2NH2
py

Pyridin
ur

Harnstoff
f) In der Benennung des Komplexes folgt der Name des Zentralteilchens den Namen der Liganden. Ausnahmen bilden die Carbonyle: Beispiel: Ni(CO)4 =

Nickeltetracarbonyl. Enthält ein Komplex gleichzeitig anionische, neutrale und kationische Liganden, werden die anionischen Liganden zuerst genannt, dann die neutralen und anschließend die kationischen.

g) Komplexanionen erhalten die Endung -at an den Namen bzw. den Wort-stamm des lateinischen Namens des Zentralteilchens angehängt.

h) Die Oxidationszahl des Zentralteilchens folgt häufig als römische Zahl in Klammern seinem Namen.

i) Bei Liganden komplizierter Struktur wird ihre Anzahl anstatt durch di-, tri-, tetra- usw. durch bis-(2), tris-(3), tetrakis-(4) gekennzeichnet.

j) Ein Brückenligand wird durch das Präfix µ gekennzeichnet.

Allgem

148
eine

Chemie
k) Sind Liganden über π-Systeme an das Zentralteilchen gebunden, kann zur Kennzeichnung dieser Bindung vor den Liganden der Buchstabe η gestellt
werden.

l) Geladene Komplexe werden in eckige Klammern geschrieben. Die Angabe der Ladung erfolgt rechts oben an der Schluss-Klammer. Komplexladung =

Ladung des Zentralteilchens + Ligandenladungen.

m) In manchen Komplex-Anionen wird der Name des Zentralatoms von seinem latinisierten Namen abgeleitet. Beispiele: Au-Komplex: aurat; Ag-Komplex: argentat; Fe-Komplex: ferrat; Co-Komplex: cobaltat; Ni-Komplex: niccolat; Cu-Komplex: cuprat; Pt-Komplex: platinat; Hg-Komplex: mercurat; Zn-Komplex: zincat.

n) Die Zahl der Kationen bzw. Anionen welche zum Ladungsausgleich von

Komplexionen dienen, bleibt unberücksichtigt.

Beispiele zur Nomenklatur

K4[Fe(CN)6] Kaliumhexacyanoferrat(II)

[Cr(H2O)6]Cl3 Hexaquachrom(III)-chlorid;

(Hexaaqua...)

[Co(H2O)4Cl2]Cl Dichlorotetraquacobalt(III)-chlorid

[Ag(NH3)2]+ Diamminsilber(I)-Kation

[Ag(S2O3)2]3– Bis(thiosulfato)argentat(I)

[Cr(NH3)6]Cl3 Hexamminchrom(III)-chlorid;

(Hexaammin...)

[Cr(NH2–(CH2)2–NH2)3]Br3

= [Cr(en)3]Br3 Tris(ethylendiamin)-chrom(III)-bromid

[HgI3]– Triiodomercurat(II)-Anion

Cl

2+

(NH ) Pt

Pt(NH )

Di-µ-chlorobis(diammin)platin(II)-Kation

3 2

Cl

3 2

Cr(C6H6)2 Bis(η-benzol)chrom

7 Zustandsformen der Materie

(Aggregatzustände)

Die Materie kommt in drei Zustandsformen (Aggregatzuständen) vor: gasförmig, flüssig und fest. Die strukturelle Ordnung nimmt in dieser Reihenfolge zu.

Gasteilchen bewegen sich frei im Raum, Gitteratome schwingen nur noch um ihre Ruhelage.

Anmerkung: Flüssigkristallen ( Reinitzer 1888, Lehmann 1889) kann man aufgrund ihrer charakteristischen Eigenschaften einen eigenen „Aggregatzustand“ zuordnen.

7.1 Fester Zustand

Feste Stoffe sind entweder amorph oder kristallin. Bisweilen befinden sie sich auch in einem Übergangszustand.

Der amorphe Zustand ist energiereicher als der kristalline. Amorphe Stoffe sind
isotrop, d.h. ihre physikalischen Eigenschaften sind unabhängig von der Raumrichtung. Beispiel: Glas.

Kristalline Stoffe

In kristallinen Stoffen sind die Bestandteile (Atome, Ionen oder Moleküle) in Form eines regelmäßigen räumlichen Gitters (Raumgitter) so angeordnet, dass sie in drei — nicht in einer Ebene gelegenen — Richtungen mit einem für jede Richtung charakteristischen, sich immer wiederholenden Abstand aufeinander folgen.

Ein Kristall ist eine periodische Anordnung von Gitterbausteinen.

Zerlegt man ein Raumgitter, erhält man als kleinste sinnvolle Einheit die sog.

Elementarzelle (Elementarkörper). Abb. 90 zeigt eine kubische Elementarzelle.

Durch Aneinanderfügen von Elementarzellen in allen drei Raumrichtungen (≡ Pa-rallelverschiebung = Translation) kann man das Raumgitter aufbauen.

Allgem

150
eine

Chemie

Abb. 90. Ausschnitt aus einem Raumgitter,
das aus Elementarzellen aufgebaut ist

Kristallsysteme

Um die gegenseitige Lage der Gitterpunkte in der Elementarzelle beschreiben zu können, passt man der Elementarzelle ein Koordinatensystem an, dessen drei Achsen (a, b, c) durch einen Gitterpunkt gehen und in den Richtungen der Kanten der Elementarzelle verlaufen. Als Kanten wählt man zweckmäßigerweise solche Gittergeraden, auf denen die Abstände identischer Punkte möglichst klein sind, die gegebenenfalls senkrecht aufeinander stehen und/oder in denen die Translati-onsbeträge aus Symmetriegründen einander gleich sind.

Zur Beschreibung der verschiedenen Elementarzellen benötigt man insgesamt sieben Achsenkreuze mit verschiedenen Achsenlängen und verschiedenen Winkeln zwischen je zwei Achsen. Kristallgitter, die sich auf ein solches Achsenkreuz beziehen lassen, fasst man zu einem Kristallsystem zusammen. Demzufolge kennt man sieben Kristallsysteme. Als Maßstab auf einer Achse wählt man eine Identi-tätsperiode, d.i. der Abstand zwischen zwei identischen Punkten. Die Richtungen des Achsenkreuzes werden als kristallographische Achsen bezeichnet.

Raumgruppen; Bravais-Gitter

Das Raumgitter von Abb. 90 erhielten wir durch Translation der Elementarzelle in allen drei Raumrichtungen; es entstand also durch symmetrische Wiederholung.

Prüft man allgemein kristallisierte Stoffe auf Symmetrieelemente, findet man Drehachsen, Symmetriezentrum und Spiegelebene als einfache Symmetrieelemente sowie die Drehspiegelachse als zusammengesetztes Symmetrieelement.

Zusammen mit Gleitspiegelebenen und Schraubenachsen lassen sich insgesamt

230 symmetrisch unterschiedliche Anordnungen von Gitterpunkten konstruieren.

Eine solche Anordnungsmöglichkeit heißt Raumgruppe. Alle Raumgruppen lassen sich aus jeweils einem von 14 Gittertypen (Bravais-Gitter) aufbauen.

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

151

System

Achsenlänge

Achsenwinkel

(1) kubisch
a1 = a2 = a3
α = β = γ = 90°

(2) tetragonal
a = b ≠ c
α = β = γ = 90°

(3) hexagonal
a1 = a2 = a3 ≠ c

∠) a1/a2 = a2/a3 = a3/a1 = 120°

∠) an/c = 90°

(4) rhomboedrisch
a = b = c
α = β = γ ≠ 90°

(5) ortho(rhombisch)

a ≠ b ≠ c
α = β = γ = 90°

(6) monoklin
a ≠ b ≠ c
α = γ = 90°; β ≠ 90°

(7) triklin
a ≠ b ≠ c
α ≠ β ≠ γ ≠ 90°
α = ∠) b/c
β = ∠) a/c
γ = ∠) a/b

Abb. 91. Achsenkreuze und Kristallsysteme

Kristallklassen

Da an einem Großkristall nicht alle möglichen Symmetrieelemente in Erscheinung treten, gibt es nur 32 Kristalltypen mit verschiedener Symmetrie. Diese nennt man

Kristallklassen. Von den meisten von ihnen sind natürliche oder synthetische Belegbeispiele bekannt.

Eigenschaften von kristallinen Stoffen

Das Gitter bestimmt die äußere Gestalt und die physikalischen Eigenschaften des kristallinen Stoffes. Durch den Gitteraufbau sind einige physikalische Eigenschaften wie Lichtbrechung richtungsabhängig, d.h. kristalline Stoffe sind anisotrop.

Sie sind im Allgemeinen auch schwer deformierbar und spröde. Lassen sich Kris

Allgem

152
eine

Chemie

Abb. 92. Die 14 Bravais-Gitter. (Nach Hiller)

a = kubisch, einfach
h = rhombisch, einfach
b = kubisch, innenzentriert
i = rhombisch, basisflächenzentriert
c = kubisch, flächenzentriert
k = rhombisch, innenzentriert
d = rhomboedrisch
l = rhombisch, allseitig flächenzentriert
e = hexagonal
m = monoklin, einfach
f = tetragonal, einfach
n = monoklin, flächenzentriert
g = tetragonal, innenzentriert
o = triklin
talle ohne Zersetzung genügend hoch erhitzen, bricht das Kristallgitter zusammen, d.h. die Substanz schmilzt (z.B. Schmelzen von Eis). Das gleiche geschieht beim Lösen eines Kristalls in einem Lösemittel. Beim Eindampfen, Eindunsten oder Abkühlen von Lösungen bzw. Schmelzen kristallisierbarer Substanzen kristallisieren diese meist wieder aus. Hierbei wird das Kristallgitter wieder aufgebaut. Über die Löslichkeit eines Stoffes s. S. 167.

Kristallwasser: Viele Salze wie z.B. CaSO4, CuSO4, NaSO4 oder NaCO3 binden beim Auskristallisieren aus wässriger Lösung Wasser mit festen Mengenverhältnissen. Beim Erhitzen (Zerfall des Kristalls) wird das Wasser wieder abgegeben.

CaSO4 · 2 H2O, CuSO4 · 5 H2O, Na2SO4 · 10 H2O, Na2CO3 · 10 H2O, usw.

Schmelz- und Erstarrungspunkt; Schmelzenthalpie

Geht ein fester Stoff beim Erhitzen ohne Zersetzung in den flüssigen Zustand über, schmilzt er. Erhitzt man z.B. einen kristallinen Stoff, bewegen sich mit zunehmender Energie die Gitterbausteine mit wachsendem Abstand um ihre Gleichgewichtslage, bis schließlich das Gitter zusammenbricht.

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

153

Die Temperatur, bei der die Phasenumwandlung fest → flüssig erfolgt, und bei der sich flüssige und feste Phasen im Gleichgewicht befinden, heißt Schmelzpunkt (Schmp.) oder Festpunkt (Fp.). Der Schmelzpunkt ist eine spezifische Stoffkonstante und kann deshalb als Reinheitskriterium benutzt werden. Er ist druckabhängig und steigt normalerweise mit zunehmendem Druck an (wichtige Ausnahme: Wasser).

Die Energie, die man zum Schmelzen eines Feststoffes braucht, heißt Schmelzwärme bzw. Schmelzenthalpie (für p = konst.). Auch sie ist eine spezifische Stoffkonstante und beträgt z.B. beim Eis 332,44 kJ·g–1.

Kühlt man eine Flüssigkeit ab, so verlieren ihre Teilchen kinetische Energie. Wird ihre Geschwindigkeit so klein, dass sie durch Anziehungskräfte in einem Kristallgitter fixiert werden können, beginnt die Flüssigkeit zu erstarren. Der normale Erstarrungspunkt (auch Gefrierpunkt) einer Flüssigkeit entspricht der Temperatur, bei der sich flüssige und feste Phase bei einem Gesamtdruck von 1 bar im Gleichgewicht befinden.

Die Temperatur eines Zweiphasensystems (flüssig/fest) bleibt so lange konstant, bis die gesamte Menge fest oder flüssig geworden ist.

Die Energie, die während des Erstarrungsvorganges frei wird, ist die Erstar-rungswärme bzw. Erstarrungsenthalpie. Ihr Absolutbetrag entspricht der Schmelzenthalpie.

Die Höhe von Schmelz- und Erstarrungspunkt hängt von den Bindungskräften zwischen den einzelnen Gitterbausteinen ab.

Weitere Beispiele für Eigenschaften kristalliner Stoffe werden bei den einzelnen Gittertypen besprochen.

Gittertypen

Unterteilt man die Raumgitter nach der Art ihrer Bausteine, erhält man folgende Gittertypen:

a) Atomgitter:

1) Bausteine: Atome; Bindungsart: kovalent, s. S. 76. Eigenschaften: hart, hoher Schmelzpunkt; Beispiel: Diamant.

2)

Bausteine:

Edelgasatome; Bindungsart: van der Waalssche Bindung, s. S.

114; Eigenschaften: tiefer Schmelz- und Siedepunkt.

b) Molekülgitter:

1) Bausteine: Moleküle; Bindungsart: van der Waalssche Bindung, s. S. 114; Eigenschaften: tiefer Schmelz- und Siedepunkt; Beispiele: Benzol, Kohlendioxid.

Allgem

154
eine

Chemie

2)

Bausteine:

Moleküle; Bindungsart: Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, s. S.

112; Wasserstoffbrückenbindung, s. S. 112; Beispiele: H2O, HF.

c) Metallgitter:

Bausteine: Metallionen und Elektronen; Bindungsart: metallische Bindung, s. S. 97; Eigenschaften: thermische und elektrische Leitfähigkeit, metallischer Glanz, duktil usw. Beispiel: Natrium, Calcium, Kupfer, Silber, Gold.

d) Ionengitter:

Bausteine:

Ionen; Bindungsart: elektrostatisch, s. S. 72; Eigenschaften:

elektrische Leitfähigkeit (Ionenleitfähigkeit) in Lösung und Schmelze; hart, hoher Schmelzpunkt. Beispiel: Natriumchlorid (Kochsalz).

7.2 Gasförmiger Zustand

Von den chemischen Elementen sind unter Normalbedingungen nur die Nichtmetalle H2, O2, N2, Cl2, F2 und die Edelgase gasförmig. Gewisse kovalent gebaute Moleküle (meist mit kleiner Molekülmasse) sind ebenfalls gasförmig, wie NH3, CO und HCl. Manche Stoffe können durch Temperaturerhöhung und/oder Druck-verminderung in den gasförmigen Zustand überführt werden.

Gase bestehen aus einzelnen Teilchen (Atomen, Ionen, Molekülen), die sich in relativ großem Abstand voneinander in schneller Bewegung (thermische Bewegung, Brownsche Molekularbewegung) befinden.

Die einzelnen Gasteilchen bewegen sich gleichmäßig verteilt in alle Raumrichtungen. Einzelne herausgegriffene Teilchen bewegen sich unter unregelmäßigen Zusammenstößen in verschiedene Richtungen mit unterschiedlichen Weglängen.

Sie diffundieren in jeden Teil des ihnen zur Verfügung stehenden Raumes und verteilen sich darin statistisch. Gase sind in jedem beliebigen Verhältnis miteinander mischbar, wobei homogene Gemische entstehen. Sie haben ein geringes spezifisches Gewicht und sind kompressibel, d.h. durch Druckerhöhung verringert sich der Abstand zwischen den einzelnen Gasteilchen. Gase lassen sich durch Druckerhöhung und/oder Abkühlen verflüssigen oder kristallisieren.

Stoßen Gasteilchen bei ihrer statistischen Bewegung auf die Wand des sie um-schließenden Gefäßes, üben sie auf diese Gefäßwand Druck aus:

Druck = Kraft/Fläche (N/m2)

Der gasförmige Zustand lässt sich durch allgemeine Gesetze beschreiben. Besonders einfache Gesetzmäßigkeiten ergeben sich, wenn man „ideale Gase“ betrachtet.

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

155

Abb. 93. Bahn eines Gasteilchens (schematisch).

Bei Zimmertemperatur wäre das Molekül die ge-
zeichnete Strecke in ungefähr 5·10–8 s abgelau-
fen

Ideales Gas: Die Teilchen eines idealen Gases bestehen aus Massenpunkten und besitzen somit keine räumliche Ausdehnung (kein Eigenvolumen). Ein solches Gas ist praktisch unendlich verdünnt, und es gibt keine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Teilchen.

Reales Gas: Die Teilchen eines realen Gases besitzen ein Eigenvolumen. Es existieren Wechselwirkungskräfte zwischen ihnen, und der Zustand eines idealen Gases wird nur bei großer Verdünnung näherungsweise erreicht.

Gasgesetze — für „ideale Gase“

Die folgenden Gasgesetze gelten streng nur für ideale Gase.

1) Gesetz von Boyle und Mariotte

p·V = konstant (für T = konstant)

Bei konstanter Temperatur T ist für eine gleich bleibende Gasmenge das Produkt aus Druck p und Volumen V konstant. Das bedeutet: Steigender Druck führt zu kleinerem Volumen und umgekehrt.

Die Druck-Volumen-Kurve ist der positive Ast einer Hyperbel (Abb. 94).

Trägt man V gegen 1/p auf, erhält man für jede Temperatur eine Gerade die durch den Koordinatenursprung geht. Die Steigung der Geraden entspricht der Konstanten.

Allgem

156
eine

Chemie

1/p

T = konst.

V

Abb. 94a. Druck-Volumen-Kurve eines

Abb. 94b. ( Isotherme)

idealen Gases (Gesetz von Boyle-Mariotte)

2) Gesetz von Gay-Lussac

Dieses Gesetz beschreibt: a) bei konstantem Druck die Volumenänderung einer bestimmten Gasmenge in Abhängigkeit von der Temperatur oder b) bei konstantem Volumen die Druckänderung des Gases in Abhängigkeit von der Temperatur: 1
a) Vt = V0(1 +

·t)

(für p = konstant)

273,15

1
b) pt = p0(1 +

·t)

(für V = konstant)

273,15

(V0 bzw. p0 ist der Druck bzw. das Volumen bei 0°C, t = Temperatur in °C) Daraus folgt:

a) Bei einer Temperaturerhöhung um 1°C dehnt sich das Gas bei konstantem Druck (= isobar) um 1/273,15 seines Volumens bei 0°C V0 aus (= lineare Ab-hängigkeit).

b) Bei einer Temperaturerhöhung um 1°C steigt der Druck bei konstantem Volumen (= isochor) um 1/273,15 seines Druckes bei 0°C.

Die graphische Darstellung von a) ergibt eine Gerade. Diese schneidet die Abszisse bei –273,15°C. D.h.: Alle idealen Gase haben bei –273,15°C das Volumen Null. Diese Temperatur bezeichnet man als den absoluten Nullpunkt.

Hierauf baut sich die Temperaturskala von Kelvin (1848) auf. Die absolute Tem-
peratur T (K) = 273,15°C + t (°C).

Setzt man T (K) anstelle von t (°C) in die Formeln a) und b) ein, erhält man: V

T

T

T = V0
bzw.:

p

T

T = p0 T

0

0

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

157

Abb. 95. Temperatur-Volumen-

Kurve eines idealen Gases

(Isobare, p = konstant)

3) Allgemeine Gasgleichung

Durch Kombination der Gesetze 1) und 2) erhält man
p V

p ·V = p T

0 0

0

V

T

T

0
oder
p ·V = T

0

0

Bezieht man die vorstehende Gleichung auf ein Mol Gas und setzt demnach für V0 = 22,414 L (s. hierzu S. 50), p0 = 1,013 bar und T0 = 273,15 K, ergibt sich 22,414 ⋅1,013

22,414 ⋅1,013

p ·V =

·T ;

R =

273 1

, 5

273 1

, 5

= 0,083143 L ·bar·K–1 ·mol–1

= 8,314 J ·K–1 ·mol–1
oder
p ·V = R ·T

R = allgemeine Gaskonstante

Betrachtet man n Mole eines Gases, wobei n der Quotient aus der Masse des Gases und seiner Atom- bzw. Molekülmasse ist, erhält man (mit V = v/n) die allgemeine Beziehung:

p ·v = n ·R ·T

(allgemeine Gasgleichung)

Allgem

158
eine

Chemie

Beispiele:

1) Welches Volumen nehmen 10 g Kohlenmonoxid (CO) unter Normalbedin-
gungen ein, wenn man CO als ideales Gas betrachtet?

p = 1 bar, T = 0°C = 273 K, Molekülmasse von CO = 28,0.

Lösung: 10 g CO entsprechen 10,0/28 = 0,357 mol.

Einsetzen in p ·v = n ·R ·T ergibt:

(1 bar) ·v = (0,357 mol) ·(0,0821 L ·bar·K–1 ·mol–1) ·(273 K)

oder v = 8,00 Liter.

2) Wie viel g H2SO4 können höchstens aus 60 L SO2 und 30 L O2 erhalten werden, wenn die beiden Gase bei 45°C und 1,5 bar vorliegen?

Reaktionsgleichungen:

2

SO2 + O2 ⎯ →

⎯ 2 SO3

2

SO3 + 2 H2O ⎯ →

⎯ H2SO4

2 mol SO2 reagieren mit 1 mol O2 und ergeben 2 mol H2SO4, d.h. aus 1 mol SO2 erhält man 1 mol H2SO4. Die angegebenen Werte müssen mittels der Gasgesetze auf Normalbedingungen umgerechnet werden:

p ⋅ v
p ⋅ v

1

1

2

2

T

=

T

1

2

⋅ x

1 5

, 60
eingesetzt: 1

=

⋅

;
x = 76,2 L SO

273

318

2

Da sich in 22,41 Liter 1 mol SO2 befinden, enthalten 76,2 Liter SO2 insgesamt 76,2/22,4 = 3,4 mol SO2. Dies entspricht 3,4 mol H2SO4 oder 3,4·98 = 333,7 g H2SO4, wobei 98 die Molmasse von H2SO4 ist.

Gasmischungen:

a) Gesamtvolumen v: Werden verschiedene Gase mit den Volumina v1, v2, v3…

von gleichem Druck p und gleicher Temperatur T vermischt, ist das Gesamtvolumen v (bei gleich bleibendem p und T) gleich der Summe der Einzelvolumina:

v = v1 + v2 + v3 + … = ¦ vi (vi = Partialvolumina).

b) Gesamtdruck p: Dieser ergibt sich aus der Addition der Partialdrücke (Einzeldrücke) der Gase im Gasgemisch:

p = p1 + p2 + p3 + … = ¦ pi

Setzen wir das in die allgemeine Gasgleichung ein, erhalten wir:

R ⋅ T
p = ¦ p

Daltonsches Gesetz
i = ¦ni ·
v

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

159

Das Verhalten realer Gase

Infolge der Anziehungskräfte zwischen den einzelnen Teilchen zeigen reale Gase Abweichungen vom Gesetz von Boyle und Mariotte. Bei hohen Drücken beobachtet man unterschiedliche Abhängigkeit des Produktes p ·V vom Druck p.

Als klassisches Beispiel betrachten wir die Druck-Volumen-Kurven von Kohlendioxid CO2 bei verschiedener, aber jeweils konstanter Temperatur (= Isotherme) (s. Abb. 96).

Das Produkt p ·V nimmt zunächst mit steigendem Druck ab, weil sich die Gasteilchen einander so weit nähern, bis Abstoßungskräfte zwischen ihnen wirksam werden. Reale Gase haben nämlich ein Eigenvolumen und sind nicht unbegrenzt komprimierbar. Bei weiterer Druckerhöhung bleibt das Volumen daher angenä-
hert konstant. Die Minima der Isothermen werden mit steigender Temperatur immer flacher. Diejenige Temperatur, bei der das Minimum erstmals verschwindet, heißt Boyle-Temperatur des Gases. Bei ihr folgt die Isotherme in einem relativ großen Bereich dem Gesetz von Boyle und Mariotte. Die Boyle-Temperatur von CO2 ist 500°C.

Das Verhalten vieler realer Gase und — qualitativ — vieler Flüssigkeiten bei nicht zu hohen Drücken lässt sich z.B. durch eine von J.D. van der Waals (1873) angegebene Näherungsgleichung beschreiben:

Abb.

96. p ·V - p-Diagramm von CO2

Allgem

160
eine

Chemie

Zustandsgleichung realer Gase

(p + a/V2) ·(V – b)

= R ·T
oder

(p + n2 ·a/v2) ·(v – n ·b) = n ·R ·T
a und b sind für jedes Gas spezifische Konstanten, die experimentell ermittelt werden müssen.

Dimension von a: p ·v2 ·mol–2

Dimension von b: v ·mol–1
a/v2 = Binnendruck (Kohäsionsdruck); er berücksichtigt die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen.

b

= Covolumen; diese Volumenkorrektur berücksichtigt das Eigenvolumen
der Teilchen. Bei kugelförmigen Teilchen ist b das vierfache Eigenvo-
lumen.

Beachte: Die Zustandsgleichung gilt nur für homogene Systeme.

Kritische Daten eines Gases

Abb. 97 zeigt das Druck-Volumen-Diagramm von Kohlendioxid.

Abb. 97. p,V-Isotherme des

Kohlendioxids

Auswertung des Diagramms:

Die Isothermen zeigen einen recht unterschiedlichen Verlauf. Isotherme (5) zeigt einen Verlauf wie bei einem idealen Gas. Isotherme (3) besitzt in Punkt K einen Wendepunkt.

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

161

Punkt K heißt kritischer Punkt. Bestimmt wird dieser Punkt durch den kritischen Druck pK, das kritische Volumen VK und die kritische Temperatur TK. Im kritischen Punkt verschwindet die Phasengrenze zwischen Gas und Flüssigkeit. Gas und Flüssigkeit lassen sich nicht mehr unterscheiden.

Beachte: Oberhalb des kritischen Punktes K kann keine Flüssigkeit existieren. Daraus folgt: Oberhalb des kritischen Punktes lassen sich keine Gase mehr verflüssigen.

Kritische Daten von Gasen

Substanz
pK [bar]

TK [°C]

H2 13,0

–240

O2 50,3

–119

N2 33,9

–147

CO2 73,7 +31

Anmerkung: Aus der experimentellen Bestimmung der kritischen Daten eines Gases durch Isothermenmessungen lassen sich die Konstanten a und b der van der Waalsschen Zustandsgleichung ermitteln.

VK = 3 b ;

TK = 8 a / 27 b ·R ;
pK = a / 27 b2
oder
a

= 27 R2 T 2

K / 64 pK und b = R ·TK / 8 pK

Isotherme (1) zeigt, dass bei Punkt A der Druck konstant bleibt und das Volumen abnimmt, bis Punkt B erreicht ist. D. h. bei Punkt A beginnt die Verflüssigung des Gases; bei Punkt B ist alles Gas verflüssigt. Zwischen den Punkten A und B
liegen Gas und Flüssigkeit nebeneinander vor.

Diffusion von Gasen

Diffusion eines Gases nennt man seine Bewegung infolge Wärmebewegung (Brownsche Molekularbewegung) aus einem Bereich höherer Konzentration in einen Bereich niedrigerer Konzentration. Effusion heißt die Diffusion in den leeren Raum.

Wir bringen in den Behälter A der Versuchsanordnung (Abb. 98) Stickstoff und in den Behälter B Sauerstoff und öffnen den Hahn zwischen A und B. Nach einer bestimmten Zeit befindet sich in den Behältern A und B gleichviel Sauerstoffgas und Stickstoffgas. Das bedeutet: Beide Gase haben sich durchmischt, d.h. sie sind in das jeweils andere Gefäß diffundiert.

Allgem

162
eine

Chemie

Abb. 98. Versuchsanordnung zur

Demonstration der Diffusion

Die Diffusionsgeschwindigkeit (vDiff.) ist abhängig von der Atom- bzw. Molekülmasse des Gases und der Temperatur:

1/2
v

§ T ·

Diff. ≈ ¨

¸

© M ¹

T = absolute Temperatur; M = Atom- bzw. Molekülmasse

Die Diffusionsgeschwindigkeiten zweier Gase verhalten sich demnach umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus ihren Massen (Gesetz von Graham): v1 : v2 =

M : M

2

1

Anwendung findet diese Gesetzmäßigkeit bei der Substanztrennung durch Gasdiffusion. Beispiel: Trennung von 235

238

U/

U über die Fluoride 235 UF und

92

92

92

6

238 UF .

92

6

7.3 Flüssiger Zustand

Der flüssige Zustand bildet den Übergang zwischen dem gasförmigen und dem festen Zustand. Eine Flüssigkeit besteht aus Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle), die noch relativ frei beweglich sind. Anziehungskräfte, welche stärker sind als in Gasen, führen bereits zu einem gewissen Ordnungszustand (Nahordnung). Die Teilchen rücken so dicht zusammen, wie es ihr Eigenvolumen gestattet. Die Anziehungskräfte in Flüssigkeiten nennt man Kohäsionskräfte. Ihre Wirkung heißt Kohäsion.

Eine Auswirkung der Kohäsion ist z.B. die Zerreißfestigkeit eines Flüssigkeits-films. Flüssigkeiten sind viskos, d.h. sie setzen dem Fließen Widerstand entgegen.

Im Gegensatz zu Gasen sind sie volumenstabil, kaum kompressibel und besitzen meist eine Phasengrenzfläche (Oberfläche). Da Teilchen, die sich in der Oberflä-
chenschicht befinden, einseitig nach innen gezogen werden, wird eine möglichst kleine Oberfläche angestrebt. Ein Maß für die Kräfte, die eine Oberflächenverkleinerung bewirken, ist die Oberflächenspannung σ. Sie ist definiert als Quotient aus Zuwachs an Energie und Zuwachs an Oberfläche:

Zuwachs an Energie
σ = ——————————— (J· m–2)

Zuwachs an Oberfläche

Zur Messung der Oberflächenspannung s. Lehrbücher der Physik.

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

163

Abb. 99. Unterschiedliche Kräfte, die auf ein Teilchen an der Oberfläche und innerhalb einer flüssigen Phase wirken.

Dampfdruck einer Flüssigkeit

Die Teilchen einer Flüssigkeit besitzen bei einer gegebenen Temperatur unterschiedliche Geschwindigkeiten, d.h. verschiedene kinetische Energie. Durch Zusammenstöße mit anderen Teilchen ändert sich ihre kinetische Energie ständig.

Die meisten besitzen jedoch eine mittlere kinetische Energie. Die Energieverteilung ist temperaturabhängig. S. hierzu S. 166.

Teilchen in der Nähe der Oberfläche können die Flüssigkeit verlassen, wenn ihre kinetische Energie ausreicht, die Anziehungskräfte zu überwinden. Sie wechseln in den Gasraum (Gasphase) über der Flüssigkeit über. Bei diesem Prozess wird der Flüssigkeit Energie in Form von Wärme entzogen (Verdunstungskälte). Den Vorgang nennt man Verdampfen. Den Druck, den die verdampften Teilchen z.B.

gegen eine Gefäßwand, den Atmosphärendruck usw. ausüben, nennt man Dampfdruck. Diejenige Energie, die nötig ist, um ein Mol einer Flüssigkeit bei einer bestimmten Temperatur zu verdampfen, heißt molare Verdampfungswärme
bzw. Verdampfungsenthalpie (für p = konst.). Kondensiert (verdichtet) sich umgekehrt Dampf zur flüssigen Phase, wird eine zahlenmäßig gleiche Wärmemenge wieder frei. Sie heißt dann Kondensationsenthalpie (für p = konst.).

Je höher die Konzentration der Teilchen in der Gasphase wird, umso häufiger stoßen sie miteinander zusammen, kommen mit der Oberfläche der flüssigen Phase in Berührung und werden von ihr eingefangen.

Im Gleichgewichtszustand verlassen pro Zeiteinheit so viele Teilchen die Flüssigkeit, wie wieder kondensieren. Die Konzentration der Teilchen in der Gasphase (Dampfraum) ist konstant. Der Gasdruck, den die verdampfende Flüssigkeit dann besitzt, heißt Sättigungsdampfdruck.

Jede Flüssigkeit hat bei einer bestimmten Temperatur einen ganz bestimmten Dampfdruck. Er nimmt mit steigender Temperatur zu. Die Änderung des Druckes in Abhängigkeit von der Temperatur zeigen die Dampfdruckkurven (Abb. 100).

Allgem

164
eine

Chemie

Abb. 100. Dampfdrücke von Wasser, Ethanol und Ether als Funktion der Temperatur Siedepunkt

Ist der Dampfdruck einer Flüssigkeit gleich dem Außendruck, so siedet die Flüssigkeit. Die zugehörige Temperatur heißt Siedepunkt (Sdp.) oder Kochpunkt (Kp.) der Flüssigkeit. Der normale Siedepunkt einer Flüssigkeit entspricht der Temperatur, bei der der Dampfdruck gleich 1,013 bar ist (Atmosphärendruck, Abb. 100). Die Temperatur einer siedenden Flüssigkeit bleibt — die nötige Energiezufuhr vorausgesetzt — konstant, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist.

Definitionsgemäß ist der normale Siedepunkt von Wasser 100°C. Der Siedepunkt ist eine spezifische Stoffkonstante und kann als Reinheitskriterium benutzt werden.

Wird der Außendruck z.B. durch Evakuieren eines Gefäßes geringer, sinkt auch der Siedepunkt. Der Druck wird dann in mbar angegeben.

Gefrierpunkt

Kühlt man eine Flüssigkeit ab, so verlieren die Teilchen kinetische Energie. Wird ihre Geschwindigkeit so klein, dass sie durch Anziehungskräfte in einem Kristallgitter fixiert werden können, beginnt die Flüssigkeit zu gefrieren.

Der normale Gefrierpunkt (auch Schmelzpunkt Schmp. oder Festpunkt Fp.

genannt) einer Flüssigkeit entspricht der Temperatur, bei der sich flüssige und feste Phase bei einem Gesamtdruck von 1,013 bar im Gleichgewicht befinden.

Die Temperatur eines Zweiphasensystems (flüssig/fest) bleibt so lange konstant, bis die gesamte Menge fest oder flüssig ist.

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

165

Durchschnittsgeschwindigkeit von Atomen und Molekülen

Atome und Moleküle von Gasen und Flüssigkeiten bewegen sich trotz gleicher Temperatur und gleicher Masse unterschiedlich schnell (Wärmebewegung,

Brownsche Molekularbewegung). Die Teilchen (Atome, Moleküle) sind auf alle Raumrichtungen statistisch gleichmäßig verteilt. Die Geschwindigkeitsverteilung vieler Teilchen zeigt Geschwindigkeiten zwischen Null und Unendlich (Abb.

101). Die mathematische Formulierung dieses Sachverhalts wurde 1860 von Maxwell angegeben.

Abb.

101. Geschwindigkeitsverteilung von Teilchen bei der

Temperatur

T

Die Fläche unterhalb der Verteilungskurve gibt die Wahrscheinlichkeit an, Teilchen mit einer Geschwindigkeit zwischen v = 0 und v = ∞ zu finden.

Betrachtet man sehr viele Teilchen, so haben die meisten von ihnen eine mittlere Geschwindigkeit = Durchschnittsgeschwindigkeit.

Die Geschwindigkeit der Teilchen hängt von der Temperatur ab (nicht vom Druck!). Erhöht man die Temperatur, erhalten mehr Teilchen eine höhere Geschwindigkeit. Die gesamte Geschwindigkeitsverteilungskurve verschiebt sich nach höheren Geschwindigkeiten, Abb. 102.

Beachte: Leichte Teilchen haben eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als schwere Teilchen. Beispiel: Die Durchschnittsgeschwindigkeit für Wasserstoffgas (H2-Teilchen) ist mit 1760 m · s–1 bei 20°C viermal so groß wie diejenige von Sauerstoffgas (O2-Teilchen).

Allgem

166
eine

Chemie

Abb. 102. Geschwindigkeitsverteilung von Atomen oder Molekülen bei verschiedenen Temperaturen

8 Mehrstoffsysteme

Lösungen

Definition des Begriffs Phase

Unter einer Phase versteht man einen Substanzbereich, in dem die physikalischen und chemischen Eigenschaften homogen sind. Der Substanzbereich wird durch Grenzflächen, die Phasengrenzen, von anderen Bereichen abgetrennt. Zwischen zwei Phasen ändern sich verschiedene Eigenschaften sprunghaft.

Beispiele für Phasen: Wasser, Wasserdampf, Eis; Flüssigkeiten, die nicht miteinander mischbar sind, bilden ebenfalls Phasen, z.B. Wasser/Ether.

Beachte: Gase und Gasmischungen bilden nur eine Phase.

Zwei- und Mehrphasensysteme werden nach dem Aggregatzustand der homoge-
nen Bestandteile unterschieden. Beispiele: Suspensionen, Emulsionen, Aerosole, fest–feste Gemische wie Granit etc.

Zustandsdiagramme

Eine graphische Darstellung, die alle Phasen und ihre Übergänge gleichzeitig wiedergibt, heißt Phasendiagramm oder Zustandsdiagramm.

Als Beispiel betrachten wir das Phasendiagramm des Wassers, Abb. 103.

Auswertung des Diagramms: Die drei Kurven A, B, C teilen den Druck- und Temperaturbereich in drei Gebiete. Innerhalb dieser Gebiete ist jeweils nur eine Phase beständig. Die Kurven sind eine Folge von Messpunkten, in denen jeweils zwei Phasen nebeneinander existieren. Die Koordinaten der Punkte sind der Druck und die Temperatur. In Punkt T existieren alle drei Phasen nebeneinander, sind also miteinander im Gleichgewicht. Dieser Punkt heißt daher Tripelpunkt.

Für Wasser liegt der Tripelpunkt bei einem Druck von 6,1 mbar und einer Temperatur von 0,0099°C.

Weitere Zustandsdiagramme finden sich auf den S. 103, 105, 107 und 185 ff.

Allgem

168
eine

Chemie

Abb. 103. Zustandsdiagramm des Wassers (schematisch). A = Dampfdruckkurve (von Wasser); B = Schmelzkurve (von Eis); C = Sublimationskurve (Dampfdruckkurve von Eis); T = Tripelpunkt

Gibbssche Phasenregel (1878)

Die Gibbssche Phasenregel (Phasengesetz) macht Aussagen allgemeiner Natur über solche heterogene Systeme, die sich im Gleichgewichtszustand (= energie-
ärmster Zustand) befinden:

Addiert man zu der Zahl der Komponenten (Ko) die Zahl 2, erhält man die Summe aus der Zahl der Phasen (Ph) und der Freiheitsgrade (F):

Ko + 2 = Ph + F oder

F = Ko – Ph + 2

Erläuterung: Die Zahl der Komponenten (Ko) ist die Zahl der unabhängigen Bestandteile (Stoffe), die zum Aufbau des Systems bzw. seiner Gleichgewichtszustände erforderlich sind und im Gleichgewichtszustand die Zusammensetzung jeder einzelnen Phase festlegen.

Die Zahl der Phasen (Ph) ist die Zahl der physikalisch trennbaren Bestandteile des Systems.

Die Zahl der Freiheitsgrade (Freiheiten, F) ist die Zahl der beliebig variierbaren Zustandsvariablen (Temperatur, Druck, Konzentration), über die man verfügen kann, um den Gleichgewichtszustand herzustellen.

Beispiele für das Gibbssche Phasengesetz

1. Heterogenes System Wasser/Wasserdampf: Zahl der Phasen (Ph) = 2; Zahl der Komponenten (Ko) = 1 (nämlich Wasser).

Phasenregel: 1 + 2 = 2 + F oder F = 1

Da 2 Phasen vorliegen, existiert nur ein Freiheitsgrad (F). Das System heißt univariant.

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

169

Ein Freiheitsgrad bedeutet, dass man nur eine Zustandsgröße, z.B. die Temperatur unabhängig von anderen Zustandsvariablen verändern kann, ohne die Zahl der Phasen zu verändern. Der Druck ist jetzt durch den Sättigungsdampfdruck eindeutig festgelegt.

2. System: Eis/Wasser/Dampf; Ph = 3; Ko = 1

Phasenregel: 1 + 2 = 3 + F

Daraus folgt F = 0. Es existiert kein Freiheitsgrad. Das System heißt nonvariant.

Die 3 Phasen können nur in einem Punkt im Gleichgewicht sein, den man Tri-
pelpunkt nennt.

Variiert man z.B. am Tripelpunkt die Temperatur, so ist dies gleichbedeutend mit der Einführung eines Freiheitsgrades. Als Folge davon verschwindet bei Temperaturerhöhung die feste Phase (Eis) und bei Temperaturerniedrigung die flüssige Phase (Wasser).

3. System: Wasserdampf; Ph = 1; Ko = 1

Phasenregel: 1 + 2 = 1 + F; F = 2

Das System heißt divariant, denn Druck und Temperatur können unabhängig voneinander variiert werden. ( Beachte: Die Konzentration ist durch den Druck bestimmt: p = c·R·T)

Mehrstoffsysteme

Mehrstoffsysteme können homogen oder heterogen sein.

Heterogene (uneinheitliche) Gemische besitzen eine variable Zusammensetzung aus homogenen (einheitlichen) Stoffen. Sie können durch physikalische Methoden in die homogenen Bestandteile zerlegt werden.

Homogene Stoffe liegen dann vor, wenn man keine Uneinheitlichkeit erkennen kann. Homogene Stoffe werden auch als Phasen bezeichnet; heterogene Stoffe sind demnach mehrphasige Systeme (zu dem Begriff System s. S. 235).

Homogene Stoffe können Lösungen (homogene Gemische) aus Reinsubstanzen oder bereits Reinsubstanzen selbst sein (z.B. Wasser, Kohlenstoff). Der Begriff Lösung ist hier sehr weit gefasst. Es gibt flüssige Lösungen (z.B. Natriumchlorid in Wasser gelöst), feste Lösungen (z.B. Metalllegierungen), gasförmige Lösungen (z.B. Luft). Der in einer Lösung überwiegend vorhandene Bestandteil heißt Lö-
semittel. Die anderen Komponenten sind die gelösten Stoffe.

Homogene Gemische lassen sich durch physikalische Methoden in die reinen Stoffe zerlegen. Beispiel: Eine klare Lösung von Natriumchlorid in Wasser kann man in die Komponenten Wasser und festes Natriumchlorid trennen, wenn man das Wasser verdampft und den Wasserdampf wieder verdichtet (kondensiert).

Ein reiner Stoff (Reinsubstanz) ist dadurch charakterisiert, dass jeder Teil der Substanz die gleichen unveränderlichen Eigenschaften und die gleiche Zusammensetzung hat. Beispiel: Wasser.

Allgem

170
eine

Chemie

Die Entscheidung darüber, ob Reinsubstanzen, reine Verbindungen oder reine Elemente vorliegen, kann man aufgrund von Reinheitskriterien treffen.

Reine Substanzen, Verbindungen und Elemente haben ganz bestimmte, nur für sie charakteristische Eigenschaften, z.B. Emissions- und Absorptionsspektren, Siedepunkt, Schmelzpunkt, chromatographische Daten und Brechungsindex.

Lösungen

Sehr viele Stoffe lösen sich in Flüssigkeiten ohne chemische Reaktion: Es entstehen Lösungen. Ist in einer Lösung der aufgelöste Stoff so weitgehend verteilt, dass von ihm nur noch Einzelteilchen (Atome, Ionen, Moleküle) in der als Lö-
semittel dienenden Flüssigkeit vorliegen, handelt es sich um „echte“ Lösungen.

Die Größenordnung der Teilchen liegt zwischen 0,1 und 3 nm. Sie sind daher un-sichtbar und befinden sich in lebhafter Brownscher Bewegung (s. S. 175). Die Teilchen des gelösten Stoffes erteilen der Lösung einen osmotischen Druck, verursachen eine Dampfdruckerniedrigung und als Folge davon eine Schmelzpunkt-erniedrigung und Siedepunkterhöhung gegenüber dem reinen Lösemittel.

Daneben gibt es die kolloiden Lösungen. Dort ist die Größenordnung der Teilchen 10 - 100 nm, s. hierzu S. 188.

Eigenschaften von Lösemitteln (Lösungsmitteln)

Lösemittel heißt die in einer Lösung überwiegend vorhandene Komponente.

Man unterscheidet polare und unpolare Lösemittel.

Das wichtigste polare Lösemittel ist das Wasser. Es ist ein bekanntes Beispiel für ein mehratomiges Molekül mit einem Dipolmoment. Ein Molekül ist dann ein Dipol und besitzt ein Dipolmoment, wenn es aus Atomen verschieden großer Elektronegativität aufgebaut ist, und wenn die Ladungsschwerpunkte der positiven und der negativen Ladungen nicht zusammenfallen (Ladungsasymmetrie).

Der Grad der Unsymmetrie der Ladungsverteilung äußert sich im (elektrischen)

Dipolmoment µ. µ ist das Produkt aus Ladung e und Abstand r der Ladungsschwerpunkte: µ = e·r. Einheit: Debye D; 1 D = 0,33·10–27 A·s·cm.

Je polarer eine Bindung ist, umso größer ist ihr Dipolmoment. Unpolare Moleküle wie H2, Cl2, N2 besitzen kein Dipolmoment.

Beispiele für Moleküle mit einem Dipolmoment:

Ein zwei atomiges Dipolmolekül ist z.B. oberhalb 90°C das Fluorwasserstoff-Molekül HF:

+

–
δ+ δ–

H—F
oder

H—F

Andere Beispiele sind:

δ+ δ–
δ+ δ–
δ+ δ–

H—Cl

H—Br

H—I

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

171

Enthält ein Molekül Mehrfachbindungen, ist die Abschätzung des Dipolmoments nicht mehr einfach. Beispiel: Kohlenmonoxid. Es besitzt ein sehr kleines Dipol-

–

+
moment. Der positive Pol liegt beim O-Atom: |C ≡ O |.

Besitzt ein Molekül mehrere polare Atombindungen, setzt sich das Gesamtdi-polmoment des Moleküls — in erster Näherung — als Vektorsumme aus den Einzeldipolmomenten jeder Bindung zusammen.

Im Wassermolekül sind beide O–H-Bindungen polarisiert. Das Sauerstoffatom besitzt eine negative und die Wasserstoffatome eine positive Teilladung (Partialladung). Das Wassermolekül hat beim Sauerstoff einen negativen Pol und auf der Seite der Wasserstoffatome einen positiven Pol.

δ+ und δ– geben die

Ladungsschwerpunkte an

Abb.

104. Wasser als Beispiel eines elektrischen Dipols

Am Beispiel des H2O-Moleküls wird auch deutlich, welche Bedeutung die räumliche Anordnung der Bindungen für die Größe des Dipolmoments besitzt. Ein linear gebautes H2O-Molekül hätte kein Dipolmoment, weil die Ladungsschwerpunkte zusammenfallen.

Flüssigkeiten aus Dipolmolekülen besitzen eine große Dielektrizitätskonstante ε.

ε ist ein Maß dafür, wie sehr die Stärke eines elektrischen Feldes zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Teilchen durch die betreffende Substanz verringert wird; d.h. die Coulombsche Anziehungskraft K ist für zwei entgegengesetzt geladene Ionen um den ε-ten Teil vermindert:

1
e ⋅ e

1

2

K =

<

2

4πε
ε ⋅ r

0

(ε0 = Dielektrizitätskonstante des Vakuums) (s. hierzu S. 68)

Beachte: ε ist temperaturabhängig.

Beispiele für polare Lösemittel mit den Werten für ε sind:

H2O: 80,2/20°C; n-Hexan: 1,89/20°C; Cyclohexan: 2,0/20°C; Benzol: 2,3/20°C; Xylol: ca. 2,4/25°C; Diethylether: 4,3/20°C; Eisessig: 6,15/20°C; Tetrahydrofuran: 7,4/20°C; Dichlormethan: 9,1/20°C; flüss. NH3: 17,0/–33°C; Ethanol: 24,3/25°C; Methanol: 32,6/20°C; Nitrobenzol: 34,8/20°C; Nitromethan: 35,9/30°C; Aceto-nitril: 37,5/20°C; Ethylenglycol: 37,7/25°C; Dimethylsulfoxid: 48,9/20°C; Ameisensäure: 58,5/16°C; N-Methylformamid: 182/25°C.

Die polaren Lösemittel lösen hauptsächlich Stoffe mit hydrophilen (wasserfreund-lichen) Gruppen wie –OH, –COOH und –OR. Unpolare Moleküle, z.B. Kohlen-

Allgem

172
eine

Chemie
wasserstoff-Moleküle wie CH3–(CH2)10–CH3, sind in polaren Lösemitteln nahezu unlöslich und werden hydrophob (wasserfürchtend) genannt. Diese Substanzen lösen sich jedoch in unpolaren Lösemitteln. Dazu gehören u.a. Benzol (C6H6), Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Petrolether, und Tetrachlorkohlenstoff (CCl4).

Bisweilen nennt man Kohlenwasserstoffe auch lipophil (fettliebend), weil sie sich in Fetten lösen und umgekehrt.

Die Erscheinung, dass sich Verbindungen in Substanzen von ähnlicher Struktur lösen, war bereits den Alchimisten bekannt: similia similibus solvuntur (Ähnliches löst sich in Ähnlichem).

Echte Lösungen

Lösungsvorgänge

Die Löslichkeit eines Stoffes in einer Flüssigkeit hängt von der Änderung der Freien Enthalpie des betrachteten Systems ab, die mit dem Lösungsvorgang verbunden ist (s. S. 244):

∆G = ∆H – T∆S

Polare Substanzen. Polare Substanzen sind entweder aus Ionen aufgebaut oder besitzen eine polarisierte Elektronenpaarbindung.

Betrachten wir als Beispiel die Lösung von einem Natriumchloridkristall in Wasser: Die Wasserdipole lagern sich mit ihren Ladungsschwerpunkten an der Kristalloberfläche an entgegengesetzt geladene Ionen an (Abb. 105). Hierbei werden die Ionen aus dem Gitterverband herausgelöst. Die Dielektrizitätskonstante ε
des Wassers ist ca. 80, d.h. die Coulombsche Anziehungskraft ist in Wasser nur noch 1/80 der Coulomb-Kraft im Ionenkristall. Die Wassermoleküle umhüllen die herausgelösten Ionen (Hydrathülle, allgemein Solvathülle). Man sagt, das Ion ist hydratisiert (allgemein: solvatisiert). Der Vorgang ist mit einer Energieänderung verbunden. Sie heißt im Falle des Wassers Hydrationsenergie bzw. -enthalpie und allgemein Solvationsenergie bzw. -enthalpie (manchmal auch Hydratations-und Solvatationsenthalpie). Sie entspricht dem ∆H in der Gibbs-Helmholtzschen Gleichung. Über Enthalpie, Gibbs-Helmholtzsche Gleichung s. S. 244.

Die Solvationsenthalpie hängt von der Ladungskonzentration der Ionen ab, d.h.

sie ist der Ionenladung direkt und dem Ionenradius umgekehrt proportional. Für gleich hoch geladene Ionen nimmt sie mit wachsendem Radius ab. Kleine hoch-geladene Kationen und Anionen sind demnach stark solvatisiert:

z.B. Na+ ⎯ →

⎯ [Na(H2O)6]+;

∆H = –418,6 kJ·mol–1;

Radius: 97 pm

Al3+ ⎯ →

⎯ [Al(H2O)6]3+; ∆H = –4605,4 kJ·mol–1;

Radius: 51 pm.

Ionen sind in Wasser stets mit einer Hydrathülle umgeben (Aqua-Komplexe).

Die Solvationsenthalpie ist weiter abhängig von der Polarität des Lösemittels und sie ist der Temperatur umgekehrt proportional.

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

173

Abb. 105. Schematische Dar-
stellung solvatisierter Ionen

Ist die Solvationsenthalpie ∆H größer als die Gitterenergie UG (s. S. 69), so ist der Lösungsvorgang exotherm, d.h. es wird Wärme frei (Lösungswärme, Lösungsenthalpie) und ∆H ist negativ. Beispiel: MgCl2, AgF. Ist die Solvationsenthalpie kleiner als die Gitterenergie, wird Energie verbraucht. Da sie der Umgebung entzogen wird, kühlt sich die Lösung ab. Der Lösungsprozess ist endotherm ( Beispiel: NH4Cl in Wasser). Aus der Definitionsgleichung der Änderung der Freien Enthalpie geht hervor, dass die Freiwilligkeit des Lösungsvorganges auch von der Entropie bestimmt wird.

Im Allgemeinen nimmt bei einem Lösungsvorgang die Entropie zu, denn aus dem hochgeordneten Zustand im Kristall wird der weniger geordnete Zustand der Lösung. Die Entropie ist daher meist positiv. Eine große Entropiezunahme kann dazu führen, dass ein endothermer Vorgang, wie z.B. das Auflösen von NH4Cl in Wasser, freiwillig abläuft.

In einigen Fällen kommt es auch zu einer Entropieabnahme beim Lösungsprozess, und zwar dann, wenn die Hydrathülle einen höheren Ordnungszustand darstellt als der Kristall ( Beispiel: MgCl2 in Wasser).

Tabelle 17. Zusammenhang zwischen ∆G, ∆H und T·∆S beim Lösen einiger Ionenverbindungen (T = 25°C). Lösungsvorgang:

AB + (x + y) H2O ⎯ →

⎯ A+·x H2O + B–·y H2O

Verbindungen

∆H [kJ·mol–1]

T·∆S [kJ·mol–1]

∆G [kJ·mol–1]

BaSO4

+ 19,4

–30,6

+50

NaCl

+3,6 +12,8 –9,2

AgF

–20,3 –5,8 –14,5

AgCl

+65,3 +9,6 +55,7

AgBr

+84,5 +14,1 +70,4

AgI

+112,4 +20,7 +91,7

AlF3

–210,8 –129,3 –81,5

MgCl2

–155,1 –29,0 –129,8

NH4Cl

+15,1 +21,8 –6,7

Allgem

174
eine

Chemie

Löslichkeit

In allen Fällen stellt sich bei einem Lösungsvorgang in einer gegebenen Löse-mittelmenge ein Gleichgewicht ein; d.h. jeder Stoff hat eine spezifische maximale

Löslichkeit. Die Löslichkeit ist in Tabellenwerken meist in mol/kg Lösung und g/100 g Lösemittel (H2O) für eine bestimmte Temperatur angegeben. Beispiel: AgNO3: 4,02 mol/kg Lösung oder 215,3 g/100g H2O bei 20°C.

Bei Elektrolyten ist die Löslichkeit c durch die Größe des Löslichkeitsproduktes Lp gegeben (vgl. S. 269). Beispiel: BaSO4.

c(Ba2+)·c(SO 2–

4 ) = 10–10 mol2·L–2 = Lp BaSO 4

Da aus BaSO

2–

4 beim Lösen gleichviel Ba2+-Ionen und SO4 -Ionen entstehen, ist
c(Ba2+) = c(SO 2–

4 ) oder c(Ba2+)2 = 10–10 mol2·L–2. c(Ba2+) = 10–5 mol·L–1.

Daraus ergibt sich eine Löslichkeit von 10–5 mol·L–1 = 2,33 mg·L–1 BaSO4.

Für größenordnungsmäßige Berechnungen der molaren Löslichkeit c eines Elektrolyten AmBn eignet sich folgende allgemeine Beziehung:

Lp
c

A B
m+n
m
n

A B

=
m
n
mm ⋅ nn
cA B = molare Löslichkeit der Substanz AmBn in mol·L–1
m
n

Beispiele:

1:1-Elektrolyt:

AgCl:

LpAgCl

= 10–10 mol2·L–2

cAgCl

= 10–5 mol·L–1

2:1-Elektrolyt:

Mg(OH)2: Lp

= 10–12 mol3·L–3

Mg(OH)2
c

= 10–4,2 mol·L–1 = 6,3·10–5 mol·L–1

Mg(OH)2

Den Einfluss der Temperatur auf die Löslichkeit beschreibt die Gibbs-Helmholtzsche Gleichung. Dort sind Temperatur und Entropieänderung direkt miteinander verknüpft; d.h. mit der Temperatur ändert sich der Einfluss des Entropiegliedes T · ∆S.

Lösen unpolarer Substanzen. Wird ein unpolarer Stoff in einem unpolaren Lösemittel gelöst, so wird der Lösungsvorgang außer von zwischenmolekularen Wechselwirkungen hauptsächlich von dem Entropieglied bestimmt:

∆G = –T · ∆S

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

175

Chemische Reaktionen bei Lösungsvorgängen

Häufig werden beim Lösen von Substanzen in Lösemitteln chemische Reaktionen beobachtet. Die Substanzen sind dann in diesen Lösemitteln nicht unzersetzt löslich. Zum Beispiel löst sich Phosphorpentachlorid (PCl5) in Wasser unter Bildung von Orthophosphorsäure (H3PO4) und Chlorwasserstoff (HCl):

PCl5 + 4 H2O ⎯ →

⎯ H3PO4 + 5 HCl

Diese Reaktion, die zur Zerstörung des PCl5-Moleküls führt, wobei kovalente P–Cl-Bindungen gelöst werden, nennt man Hydrolyse.

Allgemein: Als Hydrolyse bezeichnet man die Umsetzung von Verbindungen mit Wasser als Reaktionspartner.

Verhalten und Eigenschaften von Lösungen

I. Lösungen von nichtflüchtigen Substanzen

1) Dampfdruckerniedrigung über einer Lösung

Der Dampfdruck über einer Lösung ist bei gegebener Temperatur kleiner als der Dampfdruck über dem reinen Lösemittel. Je konzentrierter die Lösung, desto größer ist die Dampfdruckerniedrigung (-depression) ∆ p. (Abb. 106) Es gilt das Raoultsche Gesetz:

∆p = E·n

(für sehr verdünnte Lösungen)

n ist die Anzahl der in einer gegebenen Menge Flüssigkeit gelösten Mole des Stoffes (Konzentration). n · NA ist die Zahl der gelösten Teilchen. ( Beachte: Elektrolyte ergeben mehr als NA-Teilchen pro Mol; so gibt 1 Mol NaCl insgesamt Abb. 106. Dampfdruckkurve einer

Lösung und des reinen Lösemittels

(H2O).

1 = Schmelzpunkt der Lösung;

2 = Schmelzpunkt des reinen

Lösemittels;

3 = Siedepunkt des reinen

Lösemittels;

4 = Siedepunkt der Lösung

Allgem

176
eine

Chemie

NA · Na+-Ionen + NA · Cl–-Ionen, ∆p = 2 E·nNaCl). n wird immer auf 1000 g Lö-
semittel bezogen. E ist ein Proportionalitätsfaktor und heißt molale Dampf-
druckerniedrigung. Diese ist gleich ∆p, wenn in 1000 g Lösemittel 1 Mol Stoff gelöst wird.

Bei Verwendung des Stoffmengenanteils (Molenbruchs) (s. S. 59) gilt: Die Dampfdruckerniedrigung ∆p ist gleich dem Produkt aus dem Dampfdruck p0 des reinen Lösemittels und dem Stoffmengenanteil x2 des gelösten Stoffes:

∆p = x2 ·p0

(für verdünnte Lösungen)

Der Dampfdruckerniedrigung entspricht eine Siedepunktserhöhung und eine Gefrierpunktserniedrigung.

2) Siedepunktserhöhung

Lösungen haben einen höheren Siedepunkt als das reine Lösemittel. Für die Siedepunktserhöhung ∆TS gilt:

∆TS = ES ·n

(ES = molale Siedepunktserhöhung)

3) Gefrierpunktserniedrigung

Lösungen haben einen tieferen Gefrierpunkt als das reine Lösemittel. Für die Gefrierpunktserniedrigung ∆Tg gilt:

∆Tg = Eg ·n

(Eg = molale Gefrierpunktserniedrigung)

Beispiele für Es und Eg [ in Kelvin]

Substanz

Es

Eg

Wasser 0,515

1,853

Methanol 0,84

Ethanol 1,20

Benzol 2,57

5,10

Eisessig 3,07

3,9

Beachte: Auf der Gefrierpunktserniedrigung beruht die Anwendung der Auftausalze für vereiste Straßen und die Verwendung einer Eis/Kochsalz-Mischung als Kältemischung (–21°C).

Diffusion in Lösung

Bestehen in einer Lösung Konzentrationsunterschiede, so führt die Wärmebewegung der gelösten Teilchen dazu, dass sich etwaige Konzentrationsunterschiede allmählich ausgleichen. Dieser Konzentrationsausgleich heißt Diffusion. Die einzelnen Komponenten einer Lösung verteilen sich in dem gesamten zur Verfüg-

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

177
gung stehenden Lösungsvolumen völlig gleichmäßig. Der Vorgang ist mit einer Entropiezunahme verbunden. Infolge stärkerer Wechselwirkungskräfte zwischen den Komponenten einer Lösung ist die Diffusionsgeschwindigkeit in Lösungen geringer als in Gasen.

Osmose

Trennt man z.B. in einer Versuchsanordnung, wie in Abb. 107 angegeben (Pfef-fersche Zelle), eine Lösung und reines Lösemittel durch eine Membran, die nur für die Lösemittelteilchen durchlässig ist (halbdurchlässige = semipermeable Wand), so diffundieren Lösemittelteilchen in die Lösung und verdünnen diese.(Zunahme der Entropie des Systems s. S. 242). Diesen Vorgang nennt man Osmose.

Durch Osmose vergrößert sich die Lösungsmenge und die Lösung steigt so lange in dem Steigrohr hoch, bis der hydrostatische Druck der Flüssigkeitssäule dem

„Überdruck“ in der Lösung gleich ist. Der durch Osmose in einer Lösung entstehende Druck heißt osmotischer Druck (π). Er ist ein Maß für das Bestreben einer Lösung, sich in möglichst viel Lösemittel zu verteilen. Formelmäßige Wiedergabe ( van’t Hoff, 1886):

π ·V = n ·R ·T
oder mit c = n/V:

π = c ·R ·T

(V = Volumen)

Der osmotische Druck ist direkt proportional der Teilchenzahl, d.h. der molaren Konzentration c des gelösten Stoffes (c = n/V) und der Temperatur T.

Der osmotische Druck ist unabhängig von der Natur des gelösten Stoffes: 1 mol irgendeines Nichtelektrolyten hat bei 0°C in 22,414 Liter Wasser einen osmotischen Druck von 1,013 bar. Elektrolyte, die in zwei Teilchen zerfallen wie NaCl, haben den zweifachen osmotischen Druck einer gleichkonzentrierten, undissoziierten Substanz.

Das van't Hoffsche Gesetz der Osmose gilt streng nur im Konzentrationsbereich bis 0,1 mol · L–1. Bei größeren Konzentrationen verringern Wechselwirkungen zwischen den gelösten Teilchen den berechneten osmotischen Druck.

Abb. 107. Anordnung zum Nachweis des
osmotischen Drucks

Allgem

178
eine

Chemie

Lösungen verschiedener Zusammensetzung, die den gleichen osmotischen Druck verursachen, heißen isotonische Lösungen. Die physiologische Kochsalzlösung (0,9 % NaCl) hat den gleichen osmotischen Druck wie Blut. Sie ist blutisotonisch.

(Hypertonische Lösungen haben einen höheren osmotischen Druck und hypotonische Lösungen einen tieferen osmotischen Druck als eine Bezugslösung.)

Äquimolare Lösungen verschiedener Nichtelektrolyte zeigen unabhängig von der Natur des gelösten Stoffes den gleichen osmotischen Druck, die gleiche Dampfdruckerniedrigung und somit die gleiche Gefrierpunktserniedrigung und Siedepunktserhöhung.

Beispiel: 1 Liter Wasser enthält ein Mol irgendeines Nichtelektrolyten gelöst.

Diese Lösung hat bei 0°C den osmotischen Druck 22,69 bar. Sie gefriert um 1,86°C tiefer und siedet um 0,52°C höher als reines Wasser.

Das Raoultsche Gesetz ist auch die Grundlage für mehrere Methoden zur Bestimmung der Molmasse, z.B. Kryoskopie, Ebullioskopie, osmometrische Be-stimmungsverfahren.

Dialyse

Die Dialyse ist ein physikalisches Verfahren zur Trennung gelöster niedermolekularer von makromolekularen oder kolloiden Stoffen. Sie beruht darauf, dass makromolekulare oder kolloiddisperse (10 - 100 nm) Substanzen nicht oder nur schwer durch halbdurchlässige Membranen („Ultrafilter“, tierische, pflanzliche oder künstliche Membranen) diffundieren.

Die Dialysegeschwindigkeit v, d.h. die Abnahme der Konzentration des durch die Membran diffundierenden molekulardispers (0,1 - 3 nm) gelösten Stoffes pro Zeiteinheit (v = –dc/dt), ist in jedem Augenblick der Dialyse der gerade vorhandenen Konzentration c proportional:

v = λ·c
λ heißt Dialysekoeffizient. Er hat bei gegebenen Bedingungen (Temperatur, Flächengröße der Membran, Schichthöhe der Lösung, Konzentrationsunterschied auf beiden Seiten der Membran) für jeden gelösten Stoff einen charakteristischen Wert.

Für zwei Stoffe A und B mit der Molekülmasse MA bzw. MB gilt die Beziehung: λA

MB
λ =

B

MA

Abb. 108 zeigt einen einfachen Dialyseapparat (Dialysator).

Die echt gelösten (molekulardispersen) Teilchen diffundieren unter dem Einfluss der Brownschen Molekularbewegung durch die Membran und werden von dem
strömenden Außenwasser abgeführt.

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

179

Abb. 108

Die Dialyse hat u.a. in der Chemie, Pharmazie und Medizin eine große Bedeutung als Reinigungsverfahren hochmolekularer Stoffe. So werden beispielsweise hochmolekulare Eiweißlösungen durch Dialyse gereinigt und in Einzelfraktionen aufgetrennt (Enzymchemie).

Auch im menschlichen Organismus spielen Dialysevorgänge eine wichtige Rolle.

Ionen und kleinere Moleküle gelangen aus dem Blut in die Gewebsflüssigkeiten, während die kolloidalen Bestandteile des Blutes innerhalb des Kapillarsystems verbleiben. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die künstliche Niere. Mit ihr werden unerwünschte niedermolekulare Stoffe mittels einer Membran aus dem Blut entfernt.

Lösungsgleichgewichte

Man spricht von einem Lösungsgleichgewicht, wenn sich bei der Verteilung eines Stoffes zwischen zwei Phasen ein Gleichgewicht einstellt. Man unterscheidet drei Fälle:

1. Verteilung zwischen zwei nichtmischbaren flüssigen Phasen

Nach dem Nernstschen Verteilungssatz ist das Verhältnis der Konzentrationen eines Stoffes, der sich zwischen zwei Phasen verteilt, im Gleichgewichtszustand konstant. Bedingung ist: konstante Temperatur und gleicher Mole-kularzustand in beiden Phasen. Beispiel: Verteilt sich ein Stoff physikalisch zwischen den Phasen a und b, so gilt im Gleichgewicht:

cPhase a = k
cPhase b

Die Konstante k heißt Verteilungskoeffizient. Der Verteilungssatz spielt bei der Trennung von Substanzgemischen eine große Rolle. Weiß man z.B., dass eine Verbindung X den Wert k = 1 für ein Wasser-Ether-Gemisch hat, so ergibt sich daraus, dass bei einmaligem Ausschütteln von 50 ml Lösung mit 50 ml Ether nur noch 50 % der ursprünglichen Menge von X in der wässrigen Lösung vorhanden sind.

Allgem

180
eine

Chemie

2. Verteilung zwischen einer Gasphase und der Lösung

Für die Konzentration eines gelösten Gases in einer Flüssigkeit gilt das sog.

Henry-Daltonsche Gesetz. Es geht aus dem Nernstschen Verteilungssatz hervor. Ersetzt man darin die Konzentration eines Stoffes in der Gasphase durch den Druck (c = p/RT), dann ergibt sich:

c
p

Gas

= k oder Gas = k

1
c

2
c

Lösung

Lösung

Die Löslichkeit eines Gases in einer Flüssigkeit hängt also bei gegebener Temperatur vom Partialdruck des Gases in dem über der Lösung befindlichen Gasraum ab. Der Proportionalitätsfaktor k heißt Löslichkeitskoeffizient (Absorptions-koeffizient).

Für die Abhängigkeit der Löslichkeit von der Temperatur gilt: Die Konzentration eines Gases in einer Flüssigkeit ist der Temperatur umgekehrt proportional. Beispiel: Seltersflasche.

3. Verteilung zwischen einer festen Phase und der Lösung

S. hierzu S. 105.

Elektrolytlösungen

Elektrolytische Dissoziation

Zerfällt ein Stoff in wässriger Lösung oder in der Schmelze mehr oder weniger vollständig in Ionen, sagt man, er dissoziiert. Der Vorgang heißt elektrolytische Dissoziation und der Stoff Elektrolyt. Lösungen und Schmelzen von Elektrolyten leiten den elektrischen Strom durch Ionenwanderung. Dabei wandern die positiv geladenen Ionen zur Kathode (Kationen) und die negativ geladenen Ionen zur Anode (Anionen). Lösungen bzw. Schmelzen von Elektrolyten heißen zum Unterschied zu den Metallen (Leiter erster Art) Leiter „zweiter Art“ (= Ionenleiter).

Für Elektrolyte gilt das Gesetz der Elektroneutralität:

In allen Systemen (Ionenverbindungen, Lösungen) ist die Summe der positiven Ladungen gleich der Summe der negativen Ladungen.

Als Beispiel betrachten wir die Dissoziation von Natriumacetat, dem Natriumsalz der Essigsäure. CH3COO–Na+:

CH3COO–Na+

CH3COO– + Na+

Wenden wir das Massenwirkungsgesetz (s. S. 264) an, ergibt sich:

c(CH COO− ) ⋅ c(Na+ )

3
c(CH COO−Na

= K

+ )

3

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

181

K heißt Dissoziationskonstante. Ihre Größe ist ein Maß für die Stärke des Elektrolyten.

Häufig benutzt wird auch der Dissoziationsgrad α :

α =

Konzentration dissoziierter Substanz

Konzentration gelöster Substanz vor der Dissoziation

Man gibt α entweder in Bruchteilen von 1 (z.B. 0,5) oder in Prozenten (z.B. 50

%) an. α multipliziert mit 100 ergibt in Prozent den Bruchteil der dissoziierten Substanz. Beispiel: α = 0,5 oder 1/2 bedeutet: 50 % ist dissoziiert.

Je nach der Größe von K bzw. α unterscheidet man starke und schwache Elektrolyte.

Starke Elektrolyte sind zu fast 100 % dissoziiert, d.h. α ist etwa gleich 1 (α § 1).

Beispiele: starke Säuren wie die Mineralsäuren HCl, HNO3, H2SO4 usw.; starke Basen wie Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH); typische Salze wie die Alkali- und Erdalkalihalogenide.

Schwache Elektrolyte sind nur wenig dissoziiert (< 10 %). Für sie ist α sehr viel kleiner als 1 (α << 1). Beispiele: die meisten organischen Säuren.

Echte Elektrolyte sind bereits in festem Zustand aus Ionen aufgebaut. Beispiel: NaCl.

Potentielle Elektrolyte dissoziieren bei der Reaktion z.B. mit dem Lösemittel.

Beispiel: HCl + H2O

H3O+ + Cl–.

Mehrstufig dissoziierende Elektrolyte können in mehreren Stufen dissoziieren.

Beispiele hierfür sind Orthophosphorsäure (H3PO4), Kohlensäure (H2CO3), Schwefelsäure (H2SO4), s. S. 219.

Ostwaldsches Verdünnungsgesetz

Betrachten wir die Dissoziation von CH3COOH und bezeichnen die CH3COOH-

Konzentration vor der Dissoziation mit c, dann ist α · c die Menge der dissoziierten Substanz und (1 – α) · c die Menge an undissoziierter CH3COOH im Gleichgewicht. Wir schreiben nun für die Dissoziation das MWG und ersetzen die Ionenkonzentrationen durch die neuen Konzentrationsangaben:

CH

–

–

3COOH

CH3CO2 + H+; c(CH3CO2 ) = c(H+)

c(CH CO − ) c(H+

⋅

)

3

2
c(CH COOH)

= Kc

3

Mit (1 – α)·c für c(CH

–

3COOH) und α·c für c(CH3CO2 ) und c(H+) ergibt sich:

α ⋅ c ⋅ α ⋅ c
α2 c2

2

=
α ⋅ c = K

(1− α)⋅ =

⋅
c

(1− α)⋅ c
c

1 − α

Die fettgedruckte Gleichung ist bekannt als das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz (gilt streng nur für schwache Elektrolyte).

Allgem

182
eine

Chemie

Aus dem Ostwaldschen Verdünnungsgesetz geht hervor: Bei abnehmender Konzentration c, d.h. zunehmender Verdünnung, nimmt der Dissoziationsgrad α zu.

Der Wert für α nähert sich bei unendlicher Verdünnung dem Wert 1. Daraus folgt: Selbst schwache Elektrolyte, wie z.B. Essigsäure (CH3COOH), dissoziieren bei hinreichender Verdünnung praktisch vollständig.

Beachte: α ist temperaturabhängig und nimmt mit steigender Temperatur zu.

Elektrodenprozesse (s. auch Kap. 9)

Taucht man in eine Elektrolytlösung oder Elektrolytschmelze zwei Elektroden (z.B. Platinbleche) und verbindet diese mit einer Stromquelle geeigneter Stärke, so wandern die positiven Ionen (Kationen) an die Kathode (negativ polarisierte Elektrode) und die negativen Ionen (Anionen) an die Anode (positiv polarisierte Elektrode). Der Vorgang heißt Elektrophorese.

Bei genügend starker Polarisierung der Elektroden können Kationen Elektronen von der Kathode abziehen und sich entladen. Sie werden reduziert. An der Anode können Anionen ihre Überschussladung (Elektronen) abgeben und sich ebenfalls entladen. Sie werden oxidiert. Einen solchen Vorgang nennt man Elektrolyse.

Elektrolyse heißt die Gesamtheit der chemischen Veränderungen (Oxidation, Reduktion, Zersetzung) einer Substanz beim Hindurchfließen eines elektrischen Gleichstroms.

Beachte: An der Kathode erfolgen Reduktionen, an der Anode Oxidationen.

Für die Elektrolyse einer Substanz ist eine bestimmte Mindestspannung zwischen den Elektroden erforderlich. Sie heißt Zersetzungsspannung. Für einfache, bekannte Beispiele kann man den theoretischen Wert der Zersetzungsspannung der Differenz der Normalpotentiale aus der Spannungsreihe entnehmen (s. S.

198). Bisweilen sorgen besondere Widerstände für eine anomale Erhöhung der theoretischen Zersetzungsspannung. Man spricht dann von einer sog. Über-
spannung. Besonders häufig werden Überspannungen beobachtet, wenn bei der Elektrolyse Gase entstehen, die dann die Elektrodenoberfläche bedecken und die Elektrodenreaktion kinetisch hemmen.

Beispiele für Elektrolysen

1) Elektrolyse einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung (Abb. 109) (Chloralkali-
elektrolyse)

In einer wässrigen Lösung von NaCl liegen hydratisierte Na+-Kationen und Cl–-

Anionen vor.

a) „Diaphragma-Verfahren“

Anodenvorgang: 2 Cl– ⎯ →

⎯ Cl2 + 2 e–. An der Anode geben die Cl–-Ionen je ein

Elektron ab. Zwei entladene (neutrale) Chloratome vereinigen sich zu einem Chlormolekül. Anode: Retortenkohle; Achesongraphit; Titan/Rutheniumdioxid.

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

183

Abb. 109. (+)= Na+; (–) = Cl–; D = Diaphragma

Anmerkung: Bei dieser Versuchsanordnung müssen Kathodenraum und Anodenraum durch ein Diaphragma voneinander getrennt werden, damit die Reaktionsprodukte nicht sofort miteinander reagieren. Über mögliche Reaktionen s. S. 383

Kathodenvorgang: 2 Na+ + 2 H2O + 2 e– ⎯ →

⎯ H2 + 2 Na+ + 2 OH–. An der Ka-
thode werden Elektronen auf Wasserstoffatome der Wassermoleküle übertragen.

Es bilden sich elektrisch neutrale H-Atome, die zu H2 Molekülen kombinieren.

Aus den Wassermolekülen entstehen ferner OH–-Ionen. Man erhält kein metallisches Natrium! Weil Wasserstoff ein positiveres Normalpotential als Na hat, wird Wasser zersetzt. Kathode: Eisen.

Gesamtvorgang: 2 NaCl + 2 H2O ⎯ →

⎯ 2 NaOH + H2 + Cl2. Bei der Elektrolyse
einer wässrigen NaCl-Lösung entstehen Natronlauge (NaOH), Chlorgas (Cl2) und Wasserstoffgas (H2).

b) „Amalgam-Verfahren“

Hier werden Anoden- und Kathodenvorgang in getrennten Zellen durchgeführt.

An der Hg-Kathode in der einen Zelle besitzt Wasserstoff eine hohe Überspannung und wird dadurch unedler; er bekommt ein negativeres Redoxpotential als Natrium. Damit wird die Reduktion von Na+ zu Na0 möglich. Das metallische Natrium bildet mit Quecksilber ein Amalgam (0,4 %ig).

In der zweiten Zelle ist Quecksilber als Anode geschaltet. Hier wird das Amalgam zu 20 - 50 %iger NaOH-Lösung und Wasserstoff zersetzt (2 Na + 2 H2O ⎯ →

⎯

2 NaOH + H2). Man erhält reine (chlorid-freie) NaOH.

2) Elektrolyse einer Natriumchlorid- Schmelze (Abb. 110) (Schmelzelektrolyse)

Anodenvorgang: 2 Cl– ⎯ →

⎯ Cl2 + 2 e–. Es besteht kein Unterschied zur Chlor-
alkalielektrolyse.

Allgem

184
eine

Chemie

Abb. 110. Schmelzelektrolyse von

NaCl. (+) = Na+; (–) = Cl–

Kathodenvorgang: Na+ + e– ⎯ →

⎯ Na0. An der Kathode nimmt ein Na+-Kation
ein Elektron auf und wird zum neutralen Na-Atom reduziert. An der Kathode entsteht metallisches Natrium.

Gesamtvorgang: 2 Na+ + 2 Cl–

Elektrolyse

⎯⎯⎯ →

⎯ 2 Na + Cl2. Es entstehen metalli-
sches Natrium und Chlorgas.

Weitere Beispiele für Elektrolysen sind die Schmelzelektrolyse einer Mischung aus Al2O3 und Na3AlF6 (Kryolith) zur Herstellung von Aluminium; die Was-
serelektrolyse (Bildung von Wasserstoff und Sauerstoff); die elektrolytische Raf-
fination (Reinigung) von Kupfer (Abb. 111).

Hierbei verwendet man eine Rohkupfer-Anode und eine Reinkupfer-Kathode in verd. H2SO4 als Lösemittel. Bei der Elektrolyse gehen aus der Anode außer Kupfer nur die unedlen Verunreinigungen wie Zn und Fe als Ionen in Lösung. Die edlen Verunreinigungen Ag, Au setzen sich als „Anodenschlamm“ ab. An der Kathode scheidet sich reines Kupfer ab.

Andere Beispiele für Elektrodenprozesse finden sich auf S. 196.

Abb. 111. Kupfer-Raffination

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

185

II. Lösungen flüchtiger Substanzen

1. Dampfdruck über der Lösung: Der Dampfdruck ist die Summe der Partialdrü-
cke der Komponenten.

2. Siedediagramme binärer Lösungen bei konstantem Druck:

Ideale Lösungen

Bei idealen Lösungen gilt für jede Komponente das Raoultsche Gesetz. Das Mischen der Komponenten ist ein rein physikalischer Vorgang. Die Dampfdruckkurve ist eine Gerade.

Beispiele sind Mischungen weitgehend inerter und verwandter Substanzen wie die Gemische Benzol–Toluol, Methanol–Ethanol, flüssiger Stickstoff – flüssiger Sauerstoff.

Erhitzt man eine Lösung zum Sieden, beobachtet man keinen Siedepunkt, sondern ein Siedeintervall. Untersucht man die Zusammensetzung der Lösung und ihres Dampfes bei der jeweiligen Siedetemperatur, erhält man ein Siedediagramm, das dem in Abb. 112 ähnlich ist.

Erläuterung des Siedediagramms

Die Siedekurve (Siedelinie) trennt die flüssige Phase, die Kondensationskurve

(Taulinie) die gasförmige Phase von einem Zweiphasengebiet, in dem beide Phasen im Gleichgewicht nebeneinander existieren.

Beachte: Für die reinen Komponenten fallen die Kurven zusammen.

Erhitzt man z.B. eine Lösung der Zusammensetzung A : B = 1 bei konstantem äußeren Druck, beginnt sie zu sieden, wenn ihr Dampfdruck dem äußeren Druck gleich ist. Die zugehörige Temperatur ist die Siedetemperatur T1. Trägt man T1

Abb.

112. Siedediagramm einer idealen Lösung bei p = konst.

Allgem

186
eine

Chemie
als Ordinate und das Konzentrationsverhältnis A/B als Abszisse auf, ergibt sich als Schnittpunkt Punkt (1). Die Punkte auf der Kondensationskurve geben die Zusammensetzung des Dampfes an, der bei der betreffenden Temperatur mit der flüssigen Phase im Gleichgewicht steht. Die Zusammensetzung des Dampfes bei der Temperatur T1 entspricht derjenigen von Punkt (2) auf der Kondensationskurve. Im Dampf ist also die Komponente mit dem tieferen Siedepunkt angereichert. Beim Erhitzen einer Lösung reichert sich demzufolge die Lösung mit dem höher siedenden Bestandteil an. Erhitzt man eine Lösung längere Zeit zum Sieden, erhält man daher immer höhere Siedetemperaturen. Wird der Dampf über der Lösung nicht entfernt, ist der Siedevorgang beendet, wenn der Dampf die gleiche Zusammensetzung besitzt wie die zu Anfang vorhandene Lösung. Dies ist der Fall, wenn die gesamte Lösung verdampft ist.

Beachte: Das Mengenverhältnis der Komponenten in der Lösung und der Dampfphase ist verschieden.

Praktisch ausgenutzt wird dies bei der fraktionierten Destillation.

Nichtideale Lösungen

Man unterscheidet zwei Fälle von nichtidealen Lösungen.

Fall a: Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen der verschiedenen Komponenten sind größer als zwischen den Teilchen der reinen Komponenten. Dies führt zu einer negativen Lösungsenthalpie und einer Volumenkontraktion. Die Dampfdruckkurve besitzt bei einer bestimmten Temperatur ein Minimum. Diesem entspricht im Siedediagramm Abb. 113 ein Maximum.

Beispiel: System Aceton – Chloroform.

Abb. 113. Siedediagramm einer nichtidealen Lösung mit einem Maximum für p = konst.

Fall b: Es existieren stärkere Wechselwirkungen zwischen den Teilchen der einzelnen Komponenten als zwischen den Teilchen der verschiedenen Komponenten. Gegenüber einer fiktiven idealen Lösung dieser Komponenten beobachtet

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

187

Abb. 114. Siedediagramm einer nichtidealen Lösung mit einem Minimum für p = konst.

Anmerkung: Der ausgezeichnete Punkt (1) in Abb. 113 und 114 gibt den Siedepunkt und die Zusammensetzung des azeotropen Gemisches an.

man eine positive Lösungsenthalpie und eine Volumenexpansion. Die Dampfdruckkurve ist nicht linear, sie zeigt bei einer bestimmten Temperatur ein Maximum. Diesem Maximum entspricht im Siedediagramm Abb. 114 ein Minimum.

Beispiel: System Aceton – Schwefelkohlenstoff.

In beiden extremen Punkten fallen Siedekurve und Kondensationskurve zusammen. Die zugehörige Lösung verhält sich wie ein reiner Stoff. Sie hat einen Siede-
punkt. Dampf und Lösung besitzen die gleiche Zusammensetzung. Eine Lösung mit diesen Eigenschaften heißt konstant siedendes oder azeotropes Gemisch

(Azeotrop).

Beispiele für azeotrope Gemische bei 1 bar:

Wasser (4 %) –

Ethanol (96 %);

Sdp. 78,2°C

Wasser (8,83 %) –

Benzol (91,17 %);

Sdp. 69,3°C

Wasser (79,8 %) –

HCl-Gas (20,2 %);

Sdp. 108,6°C

Chloroform (78,5 %) – Aceton (21,8 %);

Sdp. 64,4°C

Beachte: Ein azeotropes Gemisch lässt sich nicht durch Destillation bei konstantem Druck trennen.

Mischungslücke

Werden die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen der einzelnen Kompo-
nenten sehr viel stärker als zwischen den Teilchen der verschiedenen Komponenten, ist entweder überhaupt keine Mischung möglich oder die Lösung (Mischung) zerfällt manchmal in einem bestimmten Konzentrationsbereich in ein heterogenes System. Der betreffende Konzentrationsbereich heißt Mischungslü-
cke.

Allgem

188
eine

Chemie

Abb. 115. Phasendiagramm des Systems Wasser – Phenol. Oberhalb von 66°C sind Phenol und Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

In der Mischungslücke liegen zwei flüssige Phasen nebeneinander vor, die jeweils eine der beiden Komponenten im gesättigten Zustand gelöst enthalten. Da im Bereich der Mischungslücke eine Konzentrationsänderung zu einer Veränderung des Mengenverhältnisses der beiden gesättigten Phasen führt, ist der Dampfdruck über beiden Phasen konstant. Auch im Siedediagramm ergibt sich für die Mischungslü-
cke eine konstante Siedetemperatur.

Beispiel: System Phenol – Wasser (Abb. 115).

Beachte: Oberhalb der kritischen Lösungstemperatur (Punkt K) liegt eine homogene Lö-
sung mit völliger Mischbarkeit vor.

Kolloide Lösungen, kolloiddisperse Systeme

In einem kolloiddispersen System (Kolloid) sind Materieteilchen der Größenordnung 10 - 100 nm in einem Medium, dem Dispersionsmittel, verteilt (dispergiert).

Dispersionsmittel und dispergierter Stoff können in beliebigem Aggregatzustand vorliegen. Echte Lösungen (molekulardisperse Lösungen) und kolloiddisperse Systeme zeigen daher trotz gelegentlich ähnlichen Verhaltens deutliche Unterschiede.

Dies wird besonders augenfällig beim Faraday-Tyndall-Effekt. Während eine echte Lösung „optisch leer“ ist, streuen kolloide Lösungen eingestrahltes Licht nach allen Richtungen, und man kann seitlich zum eingestrahlten Licht eine leuchtende Trübung erkennen.

Abb. 116. Experiment zum Nachweis
des Tyndall-Effektes

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

189

Der Tyndall-Effekt wird auch im Alltag häufig beobachtet. Ein Beispiel liefern Sonnenstrahlen, die durch Staubwolken oder Nebel fallen. Ihren Weg kann man infolge der seitlichen Lichtstreuung beobachten.

Einteilung der Kolloide

Kolloide Systeme können Dispersionsmittel und dispergierten Stoff in verschie-denem Aggregatzustand enthalten. Entsprechend unterscheidet man:

Aerosol: Dispersionsmittel: Gas; dispergierter Stoff: fest; Beispiel: Rauch Dispersionsmittel: Gas; dispergierter Stoff: flüssig; Beispiel: Nebel Sol, Suspension: Dispersionsmittel: flüssig; dispergierter Stoff: fest; Beispiel: Dispersionsanstrichfarben

Emulsion: Dispersionsmittel: flüssig; dispergierter Stoff: flüssig; Beispiel: Milch (Fetttröpfchen in Wasser), Hautcreme (Öl in Wasser oder Wasser in Öl)

Schaum: Dispersionsmittel: fest; dispergierter Stoff: Gas; Beispiel: Seifen-schaum, Schlagsahne, verschäumte Polyurethane (s. Bd. II)

Bisweilen unterteilt man Kolloide nach ihrer Gestalt in isotrope Kolloide oder Sphärokolloide und anisotrope (nicht kugelförmige) Kolloide oder Linearkol-loide.

Besitzen die Kolloidteilchen etwa die gleiche Größe, spricht man von einem mo-nodispersen System. Polydispers heißt ein System, wenn die Teilchen verschieden groß sind.

Weit verbreitet ist die Einteilung von Kolloiden aufgrund ihrer Wechselwirkungen mit dem Dispersionsmittel. Kolloide mit starken Wechselwirkungen mit dem Lösemittel heißen lyophil (Lösemittel liebend). Auf Wasser bezogen nennt man sie hydrophil. Lyophile Kolloide enthalten entweder große Moleküle oder Aggregate (Micellen) kleinerer Moleküle, die eine Affinität zum Lösemittel haben.

Sie sind oft sehr stabil. Beispiele: natürlich vorkommende Polymere oder polymerähnliche Substanzen wie Proteine, Nucleinsäuren, Seifen, Detergentien oder Emulgatoren (s. Bd. II).

Lyophob oder speziell hydrophob heißen Kolloide, die mit dem Lösemittel keine oder nur geringe Wechselwirkungen zeigen. Sie sind im neutralen Zustand im Allgemeinen instabil. Durch Wechselwirkung mit dem Lösemittel können sie bisweilen positiv oder negativ aufgeladen werden, z.B. durch Anlagerung von Ionen wie H+, OH– usw. Dies führt zu einer Stabilisierung des kolloiden Zustandes, weil sich gleichsinnig geladene Teilchen abstoßen und ein Zusammenballen verhindert wird.

Ballen sich die einzelnen Teilchen eines Kolloidsystems zusammen, flocken sie aus. Der Vorgang heißt Koagulieren bzw. Koagulation. Da hierbei die Oberflä-
che verkleinert wird, ist die Koagulation ein exergonischer Vorgang (∆G < 0).

Der zur Koagulation entgegengesetzte Vorgang heißt Peptisation

Allgem

190
eine

Chemie

Isoelektrischer Punkt (I. P.)

Isoelektrischer Punkt (I.P.) heißt der pH-Wert, bei dem die Anzahl der positiven und negativen Ladungen gerade gleich groß ist. Erreicht ein kolloiddisperses System diesen Zustand, wird das System instabil und die Kolloidteilchen flocken aus.

Durch das Ausflocken von Kolloidteilchen entsteht aus einem Sol ein Gel, ein oft puddingartiger Zwischenzustand:

Koagulation

Sol

Gel

Peptisation

Durch Zugabe sog. Schutzkolloide wie z.B. Gelatine, Eiweißstoffe, lösliche Harze kann das Ausflocken manchmal verhindert werden. Die Kolloidteilchen sind dann nämlich von einer Schutzhülle umgeben, welche die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen vermindert oder unterdrückt.

9 Redoxsysteme

Oxidationszahl

Die Oxidationszahl ist ein wichtiger Hilfsbegriff besonders bei der Beschreibung von Redoxvorgängen.

Die Oxidationszahl eines Elements ist die Zahl der formalen Ladungen eines Atoms in einem Molekül, die man erhält, wenn man sich das Molekül aus Ionen aufgebaut denkt. Sie darf nicht mit der Partialladung verwechselt werden, die bei der Polarisierung einer Bindung oder eines Moleküls entsteht, s. S. 171.

Die Oxidationszahl ist eine ganze Zahl. Ihre Angabe geschieht in der Weise, dass sie
a) mit vorangestelltem Vorzeichen als arabische oder römische Zahl über das 0

+1

II

III
entsprechende Elementsymbol geschrieben wird: Na , Na+ oder Fe, Fe.

b) oft auch als römische Zahl in Klammern hinter das Elementsymbol oder den Elementnamen geschrieben wird: Eisen-(III)-chlorid, Fe(III)-chlorid, FeCl3.

Regeln zur Ermittlung der Oxidationszahl

1. Die Oxidationszahl eines Atoms im elementaren Zustand ist Null.

2. Die Oxidationszahl eines einatomigen Ions entspricht seiner Ladung.

3. In Molekülen ist die Oxidationszahl des Elements mit der kleineren Elektronegativität (s. S. 49) positiv, diejenige des Elements mit der größeren Elektronegativität negativ.

4. Die algebraische Summe der Oxidationszahlen der Atome eines neutralen Moleküls ist Null.

5. Die Summe der Oxidationszahlen der Atome eines Ions entspricht seiner Ladung.

6. Die Oxidationszahl des Wasserstoffs in Verbindungen ist +1 (nur in Hydriden ist sie –1).

7. Die Oxidationszahl des Sauerstoffs in Verbindungen ist –2 (Ausnahmen sind: Peroxide, Sauerstofffluoride und das O +

2 -Kation).

8. Bei Bindungspartnern gleicher Elektronegativität wird das bindende Elektronenpaar geteilt.

192 Allgemeine

Chemie

Betrachtet man die Valenzstrichformel (Lewis-Formel) eines Moleküls, so ergibt sich die Oxidationszahl dadurch, dass man dem elektronegativeren Bindungspartner alle Elektronen einschließlich der bindenden Elektronen zuordnet und die Differenz gegenüber der Anzahl der Valenzelektronen bildet.

Beispiele:

H2O:

Für Sauerstoff:

O
zugeordnete Elektronen: 8

H

H

Valenzelektronen:

6

Oxidationszahl =

–2

H2O2: Im Wasserstoffperoxid H–O–O–H hat Sauerstoff die Oxidationszahl: –1.

Die Oxidationszahlen des Stickstoffs in verschiedenen Stickstoffverbindungen sind z.B.

–3

–3 –3 –3 –2

–1 +1

NH

+

+

–

4Cl (NH4 Cl–), NH4 , NH3, NH2 , N2H4, H2NOH, N2O (Distick

+1 +2 +4 +5
stoffmonoxid),

HNO,

NO,

NO

–

2, NO3

Die Oxidationszahlen des Kohlenstoffs in verschiedenen Verbindungen sind z.B.:

–4

–3

+3

–3

–3

–2

CH4, H3C–COOH (Essigsäure), CH3–CH3 (Ethan), CH3OH (Methanol),

+2

+2

+4

CH3–CO–CH3 (Aceton), HCOOH (Ameisensäure), CO2.

In vielen Fällen lassen sich die Oxidationszahlen der Elemente aus dem Periodensystem ablesen. Die Gruppennummer („klassische Einteilung der Elemente“) gibt meist die höchstmögliche Oxidationszahl eines Elements an (s. Tabelle 18). Eine Ausnahme bilden die Elemente der 1. Nebengruppe.

Tabelle 18. Die häufigsten Oxidationszahlen wichtiger Elemente

+

1

H Li Na K Rb Cs Cu Ag Au Tl Cl Br I

+

2

Mg Ca Sr Ba Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Hg Sn Pb

+

3 B Al Cr Mn Fe Co N P As Sb Bi Cl

+

4 C

Si

Sn

Pb

S

Se

Te

Xe

+ 5

N

P

As Sb Cl

Br

I

+ 6

Cr

S

Se

Te Xe

+ 7

Mn Cl

I

+ 8

Os Xe

– 1

F

Cl

Br

I

H

O

– 2

O

S

Se

Te

– 3

N

P

As

– 4

C

Anmerkung: Häufig benutzt man auch gleichbedeutend mit dem Begriff Oxidationszahl die Begriffe Oxidationsstufe und (elektrochemische) Wertigkeit oder Valenz eines Elements s.

S. 45.

9

Redoxsysteme

193

Reduktion und Oxidation

Reduktion heißt jeder Vorgang, bei dem ein Teilchen (Atom, Ion, Molekül) Elektronen aufnimmt. Hierbei wird die Oxidationszahl des reduzierten Teilchens kleiner.

Reduktion bedeutet also Elektronenaufnahme (Erniedrigung der Oxidationszahl).

Beispiel:

0

–1

Cl2 + 2e–

2 Cl–
allgemein:

Ox1 + n·e–

Red1

Oxidation heißt jeder Vorgang, bei dem einem Teilchen (Atom, Ion, Molekül) Elektronen entzogen werden. Hierbei wird die Oxidationszahl des oxidierten Teilchens größer.

Beispiel:

0 +1

Na

Na+ + e–
allgemein:

Red2

Ox2 + n·e–

Oxidation bedeutet Elektronenabgabe (Erhöhung der Oxidationszahl).

Diese Bezeichnungen gehen auf Zeiten zurück, in denen die Aufnahme von Sauerstoff „Oxydation“ und die Abgabe von Sauerstoff „Reduktion“ genannt wurden ( Lavoisier).

Ein Teilchen kann nur dann Elektronen aufnehmen (abgeben), wenn diese von anderen Teilchen abgegeben (aufgenommen) werden. Reduktion und Oxidation sind also stets miteinander gekoppelt:

Ox1 + n·e–

Red1
konjugiertes Redoxpaar Ox1/Red1

Red2

Ox2 + n·e–
konjugiertes Redoxpaar Red2/Ox2

Ox1 + Red2

Ox2 + Red1

Redoxsystem

0 0

Cl2 + 2 Na

2 Na+ + 2 Cl–

Zwei miteinander kombinierte Redoxpaare nennt man ein Redoxsystem.

Reaktionen, die unter Reduktion und Oxidation irgendwelcher Teilchen verlaufen, nennt man Redoxreaktionen (Redoxvorgänge). Ihre Reaktionsgleichungen heißen Redoxgleichungen.

Allgemein kann man formulieren: Redoxvorgang = Elektronenverschiebung.

194 Allgemeine

Chemie

Die formelmäßige Wiedergabe von Redoxvorgängen wird erleichtert, wenn man zuerst für die Teilreaktionen (Halbreaktionen, Redoxpaare) formale Teilgleichungen schreibt. Die Gleichung für den gesamten Redoxvorgang erhält man dann durch Addition der Teilgleichungen. Da Reduktion und Oxidation stets miteinander gekoppelt sind, gilt:

Die Summe der Ladungen (auch der Oxidationszahlen) und die Summe der

Elemente müssen auf beiden Seiten einer Redoxgleichung gleich sein!

Ist dies nicht unmittelbar der Fall, muss durch Wahl geeigneter Koeffizienten (Faktoren) der Ausgleich hergestellt werden.

Vielfach werden Redoxgleichungen ohne die Begleit-Ionen vereinfacht angegeben = Ionengleichungen.

Beispiele für Redoxpaare: Na/Na+; 2 Cl–/Cl2; Mn2+/Mn7+;Fe2+/Fe3+.

Beispiele für Redoxgleichungen:

Verbrennen von Natrium in Chlorgasatmosphäre

0

+1

1) Na

–
e–

⎯ →

⎯ Na+

|·2

0

–1

2) Cl2 +

2e– ⎯ →

⎯ 2 Cl–

0

0 +1

–1

1) + 2) 2 Na + Cl2 ⎯ →

⎯ 2 Na Cl

Verbrennen von Wasserstoff mit Sauerstoff

0 +1

1) H2 – 2e– ⎯ →

⎯ 2 H+

|·2

0

–2

2) O2 + 4e– ⎯ →

⎯ 2 O2–

0

0 +1

–2

1) + 2) 2 H2 + O2 ⎯ →

⎯ 2 H2O

Reaktion von konzentrierter Salpetersäure mit Kupfer

1

+ +5−2

0

2

+

+5 −2

4

+ −2

4 HNO + Cu

(

) + 2 NO + 2 H

3

⎯ →

⎯ Cu NO3 2

2

2O

Meist gibt man nur die Oxidationszahlen der Elemente an, die oxidiert und reduziert werden:

5

+

0

2

+

4

+

4 HNO + Cu

(

) + 2 NO + 2 H

3

⎯ →

⎯ Cu NO3 2

2

2O

Reaktion von Permanganat-MnO –

4 - und Fe2+-Ionen in saurer Lösung

+7

+2

1) MnO –

4 + 8 H3O+ + 5 e– ⎯ →

⎯ Mn2+ + 12 H2O

+2

+3

2) Fe2+ – 1 e–⎯ →

⎯ Fe3+

|·5

+7

+2

+3

+2

1) + 2) MnO –

4 + 8 H3O+ + 5 Fe2+ ⎯ →

⎯ 5 Fe3+ + Mn2+ + 12 H2O

9

Redoxsysteme

195

+7 +2

Bei der Reduktion von MnO –

4 zu Mn2+ werden 4 Sauerstoffatome in Form von

Wasser frei, wozu man 8 H3O+-Ionen braucht. Deshalb stehen auf der rechten Seite der Gleichung 12 H2O-Moleküle.

Solche Gleichungen geben nur die Edukte und Produkte der Reaktionen sowie die Massenverhältnisse an. Sie sagen nichts über den Reaktionsverlauf (Reaktionsmechanismus) aus.

Reduktionsmittel sind Substanzen (Elemente, Verbindungen), die Elektronen abgeben oder denen Elektronen entzogen werden können. Sie werden hierbei oxidiert. Beispiele: Natrium, Kalium, Kohlenstoff, Wasserstoff.

Oxidationsmittel sind Substanzen (Elemente, Verbindungen), die Elektronen aufnehmen und dabei andere Substanzen oxidieren. Sie selbst werden dabei reduziert. Beispiele: Sauerstoff, Ozon (O3, besondere Form (Modifikation) des Sauerstoffs), Chlor, Salpetersäure, Kaliumpermanganat (KMnO4).

Ein Redoxvorgang lässt sich allgemein formulieren:

Reduktion

Oxidierte Form + Elektronen

Reduzierte

Form

(Oxidationsmittel) Oxidation

(Reduktionsmittel)

Redoxreaktionen sind Gleichgewichtsreaktionen. Die Lage des Gleichgewichts hängt von den jeweiligen Werten der Redoxpotentiale ab.

Normalpotentiale von Redoxpaaren

Lässt man den Elektronenaustausch einer Redoxreaktion so ablaufen, dass man die Redoxpaare (Teil- oder Halbreaktionen) räumlich voneinander trennt, sie jedoch elektrisch und elektrolytisch leitend miteinander verbindet, ändert sich am eigentlichen Reaktionsvorgang nichts.

Ein Redoxpaar bildet zusammen mit einer „Elektrode“ (= Elektronenleiter), z.B.

einem Platinblech zur Leitung der Elektronen, eine sog. Halbzelle (Halbkette).

Die Kombination zweier Halbzellen nennt man eine Zelle, Kette, Galvanische Zelle, Galvanisches Element oder Volta-Element. (Galvanische Zellen finden als ortsunabhängige Stromquellen mannigfache Verwendung, z.B. in Batterien oder Akkumulatoren.)

Bei Redoxpaaren Metall/Metall-Ion kann das betreffende Metall als „Elektrode“
dienen.

Allgemein ist eine Elektrode definiert als eine Phasengrenzfläche eines Zweiphasensystems, an der sich Redox-Gleichgewichte einstellen können. „Aktive“

Elektroden beteiligen sich durch Auflösung oder Abscheidung an der Zellreaktion. „Inerte“ Elektroden werden durch die Zellreaktion nicht verändert.

Ein Beispiel für eine aus Halbzellen aufgebaute Zelle ist das Daniell-Element (Abb. 117).

196 Allgemeine

Chemie

D = Diaphragma

V = Voltmeter

→
e– = Richtung
der

Elektronenwanderung

Als Kathode wird diejenige Elektrode
bezeichnet, an der Elektronen in die

Elektrolytlösung eintreten. An der

Kathode erfolgt die Reduktion.

An der Anode verlassen die

Elektronen die Elektrolytlösung. An
der Anode erfolgt die Oxidation.

Abb. 117. Daniell-Element

Die Reaktionsgleichungen für den Redoxvorgang im Daniell-Element sind:

Anodenvorgang (Oxidation):

Zn

Zn2+ + 2 e–

Kathodenvorgang (Reduktion): Cu2+ + 2 e–

Cu

Redoxvorgang: Cu2+ + Zn

Zn2+ + Cu
oder in Kurzschreibweise (f = fest):

Zn(f)/Zn2+

Cu2+/Cu(f)

Zn(f)/Zn2+//Cu2+/Cu(f)

Die Schrägstriche symbolisieren die Phasengrenzen; doppelte Schrägstriche trennen die Halbzellen.

In der Versuchsanordnung erfolgt der Austausch der Elektronen über die Me-tallelektroden Zn bzw. Cu, die leitend miteinander verbunden sind. Die elektrolytische Leitung wird durch das Diaphragma D hergestellt. D ist eine semipermeable Wand und verhindert eine Durchmischung der Lösungen von Anoden-
und Kathodenraum. Anstelle eines Diaphragmas wird oft eine Salzbrücke („Stromschlüssel“) benutzt. Ein Durchmischen von Anolyt und Katholyt muss verhindert werden, damit der Elektronenübergang zwischen der Zn- und

Cu-Elektrode über die leitende Verbindung erfolgt.

Bei einem „Eintopfverfahren“ scheidet sich Kupfer direkt an der Zinkelektrode ab.

Diesen Vorgang bezeichnet man als Zementation. Durch das Diaphragma bzw.

die Salzbrücke wird die elektrische Neutralität der Lösungen im Anoden- und Kathodenraum aufrechterhalten. Der Salzschlüssel kann z.B. NO –

+

3 - und NH4 -, Na+-,

K+-Ionen enthalten, welche je nach Bedarf in die beiden Halbzellen wandern.

9

Redoxsysteme

197

Schaltet man zwischen die Elektroden in Abb. 84 ein Voltmeter, so registriert es eine Spannung (Potentialdifferenz) zwischen den beiden Halbzellen. Die stromlos gemessene Potentialdifferenz einer galvanischen Zelle wird elektromotorische Kraft (EMK, Symbol E) genannt. Sie ist die maximale Spannung der Zelle. Die Existenz einer Potentialdifferenz in Abb. 84 zeigt: Ein Redoxpaar hat unter genau fixierten Bedingungen ein ganz bestimmtes elektrisches Potential, das Redoxpo-
tential.

Die Redoxpotentiale von Halbzellen sind die Potentiale, die sich zwischen den Komponenten eines Redoxpaares ausbilden, z.B. zwischen einem Metall und der Lösung seiner Ionen. Sie sind einzeln nicht messbar, d.h. es können nur Potential differenzen bestimmt werden.

Kombiniert man aber eine Halbzelle mit immer der gleichen standardisierten Halbzelle, so kann man die Einzelspannung der Halbzelle in Bezug auf das Einzelpotential (Redoxpotential) der Bezugs-Halbzelle, d.h. in einem relativen Zah-lenmaß, bestimmen.

Als standardisierte Bezugselektrode hat man die Normalwasserstoffelektrode gewählt und ihr willkürlich das Potential Null zugeordnet.

Die Normalwasserstoffelektrode (NWE) ist eine Halbzelle. Sie besteht aus einer Elektrode aus Platin (mit elektrolytisch abgeschiedenem, fein verteiltem Platin überzogen), die bei 25°C von Wasserstoffgas unter einem konstanten Druck von 1 bar umspült wird. Diese Elektrode taucht in die wässrige Lösung einer Säure vom pH = 0, d.h. c(H3O+) =1 mol·L–1 ein (Abb. 118). Korrekter ist die Angabe a

= 1 (über die Aktivität a s. S. 249). a

= 1 gilt z.B. für eine 2 M HCl-

H O+

+

3

H O

3

Lösung.

Werden die Potentialdifferenz-Messungen mit der Normalwasserstoffelektrode unter Normalbedingungen durchgeführt, so erhält man die Normalpotentiale E0
der betreffenden Redoxpaare. Diese E0-Werte sind die EMK-Werte einer Zelle, bestehend aus den in Tabelle 19 angegebenen Halbzellen und der Normalwasserstoffelektrode.

Abb. 118. Normalwasserstoffelektrode

198 Allgemeine

Chemie

Normalbedingungen sind dann gegeben, wenn bei 25°C alle Reaktionspartner die Konzentration 1 mol · L–1 haben (genau genommen müssen die Aktivitäten 1
sein). Gase haben dann die Konzentration 1, wenn sie unter einem Druck von 1,013 bar stehen. Für reine Feststoffe und reine Flüssigkeiten ist die Konzentration gleich 1.

Das Normalpotential eines Metalls ist also das Potential dieses Metalls (gegenüber der NWE) in einer 1 M Lösung seines Salzes bei 25°C (298,15 K).

Vorzeichengebung:

Redoxpaare, die Elektronen abgeben, wenn sie mit der Normalwasserstoffelektrode als Nullelektrode kombiniert werden, erhalten ein negatives Normalpotential zugeordnet. Sie wirken gegenüber dem Redoxpaar H2/H3O+ reduzierend.

Redoxpaare, deren oxidierte Form (Oxidationsmittel) stärker oxidierend wirkt als das H3O+-Ion, bekommen ein positives Normalpotential.

Ordnet man die Redoxpaare nach steigendem Normalpotential, erhält man die elektrochemische Spannungsreihe (Redoxreihe) (Tabelle 19a):

Tabelle 19a. Redoxreihe („Spannungsreihe“) (Ausschnitt)

E0

Li

U

Li+ +
e– –3,03

K ·

K+ +
e– –2,92

Ca ·

Ca2+

+ 2 e– –2,76

Na ·

Na+ +
e– –2,71

Mg ·

Mg2+

+ 2 e– –2,40

Zn ·

Zn2+

+ 2 e– –0,76

S2–

·

S

+ 2 e– –0,51

Fe ·

Fe2+

+ 2 e– –0,44

2 H2O + H2

·

2 H3O+

+ 2 e–

0,00

Cu+ ·

Cu2+ +
e– +0,17

Cu ·

Cu2+

+ 2 e– +0,35

4 OH– ·

O2

+ 2 H2O + 4 e– +0,40*

2 I– ·

I2

+ 2 e– +0,58

Fe2+ ·

Fe3+ +
e– +0,75

oxidierende Wirkung nimmt zu

12 H

2–
reduzierende Wirkung nimmt ab

2O + Cr3+ ·

CrO4

+ 8 H3O+ + 3 e– +1,30

2Cl– ·

Cl2

+ 2 e– +1,36

12 H

–

2O + Mn2+ ·

MnO4

+ 8 H3O+ + 5 e– +1,50

3 H2O + O2 ·

O3

+ 2 H3O+ + 2 e– +2,07

2 F–

U

F2 +2
e– +3,06**

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Red

Ox

Normal-

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

(reduzierte Form)

(oxidierte Form)

potential

* Das Normalpotential bezieht sich auf Lösungen vom pH 14 (c(OH–) = 1). Bei pH 7
beträgt das Potential +0,82 V.

** in saurer Lösung, +2,87 V in basischer Lösung.

9

Redoxsysteme

199

Tabelle 19b

K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2

Cu Ag Hg

Au Pt

Leichtmetalle Schwermetalle

Halbedelmetalle

Edelmetalle

(unedel) (unedel)

links
rechts

Die EMK (Zellpotential ∆E) einer beliebigen Zelle (unter Normalbedingungen) setzt sich aus den Einzelpotentialen der Halbzellen zusammen und wird als Differenz E 0

0

2 - E1 gefunden (Abb. 119). Dabei wird das Normalpotential des
schwächeren Oxidationsmittels vom Normalpotential des stärkeren Oxidationsmittels abgezogen. Dies kann man aus der Angabe Zn/Zn2+//Cu2+/Cu eindeutig entnehmen. Das Verfahren ist zweckmäßig, weil die Reaktion nur in eine Richtung spontan (freiwillig) abläuft (Elektronenübergang vom Zn zum Cu). ∆E muss positiv sein!

Beispiel:

Für das Daniell-Element ergibt sich die EMK zu +1,1 Volt:

E0Zn/Zn2+ = –0,76 Volt;

E0Cu/Cu2+ = +0,35 Volt

E0Cu/Zn =

∆E = E0Cu – E0Zn = 0,35 – (–0,76) = +1,1 Volt

Abb. 119

Normalpotential und Reaktionsrichtung

Das Normalpotential eines Redoxpaares charakterisiert sein Reduktions- bzw.

Oxidationsvermögen in wässriger Lösung.

200 Allgemeine

Chemie

Je negativer das Potential ist, umso stärker wirkt die reduzierte Form des Redoxpaares reduzierend (Reduktionsmittel), und je positiver das Potential ist, umso stärker wirkt die oxidierte Form des Redoxpaares oxidierend (Oxidationsmittel).

Beachte: Die nicht freiwillig verlaufende Reaktion (= umgekehrte Reaktionsrichtung) kann bisweilen durch Aufwendung von elektrischer Energie erzwungen werden (Elektrolyse) s.

S. 182.

In einem Redoxsystem wie Ox2 + Red1

Ox1 + Red2 kann das oxidierbare Teil-
chen Red1 von dem Oxidationsmittel Ox2 nur oxidiert werden, wenn das Potential des Redoxpaares Ox2/Red2 positiver ist als dasjenige des Redoxpaares Ox1/Red1.

Analoges gilt für eine Reduktion.

Aus der Kenntnis der Redoxpotentiale kann man voraussagen, ob ein bestimmter Redoxvorgang möglich ist.

Ein Blick auf die Tabelle 19a zeigt: Die reduzierende Wirkung der Redoxpaare nimmt von oben nach unten und in Tabelle 19b von links nach rechts ab. Die oxidierende Wirkung nimmt in der gleichen Richtung zu.

Redoxpaare mit negativem Redoxpotential stehen oberhalb bzw. links vom Wasserstoff, und Redoxpaare mit positivem Redoxpotential stehen unterhalb bzw.

rechts vom Wasserstoff.

Besonderes Interesse beanspruchen die Normalpotentiale von Redoxpaaren, die aus Metallen und den Lösungen ihrer Ionen bestehen (Me/Men+).

a) Metalle mit negativem Potential können die Ionen der Metalle mit positivem Potential reduzieren, d.h. die entsprechenden Metalle aus ihren Lösungen abscheiden. Beispiel:

0

0

Fe + Cu2+ ⎯ →

⎯ Fe2+ + Cu

0

0

0

E

∆

= E

– E

= 0

+ ,79V

2+

2

Cu / Cu

Fe / Fe +
b) Lösen von Metallen in Säuren. Alle Metalle, die in der elektrochemischen Spannungsreihe oberhalb bzw. links vom Wasserstoff stehen, lösen sich als

„unedle“ Metalle in Säuren und setzen hierbei Wasserstoff frei. z.B.

0

0

Zn + 2 H+ ⎯ →

⎯ Zn2+ + H ,

E0

∆

= E0H / H O+ – E0

2

Zn / Zn + = + ,

0 76 V

2

2

3

Hemmungserscheinungen wie Überspannung (z.B. verursacht durch Gasblasen auf der Metalloberfläche), Passivierung (Bildung einer dichten oxidischen Schutzschicht) verzögern bzw. verhindern bei manchen Metallen eine Reaktion mit Säuren. Beispiele hierfür sind Aluminium (Al), Chrom (Cr), Nickel (Ni), Zink (Zn).

Die „edlen“ Metalle stehen unterhalb bzw. rechts vom Wasserstoff. Sie lösen sich nicht in Säuren wie HCl, jedoch teilweise in oxidierenden Säuren wie konz. HNO3
und konz. H2SO4.

9

Redoxsysteme

201

Nernstsche Gleichung

Liegen die Reaktionspartner einer Zelle nicht unter Normalbedingungen vor, kann man mit einer von W. Nernst 1889 entwickelten Gleichung sowohl die EMK eines Redoxpaares (Halbzelle) als auch einer Zelle (Redoxsystem) berechnen.

1. Redoxpaar: Für die Berechnung des Potentials E eines Redoxpaares lautet die Nernstsche Gleichung:

Ox + n·e–

Red

R ⋅ T ⋅ 2,303
c(Ox)

R ⋅T ⋅ 2,303

E = E0 +
lg

;

= 0,059
n ⋅ F
c(Red)

F

Für c (Ox) = 1 und c (Red) = 1 folgt E = E0
mit T = 298,15 K = 25°C, ln x =

2,303·lg x, F = 96522 A·s·mol–1

E0 = Normalpotential des Redoxpaares aus Tabelle 11; R = allgemeine Gaskonstante, R =

8,316 J·K–1·mol–1; T = Temperatur; F = Faraday-Konstante; n = Anzahl der bei dem Redoxvorgang verschobenen Elektronen.

c(Ox) symbolisiert das Produkt der Konzentration aller Reaktionsteilnehmer auf der Seite der oxidierten Form (Oxidationsmittel) des Redoxpaares. c(Red) symbolisiert das Produkt der Konzentrationen aller Reaktionsteilnehmer auf der Seite der reduzierten Form (Reduktionsmittel) des Redoxpaares. Die stöchiometrischen Koeffizienten treten als Exponenten der Konzentrationen auf.

Beachte: Bei korrekten Rechnungen müssen statt der Konzentrationen die Aktivitäten eingesetzt werden!

Beispiele:

1) Gesucht wird das Potential E des Redoxpaares Mn2+/MnO –

4 . Aus Tabelle 19
entnimmt man E° = +1,5 V. Die vollständige Teilreaktion für den Redoxvorgang in der Halbzelle ist:

MnO –

4 + 8 H3O+ + 5 e–

Mn2+ + 12 H2O

Die Nernstsche Gleichung lautet:

0,059
c(MnO−

8

)

(

)

4

⋅ c H O+

E = 1 5

, +

3
lg

5
c(Mn2+ ) ⋅ c12 (H O)

2

c12(H2O) ist in E0 enthalten, da c(H2O) in verdünnter wässriger Lösung konstant ist und E0 für wässrige Lösungen gilt.

Von einem anderen Standpunkt aus kann man auch sagen: Die Aktivität des Lösemittels in einer verdünnten Lösung ist annähernd gleich 1. Mit c12(H2O) =

1 erhält man:

202 Allgemeine

Chemie

0,059
c(MnO−

8

)

(

)

4

⋅c H O+

E = 1 5

, +

3
lg

5
c(Mn2+ )

Man sieht, dass das Redoxpotential in diesem Beispiel stark pH-abhängig ist.

2) pH-abhängig ist auch das Potential des Redoxpaares H2/H3O+. Das Potential ist definitionsgemäß Null für a

= 1, p = 1,013 bar (Normalwasserstoff-

H O+

H

3

2
elektrode). Über die Änderung des Potentials einer Wasserstoffelektrode mit dem pH-Wert gibt die Nernstsche Gleichung Auskunft:

0,059

E = E0 +

·lg c2(H

2

3O+)

E = 0 + 0,059·lg c(H3O+) = –0,059·pH

Für pH = 7, d.h. neutrales Wasser, ist das Potential: –0,41 V!

2. Redoxsystem: Ox2 + Red1

Ox1 + Red2.

Für die EMK (∆E) eines Redoxsystems ergibt sich aus der Nernstschen Gleichung:

∆E = E2 – E1

2 3

, 03
c(Ox )

(

)

2

0

2 3

, 03
c Ox

∆

R ⋅ T⋅

R T

E = E0 +
lg

− E

1
lg

2

1 −

⋅ ⋅
n ⋅ F
c(Red )

n

(Re )

2

⋅ F
c
d1
oder

(

) (Re

)

0

R T 2 3

, 03
c Ox2 ⋅ c
d

∆E = E0 E

1
lg

2 − 1 +

⋅ ⋅
n ⋅ F
c(Red ) (

)

2 ⋅ c Ox1

E0 bzw. E0 sind die Normalpotentiale der Redoxpaare Ox

2

1

2/Red2 bzw. Ox1/Red1.

E0 soll positiver sein als E0, d.h. Ox

2

1

2/Red2 ist das stärkere Oxidationsmittel.

Eine Reaktion läuft nur dann spontan von links nach rechts, wenn die Änderung der Freien Enthalpie ∆G < O ist. Da die EMK der Zelle über die Gleichung

∆G = ±n · F · EMK mit der Freien Enthalpie (Triebkraft) einer chemischen Reaktion zusammenhängt, folgt, dass die EMK (= ∆E) größer als Null sein muss.

(Zu dem Begriff Freie Enthalpie s. S. 240).

Beispiele:

1) a) Wie groß ist das Potential der Zelle

Ni/Ni2+(0,01 M)//Cl–(0,2 M)/Cl2(1 bar)/Pt ?

b) Wie groß ist ∆G der Redoxreaktion ?

9

Redoxsysteme

203

Lösung:

a) In die Redoxreaktion geht die Elektrizitätsmenge 2·F ein:

Ni + Cl2 ⎯ →

⎯ Ni2+ + 2 Cl–
n hat deshalb den Wert 2. Die EMK der Zelle unter Normalbedingungen
beträgt:

∆E0 = E0 (Cl–/Cl2) – E0 (Ni/Ni2+) = +1,36 – (–0,25) = +1,61 V

Daraus
folgt:

c(Cl ) ⋅ (
c Ni)

∆

0,059

2

0,059

E = E0 +
lg

= +1,61

1⋅1

+
lg

2

2+

2
c( Ni ) ⋅ c (Cl− )

2

0,01⋅ 0,22

= 1,61 + 0,10 = 1,71 V

Für
c(Cl2) und c(Ni) beachte die Normierungsbedingung, S. 198.

0

0,059 § 1 ·

0

0,059

E

∆ = E

∆

+
lg

= E

∆

–
lg K
n

¨ K ¸

©

¹
n

K ist die Gleichgewichtskonstante der Reaktion bei 25°C.

b) ∆G = ±n·F·∆E

∆G = –2·96522 A·s·mol–1·1,71 V

= –330,1·103 J·mol–1

(da 1 J = 1 Nm = 1 V·A·s = 1 W·s)

2) Welchen Zahlenwert hat die EMK (= ∆E) für die Zelle ?

Sn/Sn2+ (1,0 M)//Pb2+ (0,001 M)/Pb ?

Lösung:

Sn

⎯ →

⎯ Sn2+ + 2 e–, E 01 = –0,136 V

Pb

⎯ →

⎯ Pb2+ + 2 e–, E 02 = –0,126 V

Die Reaktion der Zelle unter Normalbedingungen lautet:

Sn + Pb2+ ⎯ →

⎯ Sn2+ + Pb

∆E berechnet sich zu

2+

∆

0,059
c(Pb )

0,059

0,001

E =

∆E0 +
lg

= 0 0

. 1+
lg

2

2
c(Sn + )

2

1,0

= 0,01 – 0,089 = –0,079 V

Aus dem Ergebnis geht hervor, dass die Zelle nicht in der angegebenen Weise arbeiten kann (∆G wäre positiv!). Sie funktioniert aber in der umgekehrten Richtung, so dass wir schreiben können:

Pb/Pb2+ (0,001 M)//Sn2+ (1,0 M)/Sn

204 Allgemeine

Chemie

Damit ergibt sich die Redoxreaktion zu

Pb + Sn2+ ⎯ →

⎯ Pb2+ + Sn

∆E = +0,079 V

Man sieht daraus, dass die Konzentrationen der Reaktionspartner die Richtung einer Redoxreaktion beeinflussen können.

Beachte: Mit Konzentrationsänderungen durch Komplexbildung lässt sich ein Stoff „edler“ oder „unedler“ machen. Man kann damit den Ablauf von Redoxreaktionen in gewis-sem Umfang steuern.

3) Welchen Wert hat die Gleichgewichtskonstante Kc für die Reaktion Sn + Cl2

⎯ →

⎯ SnCl2 ?

Bei 25°C (T = 298 K) gilt:

lg

Kc = ∆E · n

0,059

Lösung:

Sn

⎯ →

⎯ Sn2+ + 2 e–, E 01 = –0,136 V

Cl

0

2 + 2e– ⎯ →

⎯ 2 Cl–, E2 = +1,36 V
lg

K(25°C) = [1,36 – (–0,136)] 2 = 50,5

0,059

Kc(25°C) = 1050,5

Konzentrationskette

Die Abhängigkeit der EMK eines Redoxpaares bzw. eines Redoxsystems von der Konzentration (Aktivität) der Komponenten lässt sich zum Aufbau einer Zelle (Kette, galvanisches Element) ausnützen. Eine solche Konzentrationskette (Konzentrationszelle) besteht also aus den gleichen Stoffen in unterschiedlicher Konzentration.

Die Spannung der Kette lässt sich mit der Nernstschen Gleichung ermitteln.

Praktische Anwendung von galvanischen Elementen

Galvanische Elemente finden in Batterien (Primärelement) und Akkumulatoren

(Sekundärelement) als Stromquellen vielfache Verwendung.

Anmerkung: Primärelemente können in der Regel nicht wieder „aufgeladen“ werden.

D.h. die stromliefernde Reaktion ist meist nicht oder nicht genügend umkehrbar.

Beispiele:

Trockenbatterie (Leclanché-Element, Taschenlampenbatterie)

Anode (negativer Pol): Zinkblechzylinder; Kathode (positiver Pol): Braunstein (MnO2), der einen inerten Graphitstab umgibt; Elektrolyt: konz. NH4Cl-Lösung, oft mit Sägemehl angedickt (NH +

4

NH3 + H+). Auch eine wässrige ZnCl2-

Lösung wird verwendet.

9

Redoxsysteme

205

Anodenvorgang: Zn

⎯ →

⎯ Zn2+ + 2 e–

Kathodenvorgang: 2

MnO

+

2 + 2 e– + 2 NH4

⎯ →

⎯ Mn2O3 + H2O + 2 NH3

Das Potential einer Zelle beträgt ca. 1,5 V.

Anmerkung: Die erwartete H2-Entwicklung wird durch die Anwesenheit von MnO2 und mit Sauerstoff gesättigter Aktivkohle verhindert. H2 wird zu H2O oxidiert. Ist diese Oxidation nicht mehr möglich, bläht sich u.U. die Batterie auf und „läuft aus“.

Alkali-Mangan-Zelle

Die alkaline-manganese-Zelle ist eine Weiterentwicklung des Leclanché-Systems. Als Elektrolyt wird KOH-Lösung verwendet. Mit Lauge getränkte Zink-flitter bilden die Anode (negativer Pol). Die Elektrodenanordnung ist umgekehrt wie im Leclanché-Element. MnO2 wird in zwei Stufen bis zu Mn(OH)2 umgesetzt.

Man erreicht dadurch bis zu 50 % bessere Batterieleistungen.

Kathodenvorgang:

MnO2 + H2O + e– ⎯ →

⎯ MnOOH + OH–

MnOOH + H2O + e– ⎯ →

⎯ Mn(OH)2 + OH–

Nickel-Cadmium-Batterie

Anodenvorgang:

Cd + 2 OH– ⎯ →

⎯ Cd(OH)2 + 2 e–

(negativer Pol)

Kathodenvorgang:

NiO(OH) + 2 e– + 2 H2O ⎯ →

⎯ Ni(OH)2 + 2 OH–

(positiver Pol)

Das Potential einer Zelle beträgt etwa 1,4 V.

Quecksilber-Batterie

Anode: Zn; Kathode: HgO/Graphitstab; Elektrolyt: feuchtes HgCl2/KOH.

Anodenvorgang:

Zn + 2 OH– ⎯ →

⎯ Zn(OH)2 + 2 e–

(negativer Pol)

Kathodenvorgang:

HgO + 2 e– + H2O ⎯ →

⎯ Hg + 2 OH–

(positiver Pol)

Potential einer Zelle: ca. 1,35 V.

Brennstoffzellen
nennt man Versuchsanordnungen, in denen durch Verbrennen von H2, Kohlenwasserstoffen usw. direkt elektrische Energie erzeugt wird.

Beispiel: Redoxreaktion: H2 + 1/2 O2 ⎯ →

⎯ H2O

206 Allgemeine

Chemie

Alkalische Zelle

Beide Reaktionsgase werden z.B. durch poröse „Kohleelektroden“ in konz. wässrige NaOH- oder KOH-Lösung eingegast. Die Elektroden enthalten als Katalysatoren z.B. Metalle der VIIIb-Gruppe des Periodensystems.

Anodenvorgang:

H2 + 2 OH– ⎯ →

⎯ 2 H2O + 2 e–

(negativer Pol)

Kathodenvorgang: 2
e– + 1/2 O2 + H2O ⎯ →

⎯ 2 OH–

(positiver Pol)

Bei der sog. Sauren Zelle verwendet man poröse Nickelplatten in verd. Schwefelsäure.

Akkumulatoren
sind regenerierbare galvanische Elemente, bei denen der Redoxvorgang, der bei der Stromentnahme abläuft, durch Anlegen einer äußeren Spannung (= Elektrolyse) umgekehrt werden kann.

Beispiel: Bleiakku

Anode: Bleigitter, gefüllt mit Bleischwamm; Kathode: Bleigitter, gefüllt mit PbO2; Elektrolyt 20 - 30%ige H2SO4.

Anodenvorgang: Pb

⎯ →

⎯ Pb2+ + 2 e– (Pb2+ + SO 2–

4

⎯ →

⎯ PbSO4)

(negativer Pol)

Kathodenvorgang: PbO

2–

2 + SO4 + 4 H3O+ + 2 e– ⎯ →

⎯ PbSO4 + 6 H2O

(positiver Pol)

Das Potential einer Zelle beträgt ca. 2 V.

Beim Aufladen des Akkus wird aus PbSO4 elementares Blei und PbO2 zurück-gebildet: 2 PbSO4 + 2 H2O ⎯ →

⎯ Pb + PbO2 + 2H2SO4

Beachte: Beim Entladen (Stromentnahme) wird H2SO4 verbraucht und H2O gebildet. Dies führt zu einer Verringerung der Spannung. Durch Dichtemessungen der Schwefelsäure lässt sich daher der Ladungszustand des Akkus überprüfen.

Lithium–Ionenakku

Grundprinzip: LiMO

Laden
x + Cn

Li

Entladen

1–yMOx + LiyCn

Negative Elektrode: M = Co, Mn, Ni; C = Graphit, Koks.

Positive Elektrode: Li+ in bestimmten Oxiden mit Schichtstruktur wie z.B. Manganoxiden.

9

Redoxsysteme

207

Negative Elektrode: Lithium bildet mit bestimmten Graphitsorten sog. Interkalati-onsverbindungen (Einlagerungsverbindungen). Dabei werden Li-Ionen in das Schichtgitter, bei gleichzeitiger Elektronenaufnahme und Abgabe, eingebracht.

Das Ion wird formal entladen, es entsteht aber keine definierte chemische Verbindung.

Die Aufnahme und Abgabe von Li+-Ionen entspricht der Beziehung:

x·Li+ + x·e– + C6

LixC6

Während dieser Reaktion bleibt das Elektrodenpotential ziemlich konstant.

Positive Elektrode: Hier gibt es Einlagerungsverbindungen von Li+ in bestimmten Oxiden mit Schichtstruktur, z.B. Manganoxiden.

LiMn

Laden

2O4

Li

Entladen

1–xMn2O4 + x·e– + x·Li+

In der galvanischen Zelle werden während des Lade- und Entladeprozesses nur Li+-Ionen absorbiert und freigesetzt. Diese pendeln zwischen den Elektroden.

Das System erreicht eine Zellspannung von ca. 3,6 V und eine Leistung von 120

Wh/kg und 270 Wh/L.

Elektrochemische Korrosion / Lokalelement

Die Bildung eines galvanischen Elements ist auch die Ursache für die elektro-
chemische Korrosion. Unter Korrosion eines Metalls versteht man allgemein seine Zerstörung durch chemische Reaktion. Berühren sich zwei Metalle in einer Elektrolytlösung wie z.B. CO2-haltigem Wasser (Regenwasser), entsteht an der Berührungsstelle ein sog. Lokalelement: Das unedle Metall (Anode) löst sich auf (korrodiert) und bildet mit OH–-Ionen ein Oxidhydrat; an dem edlen Metall (Kathode) werden meist H3O+-Ionen zu H2 reduziert. Man kann die Bildung eines Lokalelements auch zum „kathodischen Korrosionsschutz“ verwenden. Als sog.

Opfer-, Aktiv- oder Schutzanode (Pluspol) verwendet man z.B. Zn-, Mg-Legierungen.

Hierbei wird der zu schützende Werkstoff, der sich im Erdreich befindet (z.B.

Stahltanks) oder von Wasser umgeben ist (z.B. Schiffsrümpfe, Schiffsschrauben), mit auswechselbaren Anoden z.B. Zn-, Mg-Legierungen leitend verbunden. Die Opfer-, Aktiv-, Schutzanode bildet den Pluspol einer galvanischen Zelle. Es fließt ein Strom zur Kathode und verhindert ihre Korrosion. Die Anode zersetzt sich allmählich unter Abgabe des Schutzstroms.

208 Allgemeine

Chemie

Elektrochemische Bestimmung von pH-Werten

1. Glaselektrode

Der pH-Wert kann für den Verlauf chemischer und biologischer Prozesse von ausschlaggebender Bedeutung sein. Elektrochemisch kann der pH-Wert durch folgendes Messverfahren bestimmt werden: Man vergleicht eine Spannung Ei, welche mit einer Elektrodenkombination in einer Lösung von bekanntem pH-Wert gemessen wird, mit der gemessenen Spannung Ea einer Probenlösung. Als Mess-elektrode wird meist die sog. Glaselektrode benutzt. Sie besteht aus einem dick-wandigen Glasrohr, an dessen Ende eine (meist kugelförmige) dünnwandige Membran aus einer besonderen Glassorte angeschmolzen ist. Die Glaskugel ist mit einer Pufferlösung von bekanntem und konstantem pH-Wert gefüllt ( Innenlösung).

Sie taucht in die Probenlösung ein, deren pH-Wert gemessen werden soll ( AußenAbb. 120. Einstab-Glaselektrode

9

Redoxsysteme

209
lösung). An der Phasengrenze Glas/Lösung bildet sich eine Potentialdifferenz ∆E

(Potentialsprung), die von der Acidität der Außenlösung abhängt.

Zur Messung der an der inneren (i) und äußeren (a) Membranfläche entstandenen Potentiale werden zwei indifferente Bezugselektroden benutzt, wie z.B. zwei ge-sättigte Kalomelelektroden (Halbelement Hg/Hg2Cl2). Die innere Bezugselektrode ist in die Glaselektrode fest eingebaut. Die äußere Bezugselektrode taucht über eine KCl-Brücke (s. Abb. 120) in die Probenlösung. (Moderne Glaselektroden enthalten oft beide Elektroden in einem Bauelement kombiniert.)

Zusammen mit der Ableitelektrode bilden die Pufferlösung und die Probenlösung eine sog. Konzentrationskette (Konzentrationszelle). Für die EMK der Zelle (∆E) ergibt sich mit der Nernstschen Gleichung:

c(H O+ )

∆E = E

3
a
a – Ei = 0,059·lg c(H O+ )

3
i

Da die H3O+-Konzentration der Pufferlösung bekannt ist, kann man aus der gemessenen EMK den pH-Wert der Probenlösung berechnen bzw. an einem ent-
sprechend ausgerüsteten Messinstrument (pH-Meter) direkt ablesen.

Elektroden 2. Art

In der Praxis benutzt man anstelle der Normalwasserstoffelektrode andere Be-
zugselektroden, deren Potential auf die Normalwasserstoffelektrode bezogen ist.

Besonders bewährt haben sich Elektroden 2. Art. Dies sind Anordnungen, in denen die Konzentration der potentialbestimmenden Ionen durch die Anwesenheit einer schwerlöslichen, gleichionigen Verbindung festgelegt ist.

Beispiele: Kalomel-Elektrode (Hg/Hg 2+

2 ) mit Hg2Cl2 (Kalomel), Silber/Silber-
chlorid-Elektrode (Ag/Ag+).

Die potentialbestimmende Reaktion bei der (Ag/AgCl)-Elektrode ist:

Ag+ + e–

Ag

Für das Potential gilt:

E = E0

R T

+ +

⋅ ln a

Ag/ Ag

F

Ag+

E0

= +0,81 V

Ag/ Ag+

Die Aktivität a
wird über das Löslichkeitsprodukt von AgCl durch die Aktivi-

Ag+
tät der Cl–-lonen bestimmt.

2. Redoxelektroden

Außer der Glaselektrode gibt es andere Elektroden zur pH-Messung, die im Prinzip alle auf Redoxvorgängen beruhen. Die wichtigsten sind die Wasserstoffelekt-

Allgem

210
eine

Chemie
rode (s. S. 198), die Chinhydronelektrode (s. Bd. II) und Metall-Metalloxid-elektroden, die teilweise industrielle Verwendung finden. Praktische Bedeutung haben vor allem die Antimon- und die Bismutelektrode. Das Potential wird durch folgende Gleichung bestimmt:

Me + OH–

MeOH + e–

Über das Ionenprodukt des Wassers ergibt sich dann der gesuchte Zusammenhang zwischen dem Potential und dem pH-Wert.

Spezielle Redoxreaktionen

Disproportionierungsreaktion heißt eine Redoxreaktion, bei der ein Element gleichzeitig in eine höhere und eine tiefere Oxidationsstufe übergeht.

Leitet man z.B. Chlorgas in Wasser ein, bilden sich bis zu einem bestimmten Gleichgewicht Salzsäure und hypochlorige Säure HOCl:

0

−1

+1

Cl + H

+ HOCl

2

2O

HCl

„Chlorwasser“

Beim Erwärmen von wässrigen HOCl-Lösungen bzw. der Lösungen ihrer Salze entstehen HCl und Chlorsäure HClO3 bzw. die entsprechenden Salze:

+1

+1

−1

+5

2

HOCl + ClO –

50−80°

⎯⎯⎯ →

⎯C 2 HCl + ClO –3

Durch Erhitzen von Chloraten wie KClO3 auf ca. 400°C erhält man Kaliumper-chlorat KClO4 und Kaliumchlorid:

Weitere Beispiele sind die Disproportionierung von Salpetriger Säure (HNO2):

+3

+5

+2

3

HNO 2

HNO 3 + 2 NO + H2O
und die Disproportionierung von Quecksilber(I)-Verbindungen:

0

Hg 2+

2

⎯ →

⎯

Hg + Hg2+

Komproportionierung oder Synproportionierung nennt man den zur Disproportionierung umgekehrten Vorgang. Hierbei bildet sich aus einer höheren und einer tieferen Oxidationsstufe eine mittlere Oxidationsstufe.

Beispiel:

+4

−2

0

SO2 + 2 H2 S ⎯ →

⎯ 3 S + 2 H2O

Diese Reaktion wird großtechnisch zur Entschwefelung von Rauchgasen, z.B. in Kohlekraftwerken, angewandt (Claus-Prozess).

10 Säure-Base-Systeme

Die Vorstellungen über die Natur der Säuren und Basen haben sich im Laufe der Zeit zu leistungsfähigen Theorien entwickelt. Eine erste allgemein brauchbare Definition für Säuren stammt von Boyle (1663). Weitere Meilensteine auf dem Weg zu den heutigen Theorien setzten u.a. Lavoisier, v. Liebig und Arrhenius. Die Säure-Base-Definition von Arrhenius ist auf Wasser beschränkt und nur noch von historischem Interesse: Säuren geben H+-Ionen ab, Basen geben OH–-Ionen ab.

Heute werden Säure-Base-Systeme vor allem durch die Theorien von Brønsted (1923) und Lowry sowie durch die Elektronentheorie von Lewis (1923) beschrieben.

Brønstedsäuren und –basen; pH-Wert

Säuren sind — nach Brønsted (1923) — Protonendonatoren (Protonenspender).

Das sind Stoffe oder Teilchen, die H+-Ionen abgeben können, wobei ein Anion A–

(= Base) zurückbleibt. Beispiele: Salzsäure HCl, Salpetersäure HNO3, Schwefelsäure H2SO4, Essigsäure CH3COOH, Schwefelwasserstoff H2S. Außer diesen Neutralsäuren gibt es auch Kationsäuren und Anionsäuren.

Beachte: Diese Theorie ist nicht auf Wasser als Lösemittel beschränkt!

Basen sind Protonenacceptoren. Das sind Stoffe oder Teilchen, die H+-Ionen aufnehmen können. Beispiele: NH

+

3 + H+

NH4 ; Na+OH– + HCl

H2O +

Na+ + Cl–.

Kationbasen und Anionbasen werden auf S. 221 besprochen.

Salze sind Stoffe, die in festem Zustand aus Ionen aufgebaut sind. Beispiele: Na+Cl–, Ammoniumchlorid (NH +

4 Cl–), Na2SO4, CaSO4.

Eine Säure kann ihr Proton nur dann abgeben, d.h. als Säure reagieren, wenn das Proton von einer Base aufgenommen wird. Für eine Base liegen die Verhältnisse umgekehrt. Die saure oder basische Wirkung einer Substanz ist also eine Funktion des jeweiligen Reaktionspartners, denn Säure-Base-Reaktionen sind Protonen-
übertragungsreaktionen (Protolysen).

Protonenaufnahme bzw. -abgabe sind reversibel, d.h. bei einer Säure-Base-Reaktion stellt sich ein Gleichgewicht ein. Es heißt Säure-Base-Gleichgewicht oder Protolysegleichgewicht: HA + B

BH+ + A–, mit den Säuren: HA und

Allgem

212
eine

Chemie

BH+ und den Basen: B und A–. Bei der Rückreaktion wirkt A– als Base und BH+
als Säure. Man bezeichnet A– als die zu HA korrespondierende (konjugierte) Base. HA ist die zu A– korrespondierende (konjugierte) Säure. HA und A– nennt man ein korrespondierendes (konjugiertes) Säure-Base-Paar.

Für ein Säure-Base-Paar gilt: Je leichter eine Säure (Base) ihr Proton abgibt (aufnimmt), d.h. je stärker sie ist, umso schwächer ist ihre korrespondierende Base (Säure).

Die Lage des Protolysegleichgewichts wird durch die Stärke der beiden Basen (Säuren) bestimmt. Ist B stärker als A–, so liegt das Gleichgewicht auf der rechten Seite der Gleichung.

Beispiel:

HCl

H+ + Cl–

NH

+

3 + H+

NH4

HCl + NH

+

3

NH4 + Cl–
allgemein:

Säure 1 + Base 2

Säure 2 + Base 1

Die Säure-Base-Paare sind:

HCl/Cl–
bzw. (Säure 1/Base 1)

NH

+

3/NH4 bzw. (Base 2/Säure 2)

Substanzen oder Teilchen, die sich einer starken Base gegenüber als Säure verhalten und von einer starken Säure H+-Ionen übernehmen und binden können, heißen Ampholyte (amphotere Substanzen). Welche Funktion ein Ampholyt ausübt, hängt vom Reaktionspartner ab. Beispiele: H

–

–

–

2O, HCO3 , H2PO4 , HSO4 ,

H2NCOOH.

Wasser, H2O, ist als sehr schwacher amphoterer Elektrolyt in ganz geringem Maße dissoziiert:

H2O

H+ + OH–

H+-Ionen sind wegen ihrer im Verhältnis zur Größe hohen Ladung nicht existenzfähig. Sie liegen solvatisiert vor: H+ · x H

+

+

+

2O = H3O+, H5O2 , H7O3 , H9O4 =

H3O+ · 3 H2O etc. Zur Vereinfachung schreibt man nur das erste Ion H3O+

(= Hydronium-Ion).

Man formuliert die Dissoziation von Wasser meist als Autoprotolyse (Wasser reagiert mit sich selbst):

H2O + H2O

H3O+ + OH–

(Autoprotolyse des Wassers)

10

Säure-Base-Systeme

213

Das Massenwirkungsgesetz ergibt für diese Reaktion:

c(H O+ ) c(OH−

⋅

)

3

= K
c2 (H O)

2
oder c(H3O+)·c(OH–) = K·c2(H2O) = KW

K ist die Protolysekonstante des Wassers. Ihr Zahlenwert ist:

K(293 K) = 3,26·10–18

Da die Eigendissoziation des Wassers außerordentlich gering ist, kann die Konzentration des undissoziierten Wassers c(H2O) als nahezu konstant angenommen und gleichgesetzt werden der Ausgangskonzentration c(H2O) = 55,4 mol·L–1 (bei 20°C). (1 Liter H2O wiegt bei 20°C 998,203 g; dividiert man durch 18,01 g·mol–1, ergeben sich für c(H2O) = 55,4 mol·L–1.)

Mit diesem Zahlenwert für c(H2O) erhält man:

c(H3O+)·c(OH–) = 3,26·10–18·55,42 mol2·L–2

= 1·10–14 mol2·L–2 = KW

Die Konstante KW heißt das Ionenprodukt des Wassers.

Für c(H3O+) und c(OH–) gilt:

c(H

−

−

3O+) = c(OH–) =

10 14

2

2
mol ⋅ L = 10–7 mol·L–1

Anmerkungen: Der Zahlenwert von KW ist abhängig von der Temperatur. Für genaue Rechnungen muss man statt der Konzentrationen die Aktivitäten verwenden, s. S. 266.

Temperaturabhängigkeit von KW

KW in 10–14 mol2 · L–2 0,116 0,608 1,103 5,985 59,29

°C 0

18

25

50 100

Reines Wasser reagiert neutral, d.h. weder sauer noch basisch.

Man kann auch allgemein sagen:

Eine wässrige Lösung reagiert dann neutral, wenn in ihr die Wasserstoff-ionenkonzentration c(H3O+) den Wert 10–7 mol · L–1 hat.

Die Zahlen 10–14 oder 10–7 sind vom Typ a · 10–b. Bildet man hiervon den negativen dekadischen Logarithmus, erhält man:

–lg
a·10–b = b – lg a

Allgem

214
eine

Chemie

Für den negativen dekadischen Logarithmus des Zahlenwertes der Wasserstoff-ionenkonzentration hat man aus praktischen Gründen das Symbol pH (von potentia hydrogenii) eingeführt. Den zugehörigen Zahlenwert bezeichnet man als den pH-Wert einer Lösung:

pH = –lg c(H3O+)

Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes der H3O+-Konzentration (genauer: H3O+-Aktivität).

Analog gilt:

pOH = –lg c(OH–)

Der pH-Wert ist ein Maß für die „Acidität“ bzw. „Basizität“ einer verdünnten wässrigen Lösung.

Eine neutrale Lösung hat den pH-Wert 7 (bei T = 22°C) pH = 7

In sauren Lösungen überwiegen die H3O+-Ionen und es gilt: c(H3O+) > 10–7 mol·L–1 oder
pH < 7

In alkalischen (basischen) Lösungen überwiegt die OH–-Konzentration. Hier ist: c(H3O+) < 10–7 mol·L–1 oder
pH > 7

Anmerkung: „pH-neutral“ heißt, der pH-Wert ist 7. „Hautneutral“ bezeichnet den physiologischen pH-Wert der gesunden Haut von ca. 5,5. Blutplasma: pH = 7,4; Magensaft: pH =

1,4; Wein: pH = 2,8 – 3,8; Regen (Reinluftgebiete): pH = 5,6.

Benutzt man das Symbol p allgemein für den negativen dekadischen Logarithmus einer Größe (z.B. pOH, pKW), lässt sich das Ionenprodukt von Wasser auch schreiben als:

pH + pOH = pKW = 14

Mit dieser Gleichung kann man über die OH–-Ionenkonzentration auch den
pH-Wert einer alkalischen Lösung errechnen (Tabelle 20).

10

Säure-Base-Systeme

215

Tabelle 20
pH
pOH

0

1 M
starke Säure, z.B. 1 M HCl, c(H3O+) = 100 = 1, c(OH–) = 10–14 14

1

0,1 M starke Säure, z.B. 0,1 M HCl, c(H3O+) = 10–1, c(OH–) = 10–13 13

2

0,01 M starke Säure, z.B. 0,01 M HCl, c(H3O+) = 10–2, c(OH–) = 10–12 12

•

•

•

•

•

•

•

•

7

Neutralpunkt, reines Wasser, c(H3O+) = c(OH–) = 10–7 mol·L–1

7

•

•

•

•

•

•

•

•

12 0,01 M starke Base, z.B. 0,01 M NaOH, c(OH–) = 10–2, c(H3O+) = 10–12

2

13 0,1 M starke Base, z.B. 0,1 M NaOH, c(OH–) = 10–1, c(H3O+) = 10–13

1

14 1 M
starke Base, z.B. 1 M NaOH, c(OH–) = 100, c(H3O+) = 10–14

0
pH
pOH

Beachte: Außerhalb der normalen pH-Skala gilt die Beziehung: pH = –lg c(H3O+) nicht mehr. In diesen Fällen muss man pH = lg aH + setzen. S. hierzu Aktivität a. Manchmal 3O
findet man die Bezeichnungen „übersauer“ für pH < 0 und „überalkalisch“ für pH > 14.

Säure- und Basestärke

Wir betrachten die Reaktion einer Säure HA mit H2O:

c(H O+ ) c(A−

⋅

)

HA + H

3

2O

H3O+ + A–;

K = c(HA)⋅c(H O)

2

Solange mit verdünnten Lösungen der Säure gearbeitet wird, kann c(H2O) als konstant angenommen und in die Gleichgewichtskonstante (Protolysekonstante) einbezogen werden:

c(H O+ ) c(A−

⋅

)

K·c(H

3

2O) = KS =

(manchmal auch K
c(HA)

a, a von acid)

Für die Reaktion einer Base mit H2O gelten analoge Beziehungen: c(BH+ ) c(OH−

⋅

)

B + H2O

BH+ + OH–;

K' = c(H O)

2

⋅ c(B)

c(BH+ ) c(OH−

⋅

)

K'·c(H2O) = KB =
c(B)

Die Konstanten KS und KB nennt man Säure- bzw. Basekonstante. Sie sind ein Maß für die Stärke einer Säure bzw. Base. Analog dem pH-Wert formuliert man den pKS bzw. pKB-Wert:

Allgem

216
eine

Chemie
pKS = –lg KS und pKB = –lg KB

Zwischen den pKS- und pKB-Werten korrespondierender Säure-Base-Paare gilt die Beziehung:

pKS + pKB = 14

(KS · KB = 10–14)

Anmerkung: pKS bzw. pKB heißen auch Säure- bzw. Baseexponent. Sie sind nämlich der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes von KS und KB.

Starke Säuren und starke Basen

Starke Säuren haben pKS-Werte < 1, und starke Basen haben pKB-Werte < 0, d.h. pKS-Werte > 14.

In wässrigen Lösungen starker Säuren und Basen reagiert die Säure oder Base praktisch vollständig mit dem Wasser, d.h. c(H3O+) bzw. c(OH–) ist gleich der Gesamtkonzentration der Säure bzw. Base, CSäure bzw. CBase.

Der pH-Wert ist daher leicht auszurechnen.

Beispiele:

Säure: gegeben: 0,01 M wässrige HCl-Lösung = CSäure; gesucht: pH-Wert.

c(H3O+) = 0,01 = 10–2 mol·L–1; pH = 2

Base: gegeben: 0,1 M NaOH = CBase; gesucht: pH-Wert.

c(OH–) = 0,1 = 10–1 mol·L–1; pOH = 1; c(OH–)·c(H3O+) = 10–14;
c(H3O+) = 10–13 mol·L–1; pH = 13

Schwache Säuren und schwache Basen

Bei schwachen Säuren bzw. Basen kommt es nur zu unvollständigen Protolysen.

Es stellt sich ein Gleichgewicht ein, in dem alle beteiligten Teilchen in messbaren Konzentrationen vorhanden sind.

Säure: HA + H2O

H3O+ + A–

Aus Säure und H2O entstehen gleichviele H3O+- und A–-Ionen, d.h. c(A–) =
c(H3O+) = x. Die Konzentration der undissoziierten Säure c = c(HA) ist gleich der Anfangskonzentration der Säure C0(Säure) minus x; denn wenn x H3O+-Ionen gebildet werden, werden x Säuremoleküle verbraucht. Bei schwachen Säuren ist x gegenüber C0(Säure) vernachlässigbar, und man darf C0(Säure) = CSäure setzen.

Nach dem Massenwirkungsgesetz ist:

c(H O+ ) c(A− )

c2 (H O+

⋅

)

2

2

K

3

3
x

S =

=

=
x
c(HA)

c(HA)

C −

≈
x
c

KS·c(HA) = c2(H3O+)

10

Säure-Base-Systeme

217
mit c(HA) = CSäure ergibt sich durch Logarithmieren und mit pKS = –lg KS sowie pH = –lg (c (H3O+)):

pKS – lg CSäure = 2·pH

Für den pH-Wert gilt:

pK − lg C
pH =

S

Säure

2

Beachte: Bei sehr verdünnten schwachen Säuren ist die Protolyse so groß (α ≥ 0,62, s. S.

222), dass diese Säuren wie starke Säuren behandelt werden müssen. Für sie gilt: pH = – lg C.

Analoges gilt für sehr verdünnte schwache Basen.

Base: B + H2O U BH+ + OH–

Aus Base und H2O entstehen gleich viele OH–- und BH+-Ionen, d.h. c(OH–) =
c(BH+). Bei schwachen Basen darf man c(B) = C0(Base) = CBase setzen (=

Anfangskonzentration der Base).

MWG:

+

−

−

K
c(BH ) ⋅ c(OH )

c2(OH )

B =

=

; K
c( )

B
c( )

B

B·c(B) = c2(OH–)

Mit c(B) = CBase ergibt sich durch Logarithmieren und mit
pkB = –lg KB sowie pOH = –lg (c(OH))

pKB – lgCBase = 2·pOH
pK
lg C
pOH =

B −

Base

2

Mit pOH + pH = 14 erhält man
pK − lgC

pH = 14 – pOH = 14 –

B

Base oder

2
pH = 7 + 1 (pK

2

S + lg CBase)

Beispiele:

Säure: gegeben: 0,1 M HCN-Lösung; pKS

= 9,4; gesucht: pH-Wert.

HCN

9,4 +1

C = 0,1 = 10–1 mol·L–1; pH =

= 5,2

2

Säure: gegeben: 0,1 M CH3COOH; pKS

= 4,76; gesucht: pH-Wert.

CH COOH

3

4,76 +1

C = 0,1 = 10–1 mol·L–1; pH =

= 2,88

2

Allgem

218
eine

Chemie

Base: gegeben: 0,1 M Na2CO3-Lösung; gesucht: pH-Wert.

Na

2–

2CO3 enthält das basische CO3 -Ion, das mit H2O reagiert:

CO 2–

–

3 + H2O

HCO3 + OH–

Das

HCO –

2–

3 -Ion ist die zu CO3 konjugierte Säure mit pKS = 10,4.

Aus
pKS + pKB = 14 folgt pKB = 3,6. Damit wird

3,6 − lg 0 1

,

3,6 ( 1)

pOH

=

=

− − = 2,3 und pH = 14 – 2,3 = 11,7

2

2

Zum pH-Wert in Lösungen von Ampholyten s. Bd. II.

Tabelle 21. Starke und schwache Säure-Base-Paare
pKS

Säure

← korrespondierende →

Base
pKB

≈ –10
sehr HClO

–

4 Perchlorsäure

ClO4 Perchloration sehr

≈24

–6
starke

HClaq Salzsäure

Cl– Chloridion schwache

20

–3

Säure

H

–

2SO4 Schwefelsäure

HSO4 Hydrogen-

Base

17
sulfation

–1,76

H

–

3O+ Oxoniumion

H2O Wasser1)

15,76

1,92

H

–

2SO3 Schweflige

HSO3 Hydrogen-

12,08

Säure
sulfition

1,92

HSO –

2–

4 Hydrogen-

SO4 Sulfation

12,08
sulfation

1,96

H

–

3PO4 Orthophos-

H2PO4 Dihydrogen-

12,04
phorsäure
phosphation

4,76

HAc Essigsäure

Ac– Acetation

9,25

6,52

H

–

2CO3 Kohlensäure

HCO3 Hydrogen-

7,48
carbonation

7

Die Stärke der Säure nimmt ab –––––––––––––––––––––––––

HSO –

2–

3 Hydrogen-

SO3 Sulfition

–––––––––––––––––––––––––

7

Die Stärke der Base nimmt zu

←
sulfition

←

9,25

NH +

4 Ammoniumion

NH3 Ammoniak

4,75

10,4

HCO –

2–

3 Hydrogen-

CO3 Carbonation

3,6
sehr
carbonation
sehr

15,76 schwache H2O Wasser

OH– Hydroxidion
starke

–1,76

24

Säure

OH– Hydroxidion

O2– Oxidion Base

–10

+

−

1)

c(H )⋅ c(OH )

−14

Wegen

= 10

= 1,8·10–16, um H+, OH– und H
c(H O)

,

2O in die Tabelle

2

55 5
aufnehmen zu können. Bei der Ableitung von KW über die Aktivitäten ist pKS(H2O) = 14
und pKS(H3O+) = 0.

10

Säure-Base-Systeme

219

Mehrwertige Säuren

Im Gegensatz zu einwertigen Säuren der allgemeinen Formel HA sind mehrwertige (mehrbasige, mehrprotonige) Säuren Beispiele für mehrstufig dissoziierende Elektrolyte. Hierzu gehören Orthophosphorsäure (H3PO4), Schwefelsäure (H2SO4) und Kohlensäure (H2CO3). Sie können ihre Protonen schrittweise abgeben. Für jede Dissoziationsstufe bzw. Protolyse gibt es eine eigene Dissoziationskonstante K bzw. Säurekonstante KS mit einem entsprechenden pKS-Wert.

H3PO4:

Als Dissoziation formuliert Als

Protolyse formuliert

1. Stufe: H

–

–

3PO4

H+ + H2PO4

H3PO4 + H2O

H3O+ + H2PO4
c H O+ c H PO −

(

) (

)

K

3

2

4

S

=

⋅

1
c(H PO

3

4 )

= , ⋅ −

11 10 2;
pKS = 1 9

, 6

1

2. Stufe: H

–

2–

–

2–

2PO4

H+ +HPO4

H2PO4 + H2O

H3O+ + HPO4
c(H O+ ) c(HPO 2− )

K

3

4

S

=

⋅

2
c(H PO −

2

4 )

= , ⋅ −

6 1 10 8;
pKS = 7,21

2

3. Stufe: HPO 2–

3–

2–

3–

4

H+ + PO4 HPO4 + H2O

H3O+ + PO4
c(H O+ ) c(PO 3− )

K

3

4

S

=

⋅

3
c(HPO 2−

4

)

= , ⋅ −

4 7 10 13;
pKS = 12 32

,

3

Gesamtreaktion:

Bei einer Lösung von H3PO4 spielt die
dritte Protolysereaktion praktisch keine

H

3–

3PO4 = 3 H+ + PO4

Rolle
c3(H+ ) c(PO 3−

⋅

)

K

4

1,2,3 =
c(H PO

Im Falle einer Lösung von Na2HPO4 ist

3

4 )

auch pK maßgebend.

K

S3

1,2,3 = K1·K2·K3

H2CO3: Es wird nur die Protolyse formuliert.

1. Stufe:

CO2 + H2O

H2CO3;

+

−
c(H O ) c(HCO )

H

–

=

3

⋅

3

= 3·10–7

2CO3 + H2O

HCO3 + H3O+

KS1
c(H CO )

2

3
pKS = 6,52

1

Allgem

220
eine

Chemie

2. Stufe

HCO –

2–

2

3 + H2O

CO3 + H3O+

+
c(H O )

3

⋅

−
c(CO

)

K

3

S

=

= 3,9·10–11

2

−
c(HCO )

3
pKS = 10,4

2

Gesamtreaktion:

H

2–

2

2CO3 + 2 H2O

CO3 + 2 H3O+

2

+

−
c (H O ) c(CO

)

K

3

3

S

=

⋅

= K · K

1,2
c(H CO

S

S

2

3 )

1

2

= 1,2·10–17
pKS = pK + pK = 16,92

1,2

S1

S2

Bei der ersten Stufe ist zu beachten, dass nur ein kleiner Teil des in Wasser gelö-
sten CO2 als H2CO3 vorliegt. pKS bezieht sich hierauf.

1

Bei genügend großem Unterschied der KS bzw. pKS-Werte kann man jede Stufe für sich betrachten. Ausschlaggebend für den pH-Wert ist meist die 1. Stufe. Während nämlich die Abspaltung des ersten Protons leicht und vollständig erfolgt, werden alle weiteren Protonen sehr viel schwerer und unvollständig abgespalten.

Das Anion erhält nämlich beim Abspalten eines Protons eine höhere negative Ladung, welche eine erneute Protonenabspaltung erschwert.

Daher gilt: pKS < pK < pK .

1

S2

S3

Die einzelnen Dissoziationsstufen können oft in Form ihrer Salze isoliert werden.

Beispiele (mit Angaben über die Reaktion in Wasser):

Natriumdihydrogenphosphat NaH2PO4 (primäres Natriumphosphat) (sauer), Di-natriumhydrogenphosphat Na2HPO4 (sekundäres Natriumphosphat) (basisch), Trinatriumphosphat Na3PO4 (tertiäres Natriumphosphat) (stark basisch), Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 (basisch), Natriumcarbonat Na2CO3 (stark basisch) und andere Alkalicarbonate wie Kaliumcarbonat K2CO3 und Lithiumcarbonat Li2CO3.

Mehrwertige Basen

Außer einwertigen Basen der allgemeinen Formel B gibt es auch mehrwertige Basen wie z.B. Ca(OH)2.

Protolysereaktionen beim Lösen von Salzen in Wasser

Salze aus einer starken Säure und einer starken Base wie NaCl reagieren beim Lösen in Wasser neutral. Die hydratisierten Na+-Ionen sind so schwache Protonendonatoren, dass sie gegenüber Wasser nicht sauer reagieren. Die Cl–-Anionen sind andererseits so schwach basisch, dass sie aus dem Lösemittel keine Protonen aufnehmen können.

10

Säure-Base-Systeme

221

Es gibt nun auch Salze, deren Anionen infolge einer Protolysereaktion mit Wasser OH–-Ionen bilden. Es sind sog. Anionbasen. Die stärkste Anion-Base in Wasser ist OH–. Weitere Beispiele: CN– oder

CH3COO– + H2O

CH3COOH + OH–
pKB

= 9,25

CH CO−

3

2

CO 2–

–

3 + H2O

HCO3 + OH–
pKB

=

3,6

CO2−

3

S2– + H2O

HS– + OH–
pKB =

1,1

S2−

pOH = pKB – lg CSalz

pH

= 14 – pOH

Anionsäuren sind z.B. HSO –

–

4 und H2PO4

HSO –

2–

4 + H2O

H3O+ + SO4

H

–

2–

2PO4

H3O+ + HPO4

Kationsäuren entstehen durch Protolysereaktionen beim Lösen bestimmter Salze in Wasser. Beispiele für Kationsäuren sind das NH +

4 -Ion und hydratisierte, mehr-
fach geladene Metallkationen:

NH +

4 + H2O + Cl–

H3O+ + NH3 + Cl– ;
pKS

= 9,21

NH +

4

9 2

, 1− lgC
pK − lgC
pH =

NH4Cl

=

S

Salz

2

2

(Für C

,

+

NH Cl = 0,1 mol·L–1 ist
pH = 9 21 1 = 5,1.)

4

2

[Fe(H2O)6]3+ + H2O + 3 Cl–

H3O+ + [Fe(OH)(H2O)5]2+ + 3 Cl–
pKS

= 2,2

[Fe (H2O)6 ] 3+

In allen Fällen handelt es sich um Kationen von Salzen, deren Anionen schwä-
chere Basen als Wasser sind, z.B. Cl–, SO 2–

4 . Die Lösungen von hydratisierten

Kationen reagieren umso stärker sauer, je kleiner der Radius und je höher die Ladung, d.h. je größer die Ladungsdichte des Metallions ist.

Betrachtet man die Reaktion von [Fe(OH)(H2O)5]2+ oder [Al(OH)(H2O)5]2+ mit H3O+, so verhalten sich die Kationen wie eine Base. Man nennt sie daher auch Kationbasen.

Allgem

222
eine

Chemie

Neutralisationsreaktionen

Neutralisationsreaktionen nennt man allgemein die Umsetzung einer Säure mit einer Base. Hierbei hebt die Säure die Basewirkung bzw. die Base die Säure-wirkung mehr oder weniger vollständig auf.

Lässt man z.B. äquivalente Mengen wässriger Lösungen von starken Säuren und Basen miteinander reagieren, ist das Gemisch weder sauer noch basisch, sondern neutral. Es hat den pH-Wert 7. Handelt es sich nicht um starke Säuren und starke Basen, so kann die Mischung einen pH-Wert ≠ 7 aufweisen, s. S. 224.

Allgemeine Formulierung einer Neutralisationsreaktion:

Säure + Base ⎯ →

⎯ deprotonierte Säure + protonierte Base

Beispiel: Salzsäure + Natronlauge

H3O+ + Cl– + Na+ + OH–

Na+ + Cl– + 2 H2O

∆H = –57,3 kJ·mol–1

Die Metall-Kationen und die Säurerest-Anionen bleiben wie in diesem Fall meist gelöst und bilden erst beim Eindampfen der Lösung Salze.

Beachte: Die Rückreaktion ist die „Hydrolyse des Salzes“ (NaCl).

Das Beispiel zeigt deutlich:

Die Neutralisationsreaktion ist eine Protolyse, d.h. eine Übertragung eines Protons von der Säure H3O+ auf die Base OH– unter Bildung von Wasser.

H3O+ + OH– ⎯ →

⎯ 2 H2O

∆H = –57,3 kJ·mol–1

Da starke Säuren praktisch vollständig dissoziiert sind, wird bei allen Neutralisationsreaktionen gleich konzentrierter Hydroxidlösungen mit verschiedenen starken Säuren immer die gleiche Wärmemenge (Neutralisationswärme) von

57,3 kJ·mol–1 frei.

Beachte: Ein Beispiel für eine Neutralisationsreaktion ohne Wasserbildung ist die Reaktion von NH

+

3 mit HCl in der Gasphase: NH3 + HCl ⎯ →

⎯ NH4 Cl–.

Genau verfolgen lassen sich Neutralisationsreaktionen durch die Aufnahme von pH-Diagrammen (Titrationskurven) bei Titrationen.

Protolysegrad

Anstelle des Dissoziationsgrads α von S. 181 kann man auch einen Protolysegrad α analog definieren:

Für die Protolysereaktion:

HA + H2O

H3O+ + A– gilt:

10

Säure-Base-Systeme

223

Konzentration protolysierter HA − Moleküle
α = Konzentration der HA − Moleküle vor der Protolyse

Mit c = Gesamtkonzentration HA und c(HA), c(H3O+), c(A–), den Konzentrationen von HA, H3O+, A– im Gleichgewicht ergibt sich:

−

+

−
c c(HA)

c(H O )

c(A )

α =

=

3

=
c
c
c

Man gibt α entweder in Bruchteilen von 1 (z.B. 0,5) oder in Prozenten (z.B. 50%) an.

Das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz lautet für die Protolyse:

2
α ⋅ c = KS

1 − α

Für starke Säuren ist α ≈ 1 (bzw. 100%).

Für schwache Säuren ist α « 1, und die Gleichung vereinfacht sich zu: K
α =

S
c

Daraus ergibt sich:

Der Protolysegrad einer schwachen Säure wächst mit abnehmender Konzentration c, d.h. zunehmender Verdünnung.

Beispiel: 0,1 M CH3COOH: α = 0,013;

0,001 M CH3COOH: α = 0,125.

Titrationskurven

Titrieren heißt, die unbekannte Menge eines gelösten Stoffes dadurch ermitteln, dass man ihn durch Zugabe einer geeigneten Reagenzlösung mit genau bekanntem Gehalt (Wirkungsgrad, Titer) quantitativ von einem chemisch definierten Anfangszustand in einen ebenso gut bekannten Endzustand überführt. Man misst dabei die verbrauchte Menge Reagenzlösung z.B. mit einer Bürette (Volumen-messung).

Das Ende der Umwandlungsreaktion soll von selbst erkennbar sein oder leicht erkennbar gemacht werden können.

Gesucht wird der Äquivalenzpunkt (= theoretischer Endpunkt). Hier ist die dem gesuchten Stoff äquivalente Menge gerade verbraucht. (Der Titrationsgrad ist 1.) Bestimmt man z.B. den Säuregehalt einer Lösung durch Zugabe einer Base genau bekannten Gehalts, indem man die Basenmenge misst, die bis zum Äquivalenzpunkt verbraucht wird, und verfolgt man diese Titration durch Messung des

Allgem

224
eine

Chemie
jeweiligen pH-Wertes der Lösung, so erhält man Wertepaare. Diese ergeben graphisch die Titrationskurve der Neutralisationsreaktion. Der Wendepunkt der Kurve beim Titrationsgrad 1 100 % Neutralisation entspricht dem Äquivalenzpunkt.

Anmerkung: Masslösung heißt eine Lösung bekannten Gehalts (bekannter Molarität, Äquivalenzkonzentration) s. hierzu Bd. III.

Beispiele: Säure/Base-Titrationen (= Acidimetrie und Alkalimetrie)

1. Starke Säure/starke Base. Beispiel: 0,1 M HCl/0,1 M NaOH. Vorgelegt wird 0,1 M HCl (Abb. 87).

Hier fallen Äquivalenzpunkt und Neutralpunkt (pH = 7) zusammen!

2. Titration einer schwachen Base wie Ammoniak mit HCl: Abb. 122.

3. Titration einer schwachen Säure wie Essigsäure mit NaOH: Abb. 123.

4. Titration einer schwachen Säure mit einer schwachen Base oder umgekehrt.

Je schwächer die Säure bzw. Base, desto kleiner ist die pH-Änderung am Äquivalenzpunkt. Der Reagenzzusatz ist am Wendepunkt so groß, dass eine einwand-freie Feststellung des Äquivalenzpunktes nicht mehr möglich ist. Der pH-Wert des Äquivalenzpunktes hängt von den Dissoziationskonstanten der beiden

Reaktionspartner ab. Er kann im sauren oder alkalischen Gebiet liegen. In Abb.

124 ist ein Sonderfall angegeben.

Bemerkungen: Der Wendepunkt einer Titrationskurve, der dem Äquivalenzpunkt entspricht, weicht umso mehr vom Neutralpunkt (pH = 7) ab, je schwächer die Säure oder Base ist. Bei der Titration schwacher Säuren liegt er im alkalischen, bei der Titration schwacher Basen im sauren Gebiet. Der Sprung im Äquivalenzpunkt, d.h. die größte Änderung des pH-Wertes bei geringster Zugabe von Reagenslösung ist umso kleiner, je schwä-
cher die Säure bzw. Lauge ist.

Abb. 121. pH-Diagramm zur Titration von

Abb. 122. pH-Diagramm zur Titration einer
sehr starken Säuren mit sehr starken Basen.

0,1 M Lösung von NH3 mit einer sehr star-

0,1 M HCl/0,1 M NaOH
ken Säure

10

Säure-Base-Systeme

225

Abb. 123. pH-Diagramm zur Titration einer

Abb. 124. Titration von 0,1 M

0,1 M Lösung von CH3COOH mit einer sehr

CH3COOH mit 0,1 M NH3-Lösung
starken Base

1 = Äquivalenzpunkt; 2 = Neutralpunkt (pH = 7); 3 = Halbneutralisationspunkt: pH = pKS

(Titrationsgrad 0,5 = 50 %) s. S. 223. Schraffiert: Pufferbereich (pKS ± 1) s. S. 227
pH-Abhängigkeit von Säure- und Base-Gleichgewichten, Pufferlösungen

Protonenübertragungen in wässrigen Lösungen verändern den pH-Wert. Dieser wiederum beeinflusst die Konzentrationen konjugierter Säure/Base-Paare.

Die Henderson-Hasselbalch-Gleichung (Puffergleichung) gibt diesen Sachverhalt wieder. Man erhält sie auf folgende Weise:

HA + H2O

H3O+ + A–
wenden wir auf diese Protolysereaktion der Säure HA das MWG an:

c(H O+ ) c(A−

⋅

)

K

3

S =
c(HA)

dividieren durch KS und c(H3O+) und logarithmieren anschließend, ergibt sich: c(A− )

– lg c(H3O+) = – lg KS + lg c(HA)

c(A− )

c(HA)

oder
pH = pKS + lg
bzw.

pH = pK
oder
c(HA)

S – lg c(A− )

c(Salz)

pH = pKS + lg ———

c(Säure)

Allgem

226
eine

Chemie

Berechnet man mit dieser Gleichung für bestimmte pH-Werte die prozentualen Verhältnisse an Säure und korrespondierender Base (HA/A–) und stellt diese graphisch dar, entstehen Kurven, die als Pufferungskurven bezeichnet werden (Abb.

125 - 127). Abb. 125 zeigt die Kurve für CH3COOH/CH3COO–. Die Kurve gibt die Grenze des Existenzbereichs von Säure und korrespondierender Base an: bis pH = 3 existiert nur CH3COOH; bei pH = 5 liegt 63,5%, bei pH = 6 liegt 95%

CH3COO– vor; ab pH = 8 existiert nur CH3COO–.

Abb. 126 gibt die Verhältnisse für das System NH +

4 /NH3 wieder. Bei pH = 6 exis-
tiert nur NH +

+

4 , ab pH = 12 nur NH3. Will man die NH4 -Ionen quantitativ in NH3
überführen, muss man durch Zusatz einer starken Base den pH-Wert auf 12 er-höhen. Da NH3 unter diesen Umständen flüchtig ist, „treibt die stärkere Base die schwächere aus“. Ein analoges Beispiel für eine Säure ist das System H

–

2CO3/HCO3 (Abb. 127).

Bedeutung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung
a) Bei bekanntem pH-Wert kann man das Konzentrationsverhältnis von Säure und konjugierter Base berechnen.

b) Bei pH = pKS ist lg c(A–)/c(HA) = lg 1 = 0, d.h. c(A–) = c(HA).

c) Ist c(A–) = c(HA), so ist der pH-Wert gleich dem pKS-Wert der Säure. Dieser pH-Wert stellt den Wendepunkt der Pufferungskurven in Abb. 125 - 127 dar.

Vgl. Abb. 121 - 124.

d) Pufferlösungen können verdünnt werden, ohne dass sich der pH-Wert
merklich ändert. Erklärung: Der pH-Wert hängt vom KS-Wert und vom

Verhältnis c(Salz) / c(Säure) ab. Dieses bleibt bei der Verdünnung gleich!

Abb. 125.

Abb. 126.

Abb. 127.

HAc: pH = pK

+

–

S = 4,75

NH4 : pH = pKS = 9,25

HCO3 : pH = pKS = 10,40

=

Pufferbereich
x = pKS-Wert

10

Säure-Base-Systeme

227
e) Die Gleichung gibt auch Auskunft darüber, wie sich der pH-Wert ändert, wenn man zu Lösungen, die eine schwache Säure (geringe Protolyse) und ihr Salz (konjugierte Base) oder eine schwache Base und ihr Salz (konjugierte Säure) enthalten, eine Säure oder Base zugibt.

Enthält die Lösung eine Säure und ihr Salz bzw. eine Base und ihr Salz in etwa gleichen Konzentrationen, so bleibt der pH-Wert bei Zugaben von Säure bzw.

Base in einem bestimmten Bereich, dem Pufferbereich des Systems, nahezu konstant (Abb. 125 - 127).

Lösungen mit diesen Eigenschaften heißen Pufferlösungen, Puffersysteme oder

Puffer.

Eine Pufferlösung besteht aus einer schwachen Brønsted-Säure (-Base) und der korrespondierenden Base (bzw. korrespondierenden Säure).

Sie vermag je nach der Stärke der gewählten Säure bzw. Base die Lösung in einem ganz bestimmten Bereich (Pufferbereich) gegen Säure- bzw. Basezusatz zu puffern.

Ein günstiger Pufferungsbereich erstreckt sich über etwa je einen pH-Wert auf beiden Seiten des pKS-Wertes der zugrunde liegenden schwachen Säure.

Eine Pufferlösung hat die Pufferkapazität 1, wenn der Zusatz von ceq = 1 mol Säure oder Base zu einem Liter Pufferlösung den pH-Wert um 1 Einheit ändert.

Maximale Pufferkapazität erhält man für ein molares Verhältnis von Säure zu Salz von 1 : 1.

Geeignete Puffersysteme können aus Tabellen entnommen werden.

Pufferlösungen besitzen in der physiologischen Chemie besondere Bedeutung, denn viele Körperflüssigkeiten, z.B. Blut (pH =7,39 ±0,05), sind gepuffert (physiologische Puffersysteme).

Wichtige Puffersysteme des Blutes sind:

a) Der Bicarbonatpuffer

(Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer)

H

–

2CO3

HCO3 + H+

H2CO3 ist praktisch vollständig in CO2 und H2O zerfallen: H2CO3

CO2 +

H2O. Die Kohlensäure wird jedoch je nach Verbrauch aus den Produkten wieder nachgebildet. Bei der Formulierung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung für den Bicarbonatpuffer muss man daher die CO2-Konzentration im Blut mitberücksichtigen:

c(HCO − )

pH =

'

pK

+ lg

3

S H2CO3
c(H CO + CO )

2

3

2

Allgem

228
eine

Chemie
c(H+ ) c(HCO −

⋅

)

mit

'

pK

=

3

S H2CO3
c(H CO

2

3 + CO )

2

(KS' ist die scheinbare Protolysekonstante der H2CO3, die den Zerfall in H2O + CO2
berücksichtigt.)

b) Der Phosphatpuffer

Mischung aus H

–

2–

2PO4 (primäres Phosphat) und HPO4 (sekundäres Phosphat):

H

–

2–

2PO4

HPO4 + H+
c(HPO 2− )

pH = pK

4

H PO − + lg

2

4
c(H PO − )

2

4

Acetatpuffer

Ein weiteres wichtiges Puffersystem ist der Acetatpuffer (Essigsäure/Acetat-Gemisch):

1) Säurezusatz: Gibt man zu der Lösung aus CH

–

3COOH/CH3CO2 etwas ver-
dünnte HCl, so reagiert das H3O+-Ion der vollständig protolysierten HCl mit dem Acetatanion und bildet undissoziierte Essigsäure. Das Acetatanion fängt also die Protonen der zugesetzten Säure ab, wodurch der pH-Wert der Lösung konstant bleibt:

H3O+ + CH3COO–

CH3COOH + H2O

2) Basezusatz: Gibt man zu der Pufferlösung wenig verdünnte Natriumhydroxid-Lösung NaOH, reagieren die OH–-Ionen mit H+-Ionen der Essigsäure zu H2O:

CH3COOH + Na+ + OH–

CH3COO– + Na+ + H2O

Da CH3COOH als schwache Säure wenig protolysiert ist, ändert auch der Verbrauch an Essigsäure durch die Neutralisation den pH-Wert nicht merklich.

Die zugesetzte Base wird von dem Puffersystem „abgepuffert“.

Zahlenbeispiel für die Berechnung des pH-Wertes eines Puffers:

Gegeben:

Lösung 1 = 1 L Pufferlösung, die 0,1 mol Essigsäure CH3COOH (pKS = 4,76) und 0,1 mol Natriumacetat-Lösung (CH3COO–Na+) enthält.

Der pH-Wert des Puffers berechnet sich zu:

c(CH COO− )

pH = pK

3

,

S + lg

= 4,76 + lg 0 1 = 4,76
c(CH COOH)

3

0 1

,

10

Säure-Base-Systeme

229

Gegeben:

Lösung 2 = 1 ml Natriumhydroxid-Lösung (NaOH) mit ceq = 1 mol·L–1. Sie enthält 0,001 mol NaOH.

Gesucht: pH-Wert der Mischung aus Lösung 1 und Lösung 2.

0,001 mol NaOH neutralisieren die äquivalente Menge = 0,001 mol CH3COOH.

Hierdurch wird c(CH3COOH) = 0,099 und c(CH3COO–) = 0,101.

Der pH-Wert der Lösung berechnet sich zu:

pH = pK

,

S + lg 0 101 = 4,76 + lg 1,02 = 4,76 + 0,0086 = 4,7686

0,099

Messung von pH-Werten

Eine genaue Bestimmung des pH-Wertes ist potentiometrisch mit der sog. Glaselektrode möglich, s. S. 208. Weniger genau arbeiten sog. pH-Indikatoren oder Farbindikatoren.

Farbindikatoren sind Substanzen, deren wässrige Lösungen in Abhängigkeit vom pH-Wert der Lösung ihre Farbe ändern können. Es sind Säuren (HIn), die eine andere Farbe (Lichtabsorption) haben als ihre korrespondierenden Basen (In–).

Zwischen beiden liegt folgendes Gleichgewicht vor:

HIn + H2O

H3O+ + In–

Hierfür gilt:

c H O+ c In−

(

) (

)

K

3

S

=

⋅

HIn
c(HIn)

Säurezusatz verschiebt das Gleichgewicht nach links. Die Farbe von HIn wird sichtbar.

Basezusatz verschiebt das Gleichgewicht nach rechts. Die Farbe von In– wird sichtbar.

Anmerkung: Die geringe Menge des zugegebenen Indikators beeinflusst den pH-Wert der Lösung praktisch nicht.

Am Farbumschlagspunkt gilt:

c(HIn) = c(In–)

damit wird c(H3O+) = KS oder pH = pK

,

HIn

SHIn
d.h. der Umschlagspunkt eines Farbindikators liegt bei seinem pKS-Wert, der dem pH-Wert der Lösung entspricht.

Ein brauchbarer Umschlagsbereich ist durch zwei pH-Werte begrenzt:

pH = p K

± 1,

HI

S n

Allgem

230
eine

Chemie

Da das Auge die Farben erst bei einem 10fachen Überschuss der einzelnen Komponenten in der Lösung erkennt. Für c(In–)/c(HIn) = 10 ist nur die Farbe von In–
und für c(In–)/c(HIn) = 0,1 ist nur die Farbe von HIn zu sehen.

Durch Kombination von Indikatoren kann man die Genauigkeit auf 0,1 bis 0,2
pH-Einheiten bringen. Häufig benutzt man Indikatorpapiere (mit Indikatoren getränkte und anschließend getrocknete Papierstreifen). Beliebt sind sog. Uni-versalindikatoren, die aus Mischungen von Indikatoren mit unterschiedlichen Umschlagsbereichen bestehen. Hier tritt bei jedem pH-Wert eine andere Farbe auf.

Verwendung finden Farbindikatoren außer zur pH-Wertbestimmung auch zur

Bestimmung des stöchiometrischen Endpunktes bei der Titration einer Säure oder einer Base.

Tabelle 22

Indikator

Umschlagsgebiet (pH)

Übergang sauer nach basisch

Thymolblau

1,2 - 2,8
rot - gelb

Methylorange

3,0 - 4,4
rot - orangegelb

Kongorot

3,0 - 5,2
blauviolett - rot

Methylrot

4,4 - 6,2
rot - gelb

Bromthymolblau

6,2 - 7,6
gelb - blau

Phenolphthalein

8,0 - 10,0
farblos - rot

Säure-Base-Reaktionen in nichtwässrigen Systemen

Auch in nichtwässrigen Systemen sind Säure-Base-Reaktionen möglich.

Bei Anwendung der Säure-Base-Theorie von Brønsted ist eine Säure-Base-Reaktion auf solche nichtwässrige Lösemittel beschränkt, in denen Protonenübertragungsreaktionen möglich sind. Geeignete Lösemittel sind z.B. Eisessig, konz. H2SO4, konz. HNO3, Alkohole, Ether, Ketone, NH3 (flüssig).

Beispiele:

a) Reaktionen in flüssigen Säuren

Autoprotolyse von HNO3 und CH3COOH

HNO

+

–

3 + HNO3

H2NO3 + NO3

CH

+

–

3COOH + CH3COOH

CH3COOH2 + CH3CO2

Das Autoprotolysegleichgewicht liegt hier weitgehend auf der linken Seite.

10

Säure-Base-Systeme

231

Schwache Basen wie Anilin und Pyridin werden in Eisessig weitgehend protolysiert.

Gegenüber stärkeren Säuren wie Perchlorsäure und Schwefelsäure wirken

Essigsäure und Salpetersäure als Basen:

HClO

+

–

4 + CH3COOH

CH3COOH2 + ClO4

H

+

–

2SO4 + HNO3

H2NO3 + HSO4
b) Reaktionen in flüssigem Ammoniak

Ammoniak ist wie Wasser ein Ampholyt (pKS > 23). Autoprotolyse in flüssigem Ammoniak:

NH

+

–

3 + NH3

NH4 + NH2

Das Gleichgewicht liegt weitgehend auf der linken Seite. Das Ionenprodukt c(NH +

–

+

4 )·c(NH2 ) = 10–29 mol2·L–2. NH4 reagiert in flüssigem Ammoniak mit
unedlen Metallen unter Wasserstoffentwicklung:

2

NH +

4 + Ca ⎯ →

⎯ 2 NH3 + Ca2+ + H2

Säuren wie Essigsäure, die in Wasser schwache Säuren sind, sind in flüssigem Ammoniak starke Säuren:

CH

+

3COOH + NH3

NH4 + CH3COO–

Elektronentheorie der Säuren und Basen nach Lewis

Wir haben gesehen, dass Brønsted-Säuren Wasserstoffverbindungen sind und Brønsted-Basen ein freies Elektronenpaar besitzen müssen, um ein Proton aufnehmen zu können.

Es gibt nun aber sehr viele Substanzen, die saure Eigenschaften haben, ohne dass sie Wasserstoffverbindungen sind. Ferner gibt es in nichtwasserstoffhaltigen (nichtprototropen) Lösemitteln Erscheinungen, die Säure-Base-Vorgängen in Wasser oder anderen prototropen Lösemitteln vergleichbar sind. Eine Beschreibung dieser Reaktionen ist mit der nach Lewis benannten Elektronentheorie der Säuren und Basen möglich.

Eine Lewis-Säure ist ein Molekül mit einer unvollständig besetzten Valenzschale (Elektronenpaarlücke), das zur Bildung einer kovalenten Bindung ein Elektronenpaar aufnehmen kann.

Eine Lewis-Säure ist demnach ein Elektronenpaar-Acceptor. Beispiele: SO3, BF3, BCl3, AlCl3, SnCl4, SbCl5 und alle Zentralteilchen von Komplexen.

Eine Lewis-Base ist eine Substanz, die ein Elektronenpaar zur Ausbildung einer kovalenten Bindung zur Verfügung stellen kann.

Eine Lewis-Base ist ein Elektronenpaar-Donator. Beispiele: |NH3, |N(C2H5)3, OH –, NH –

–

2–

2 , C6H5 , Cl –, O2–, SO3 .

Allgem

232
eine

Chemie

Beachte: Eine Lewis-Säure ist ein Elektrophil. Eine Lewis-Base ist ein Nucleophil (vgl.

Bd. II).

Eine Säure-Base-Reaktion besteht nach Lewis in der Ausbildung einer Atombindung zwischen einer Lewis-Säure und einer Lewis-Base. Die Stärke einer Lewis-Säure bzw. Lewis-Base hängt daher vom jeweiligen Reaktionspartner ab.

Beispiele für Säure-Base-Reaktionen nach Lewis:

Ni +

4 C O

Ni ( C O )4

3+

–

3 –

Fe +

6 C N

Fe ( C N )6

_

Cl

H

Cl H

F

F

–

Cl B

+

N

H

Cl B

N

H

;

F

B

+

F

F

B

F

Cl

H

Cl H

F

F

Supersäuren

Es gibt auch Substanzen, deren Acidität in wasserfreiem Zustand um mehrere Zehnerpotenzen (bis 1010) größer ist als die der stärksten wässrigen Säuren. Sie werden gewöhnlich als Supersäuren bezeichnet. Für diese Säuren muss die pH-Skala durch eine andere Aciditätsskala ersetzt werden, da der pH-Wert nur für Wasser als Lösemittel definiert ist.

Beispiele für Supersäuren: H2SO4 wasserfrei; Fluorsulfonsäure HSO3F; eine Mischung von HSO3F und SbF5 („magic acid“); HF/SbF5.

2

HSO3F

H2SO3F+ + SO3F–

2

HSO3F + SbF5

H2SO3F+ + [SbF5(SO3F)]–

Supersäuren ermöglichen u.a. die Darstellung von Kationen wie S 2+

+

8 , I2 und

Carboniumionen in der organischen Chemie (Bd. II).

Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen

Nach R.G. Pearson (1967) kommt fast jede chemische Bindung durch eine Säure-Base-Reaktion zustande. In seinem HSAB-Konzept (Hard and Soft Acids and Bases) unterscheidet er zwischen harten und weichen Säuren und Basen.

Säuren nach Pearson sind allgemein Elektronen-Acceptoren.

Harte Säuren sind wenig polarisierbare Moleküle und Ionen mit hoher positiver Ladung und kleinem Radius (hohe Ladungsdichte). Weiche Säuren sind gut polarisierbare Moleküle und Ionen mit niedriger positiver Ladung und großem Radius.

10

Säure-Base-Systeme

233

Basen nach Pearson sind allgemein Elektronendonatoren (Elektronendonoren). Weiche Basen sind leichter polarisierbar als harte Basen.

Starke Bindungen (mit starkem ionischen Bindungsanteil) werden nun nach diesem Konzept ausgebildet zwischen harten Basen und harten Säuren oder weichen Basen und weichen Säuren.

Schwache Bindungen mit vorwiegend kovalentem Bindungsanteil bilden sich bei der Reaktion von weichen Basen mit harten Säuren bzw. von harten Basen mit weichen Säuren.

Das HSAB-Konzept wird auch häufig mit Erfolg auf Komplexverbindungen angewandt. Man erklärt damit die Stabilität von Komplexen mit Zentralionen unterschiedlicher Oxidationsstufe.

Tabelle 23. Auswahl von Säuren und Basen nach dem HSAB-Konzept

Säuren

„harte“ Säuren:

H+, Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Al3+, Ti4+,

Cr3+, Cr6+, Mn2+, Fe3+, Co3+, Cl7+, BF3, CO2,

HX, R3C+, RCO+

„weiche“ Säuren:

Cs+, Cu+, Ag+, Au+, Pd2+, Pt2+, Hg2+, Cd2+, I+,

Br+, I2, Br2, BH3, Metalle, ICN, CH3Mg+,

RS+, HO+

Grenzfälle: Fe2+, Co2+, Pb2+, NO+, SO2

Basen

„harte“ Basen:

H2O, ROH, ROR, NH3, RNH2, N2H4, RO–,

OH–, O2–, SO 2–

2–

3–

–

4 , CO3 , PO4 , F–, Cl–, NO3 ,

ClO –

4 , CH3COO–

„weiche“ Basen:

RSH, RSR, R3P, C6H6, C2H4, CO, RS–, Br–,

CN–, I–, SCN–, S

2–

2O3 , R–, RNC–

Grenzfälle: C

–

–

6H5NH2, Pyridin, N3 , Cl–, NO2

11 Energetik chemischer Reaktionen

(Grundlagen der Thermodynamik)

Die Thermodynamik ist ein wesentlicher Teil der allgemeinen Wärmelehre. Sie befasst sich mit den quantitativen Beziehungen zwischen der Wärmeenergie und anderen Energieformen. Die Thermodynamik geht von nur wenigen — aus Experimenten abgeleiteten — Axiomen aus, den sog. Hauptsätzen der Thermodynamik.

Ein Zentralbegriff in der Thermodynamik ist der Begriff des Systems. Unter einem System versteht man eine beliebige Menge Materie mit den sie einschlie-
ßenden physikalischen (realen) oder gedachten Grenzen, die sie vom Rest des Universums d.h. von ihrer Umgebung abschließen.

Man unterscheidet u.a.:

Abgeschlossene oder isolierte Systeme, die weder Energie (z.B. Wärme, Arbeit) noch Materie (Masse) mit ihrer Umgebung austauschen. ( Beispiel: geschlossene (ideale) Thermosflasche.)

Geschlossene Systeme, die durchlässig sind für Energie, aber undurchlässig für Materie (Masse).( Beispiel: Verschlossene und gefüllte Glasflasche.) Offene Systeme, welche mit ihrer Umgebung sowohl Energie als auch Materie austauschen können. ( Beispiel: der lebende Organismus)

Der Zustand eines Systems hängt von sog. Zustandsgrößen oder Zustandsvariablen ab wie Temperatur, Volumen, Druck, Konzentration, Innere Energie, Enthalpie, Entropie und Freie Enthalpie. Jede Zustandsgröße kann als Funktion anderer Zustandsgrößen dargestellt werden. Eine solche Darstellung heißt Zustandsgleichung.

I. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz)

Ein System besitzt einen bestimmten Energieinhalt, die sog. Innere Energie U

(gemessen in J). U kann aus den verschiedensten Energieformen zusammengesetzt sein z.B. kinetische Energie, Schwingungsenergie, potentielle Energie usw.

Die Innere Energie ist eine Zustandsfunktion, d.h. sie hängt ausschließlich vom Zustand des Systems ab. ∆U bezeichnet die Änderung von U.

Allgem

236
eine

Chemie

Für die Summe aus der Inneren Energie U und dem Produkt aus Druck p und Volumen V führt man aus praktischen Gründen als neue Zustandsfunktion die Enthalpie (Wärmeinhalt) H (gemessen in J) ein:

H = U + p ·V

Beachte: Der Absolutwert der Enthalpie ist nicht messbar. Es können nur Änderungen der Enthalpie gemessen werden.

Die Änderung der Enthalpie ∆H ergibt sich zu:

∆H = ∆U + p ∆V + V∆p

Für einen isobaren Vorgang (bei konstantem Druck) wird wegen ∆p = 0

∆H = ∆U + p ∆V

D.h.: Die Änderung der Enthalpie ∆H ist gleich der Summe der Änderung der Inneren Energie ∆U und der Volumenarbeit p ∆V bei konstantem Druck.

Für Reaktionen, die ohne Volumenänderung ablaufen, gilt: ∆H = ∆U.

Veranschaulichung der Volumenarbeit p ·∆ V

Wir betrachten die isobare Durchführung einer mit Volumenvergrößerung verbundenen Gasreaktion (Abb. 128):

Abb.

128

(1) Anfangsstellung des Stempels; (2) Endstellung des Stempels. In dem Reaktionsgefäß soll unter isobaren Bedingungen eine isotherme Reaktion ablaufen. Hierbei vergrößert sich das Gasvolumen V um den Betrag ∆V. Durch die Volumenvergrößerung wird der bewegliche Stempel gegen den konstanten Gegendruck (p) um die Höhe (h) nach oben gedrückt.

Die hierbei geleistete Arbeit ist die Volumenarbeit W∆V:

W∆V = –p ·q ·h = –p ·∆V
mit q ·h = ∆V

11 Energetik chemischer Reaktionen

237

W∆V erhält das negative Vorzeichen, wenn wie hier eine Expansion erfolgt. Bei einer Kompression wird W∆V positiv.

Auskunft über Änderungen der Inneren Energie von Systemen gibt der

I. Hauptsatz der Thermodynamik

Die von irgendeinem System während eines Vorganges insgesamt abgegebene oder aufgenommene Energiemenge ist nur vom Anfangs- und Endzustand
des Systems abhängig. Sie ist unabhängig vom Weg: E1 = E2:

Für abgeschlossene (isolierte) Systeme folgt aus dem I. Hauptsatz, dass die Summe aller Energieformen konstant ist oder:

In einem abgeschlossenen System ist die Innere Energie U konstant, d.h. die Änderung der Inneren Energie ∆U ist gleich Null:

U = const.

oder

∆U = 0

Für geschlossene Systeme folgt aus dem I. Hauptsatz: Die Änderung der Inneren Energie ∆U eines geschlossenen Systems ist gleich der Summe der mit der Umgebung ausgetauschten Wärmemenge ∆Q und Arbeit ∆W:

∆U = ∆Q + ∆W

Das bedeutet:

Führt man einem geschlossenen System von außen Energie zu, z.B. in Form von Wärme und Arbeit, so erhöht sich seine Innere Energie um den zugeführten Energiebetrag.

Eine andere Formulierung des I. Hauptsatzes ist der „Satz von der Erhaltung der Energie“.

Energie kann übertragen und umgewandelt, aber nicht zerstört oder erzeugt werden.

Allgem

238
eine

Chemie

Anwendung des I. Hauptsatzes auf chemische Reaktionen

Chemische Reaktionen sind sowohl mit Materie- als auch mit Energieumsatz verknüpft.

Die thermochemischen Reaktionsgleichungen für die Bildung von Wasser aus den Elementen und die Zersetzung von Wasser in die Elemente sind:

H2(g) + 1/2 O2(g) ⎯ →

⎯ H2O(fl) + 285,84 kJ

((g) =gasförmig)

H2O(fl) + 285,84 kJ ⎯ →

⎯ H2(g) + 1/2 O2(g)

((fl) = flüssig)

Die Wärmemenge, die bei einer Reaktion frei wird oder verbraucht wird, heißt

Reaktionswärme.

Die Reaktionswärme ist definiert als Energieumsatz in kJ pro Formelumsatz. Der Formelumsatz ist ein der Reaktionsgleichung entsprechender Molumsatz.

Vorstehend schrieben wir die Energiemenge, die bei einer Reaktion umgesetzt wird, auf die rechte Seite der Reaktionsgleichung und benutzten das Pluszeichen für „freiwerdende Energie“. In diesem Fall betrachtet man den Energieumsatz von einem Standpunkt außerhalb des Systems. Die Energie wird dabei wie ein Reaktionspartner behandelt. Die Reaktionswärme heißt dann auch positive bzw. negative Wärmetönung.

Die meisten chemischen Reaktionen verlaufen bei konstantem Druck. Zur Beschreibung der energetischen Verhältnisse verwendet man daher zweckmäßigerweise die Reaktionsenthalpie ∆H (Reaktionswärme bei konstantem Druck) an Stelle von ∆U.

Beispiel zum Unterschied von ∆H und ∆U:

Die katalytische Umsetzung von SO2zu SO3 erfolgt formal nach der Gleichung: SO2 + 1/2 O2 ⎯ →

⎯ SO3

1 mol 1/2 mol

1mol

1,5
mol

Führt man die Reaktion bei V = konst., d.h. ∆V = 0 z.B. in einem Kalorimeter durch, findet man bei T = 298 K den Wert für ∆U0 = –97 kJ·mol–1.

Bei p = konst., d.h. ∆p = 0 findet man bei T = 298 K den Wert für ∆H0 = –98,2
kJ·mol–1. Die Differenz beträgt 1,2 kJ.

Da sich während der Reaktion das Volumen von 1,5 Volumenanteilen auf 1 Volumenanteil verringert, muss zur Verkleinerung des Volumens von außen die Volumenarbeit p ·∆V geleistet werden.

11 Energetik chemischer Reaktionen

239

Erklärung: Die Volumenarbeit p ·∆V errechnet man mit der allgemeinen Gasgleichung (s. S. 157):

p

·∆V = n ·R ·T

= 0,5 mol ·8,314 J·mol–1 ·K–1 ·298 K

= 1,2 kJ

∆H ist die Differenz zwischen der Enthalpie des Anfangszustandes und des Endzustandes.

Für eine chemische Reaktion ist:

∆H = ΣHProdukte – ΣHEdukte

Für Elemente in ihrem stabilsten Zustand wird bei 25°C und 1,013 bar bzw.

1 mol·L–1 die Enthalpie H (willkürlich) gleich Null gesetzt: H0 = 0.

Für Reaktionen, die unter Standardbedingungen verlaufen, ersetzt man ∆H durch

∆H0 = Standardreaktionsenthalpie. ∆H0(25°C) heißt die Normalreaktionsenthalpie. Von vielen Substanzen sind ihre Werte tabelliert.

Annmerkung: Standardbedingungen sind: 1,013 bar, 1 mol·L–1, reine Phasen, ideales Verhalten von Gasen.

Aus HA + HB = HC + HD – ∆H folgt für die Reaktion A +B

C + D:

Wird bei einer Reaktion Energie frei (verbraucht), so wird diese den Edukten entzogen (zugeführt). Die zugehörige Reaktionsenthalpie ∆H erhält dann ein negatives (positives) Vorzeichen.

Bei dieser Vorzeichengebung verlegt man den Beobachterstandpunkt in das System.

Eine Reaktion, bei der Energie frei wird (negative Reaktions-
enthalpie), heißt exotherm.

Eine Reaktion, die Energie verbraucht (positive Reaktions-
enthalpie), heißt endotherm.

Häufig sind Reaktionsenthalpien nicht direkt messbar. Mit Hilfe des Hess'schen Wärmesatzes (1840) — einer speziellen Form des I. Hauptsatzes — kann man sie oft rechnerisch ermitteln.

Hess’scher Satz der konstanten Wärmesummen

Lässt man ein chemisches System von einem Anfangszustand in einen Endzustand einmal direkt und das andere Mal über Zwischenstufen übergehen, so ist die auf dem direkten Weg auftretende Wärmemenge gleich der Summe der bei den Ein-zelschritten (Zwischenstufen) auftretenden Reaktionswärmen.

Allgem

240
eine

Chemie

Beispiel: Die Reaktionsenthalpie der Umsetzung von Graphitkohlenstoff und Sauerstoff in Kohlenmonoxid ist nicht direkt messbar, da stets ein Gemisch aus Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) entsteht. Man kennt aber die

Reaktionsenthalpie sowohl der Umsetzung von Kohlenstoff zu CO2 als auch diejenige der Umsetzung von CO zu CO2. Die Umwandlung von Kohlenstoff in CO2 kann man nun einmal direkt durchführen oder über CO als Zwischenstufe.

Mit Hilfe des Hess'schen Satzes lässt sich damit ∆H0C→CO ermitteln.

1. Reaktionsweg:

C + O2

⎯ →

⎯ CO2;

∆H0 = –393,7 kJ

2. Reaktionsweg:

1. Schritt

C + O2

⎯ →

⎯ CO + 1/2 O2; ∆H0 = ?

2. Schritt

CO + 1/2 O2 ⎯ →

⎯ CO2;

∆H0 = –283,1 kJ

Gesamtreaktion von

Reaktionsweg 2:

C + O2

⎯ →

⎯ CO2;

∆H0 = –393,7 kJ

Daraus ergibt sich:

∆H0C→CO + (–283,1 kJ) = –393,7 kJ
oder

∆H0C→CO = –110,6 kJ

II. Hauptsatz der Thermodynamik /

Triebkraft chemischer Reaktionen

Neben dem Materie- und Energieumsatz interessiert bei chemischen Reaktionen auch die Frage, ob sie in eine bestimmte Richtung ablaufen können oder nicht (ihre Triebkraft).

Ein Maß für die Triebkraft irgendeines Vorganges (mit p und T konstant) ist die Änderung der sog. Freien Enthalpie ∆G (Reaktionsarbeit, Nutzarbeit) beim Übergang von einem Anfangszustand in einen Endzustand. (Zur Definition von

∆G s. S. 242.) Im angelsächsischen Sprachraum verwendet man anstelle von

„Freier Enthalpie“ die Bezeichnung „Freie Energie“.

Bei chemischen Reaktionen ist

∆G = ΣGProdukte – ΣGEdukte

Verläuft eine Reaktion unter Standardbedingungen, erhält man die Änderung der Freien Enthalpie im Standardzustand ∆G0. Man nennt sie manchmal auch Standardreaktionsarbeit. Von vielen Substanzen sind die ∆G0-Werte tabelliert.

(∆G0(25°C) heißt auch Normalreaktionsarbeit. )

Für Elemente in ihrem stabilsten Zustand bei 25°C und 1,013 bar bzw. 1 mol · L–1
wird G0 (willkürlich) gleich Null gesetzt: G0 = 0.

11 Energetik chemischer Reaktionen

241

Die Änderung der Freien Enthalpie für die Umsetzung

a A + b B = c C + d D
ergibt sich unter Standardbedingungen:

∆G0r = c·G0C + d·G0D – a·G0A – b·G0B

Der Index r soll andeuten, dass es sich um die Änderung der Freien Enthalpie bei der Reaktion handelt. G0A ist die Freie Enthalpie von 1 Mol A im Standardzustand.

Beispiel: Berechne ∆G0(25°C) für die Reaktion von Tetrachlorkohlenstoff (CCl4) mit Sauerstoff (O2) nach der Gleichung:

CCl4(g) + O2 ⎯ →

⎯ CO2 + 2 Cl2

∆G0(CCl

0

4 ) = –60,67 kJ;

∆G (CO2) = –394,60 kJ

∆G0(CCl →CO = [–394,60] – [60,67] = –333,93 kJ

4

2 )

Weshalb CCl4 trotz negativem ∆G nicht spontan verbrennt, wird auf S. 261 erklärt (kinetisch kontrollierte Reaktion).

Bevor wir uns damit befassen, welche Faktoren den Wert von ∆G bestimmen, müssen wir die Begriffe „reversibel“ und „irreversibel“ einführen.

Ein Vorgang heißt reversibel (umkehrbar), wenn seine Richtung durch unendlich kleine Änderungen der Zustandsvariablen umgekehrt werden kann.

Das betrachtete System befindet sich während des gesamten Vorganges im

Gleichgewicht, d.h. der Vorgang verläuft über eine unendliche Folge von Gleichgewichtszuständen. Ein reversibler Vorgang ist ein idealisierter Grenzfall.

Ein Vorgang heißt irreversibel (nicht umkehrbar), wenn er einsinnig verläuft. Alle Naturvorgänge sind irreversibel.

Wichtig ist nun die Feststellung, dass die Arbeit, die bei einem Vorgang von einem System geleistet werden kann, nur bei einem reversibel geführten Vorgang einen maximalen Wert erreicht (Wrev).

Bei einer reversibel geführten isobaren und isothermen Reaktion (Druck und Temperatur werden konstant gehalten) setzt sich die Reaktionsenthalpie ∆H aus zwei Komponenten zusammen, nämlich einer Energieform, die zur Verrichtung (Leistung) von Arbeit genutzt werden kann (maximale Nutzarbeit Wrev), und einem Wärmebetrag Qrev. Letzterer heißt gebundene Energie, weil er nicht zur Arbeitsleistung verwendet werden kann. In Formeln:

∆H = Wrev + Qrev

Allgem

242
eine

Chemie

Die bei einem Vorgang freiwerdende maximale Nutzarbeit Wrev ist nun identisch mit der Änderung der Freien Enthalpie während des Vorgangs:

Wrev = ∆G

Die Freie Enthalpie G ist wie die Innere Energie U unabhängig vom Reaktionsweg. Für sie gilt der dem I. Hauptsatz entsprechende II. Hauptsatz der Thermodynamik. Er besagt:

Die von einem chemischen oder physikalischen System während eines isothermen Reaktionsablaufs maximal leistbare Arbeit (= Änderung der Freien Enthalpie ∆G) ist nur vom Anfangs- und Endzustand des Systems abhängig, aber nicht vom Weg, auf dem der Endzustand erreicht wird: ∆G1 = ∆G2.

Dividiert man die Änderung der gebundenen Wärme ∆Qrev durch die Temperatur, bei der der Vorgang abläuft, bezeichnet man den Quotienten ∆Qrev/T als reduzierte Wärme oder als Entropieänderung ∆S:

Q

∆ rev = ∆S
oder

∆Q

T
rev = T·∆S

T ist die absolute Temperatur in der Einheit Kelvin (K).

Die Entropie S (Q/T) ist eine Zustandsfunktion. Sie wurde 1850 von R. Clausius eingeführt. Maßeinheit: J·K–1·mol–1 (früher Clausius: cal·Grad–1·mol–1).

Der Änderung von Qrev (= ∆Qrev) entspricht die Änderung der Entropie ∆S oder: In einem geschlossenen System ist die Entropieänderung ∆S des Systems gleich der im Verlauf von reversibel und isotherm ablaufenden Reaktionen mit der Umgebung ausgetauschten Wärmemenge, dividiert durch die zugehörige Reaktionstemperatur T (eine weitere Formulierung des II. Hauptsatzes der Thermodynamik).

Anmerkung: ∆S und ∆G wurden vorstehend auf der Basis eines reversiblen Prozesses formuliert. Trotzdem hängen sie als Zustandsfunktionen nur vom Anfangs- und Endzustand des Systems ab und nicht von der Art der Änderung (reversibel oder irreversibel), die von einem Zustand in den anderen führt.

11 Energetik chemischer Reaktionen

243

Die Entropiemenge, die zur Erhöhung der Temperatur um 1 Grad erforderlich ist, heißt spezifische Entropie s. Die spez. Entropie pro Mol ist die spez. Molentropie S.

S wird ermittelt, indem man z.B. die Molwärme C, die zur Temperaturerhöhung eines Mols um 1 K gebraucht wird, durch die absolute Temperatur T dividiert, bei der die Erwärmung des Mols erfolgt: S = C/T. Je nachdem, ob die Molwärme bei konstantem Druck oder konstantem Volumen gemessen wird, versieht man sie mit dem Index p oder V: Cp bzw. CV.

Statistische Deutung der Entropie

Die Entropie kann man veranschaulichen, wenn man sie nach Boltzmann als Maß für den Ordnungszustand eines Systems auffasst. Jedes System strebt einem Zustand maximaler Stabilität zu. Dieser Zustand hat die größte Wahrscheinlichkeit.

Im statistischen Sinne bedeutet größte Wahrscheinlichkeit den höchstmöglichen Grad an Unordnung. Dieser ist gleich dem Maximalwert der Entropie. Das bedeutet, dass die Entropie mit abnehmendem Ordnungsgrad, d.h. mit wachsender Unordnung wächst.

Diffundieren z.B. zwei Gase ineinander, so verteilen sich die Gasteilchen völlig regellos über den gesamten zur Verfügung stehenden Raum. Der Endzustand entspricht dem Zustand größter Unordnung = größter Wahrscheinlichkeit = größter Entropie. Die mathematische Beschreibung für einen solchen Vorgang liefert für die Entropie S die Beziehung

S = k·ln W
mit k = R

NA

R = allgemeine Gaskonstante, s. S. 147, NA = Avogadrosche Zahl s. S. 55, ln W = natürlicher Logarithmus der thermodynamischen Wahrscheinlichkeit, wobei 0 ≤ W ≤ 1 ist.

III. Hauptsatz der Thermodynamik

Wenn die Entropie mit wachsender Unordnung zunimmt, so nimmt sie natürlich mit zunehmendem Ordnungsgrad ab. Sie wird gleich Null, wenn die größtmögliche Ordnung verwirklicht ist. Dies wäre für einen völlig regelmäßig gebauten Kristall (Idealkristall) am absoluten Nullpunkt (bei –273,15°C oder 0 K) der Fall.

(Aussage des Nernstschen Wärmesatzes, der oft als III. Hauptsatz der Thermo-
dynamik bezeichnet wird.) Für die Entropie können demnach Absolutwerte berechnet werden.

Eine Formulierung des II. Hauptsatzes ist auch mit Hilfe der Entropie möglich.

Für isolierte (abgeschlossene) Systeme ergeben sich damit folgende Aussagen des II. Hauptsatzes:

Allgem

244
eine

Chemie

Laufen in einem isolierten System spontane (irreversible) Vorgänge ab, so wächst die Entropie des Systems an, bis sie im Gleichgewichtszustand einen Maximalwert erreicht: ∆S > 0.

Bei reversiblen Vorgängen bleibt die Entropie konstant; d.h. die Änderung der Entropie ∆S ist gleich Null: ∆S = 0.

Im Gleichgewichtszustand besitzt ein isoliertes System ein Entropiemaximum und ∆S ist gleich 0.

Die Reaktionsentropie einer chemischen Umsetzung ergibt sich zu

∆S = Σ SProdukte – Σ SEdukte

∆S0 ist die Standardreaktionsentropie. ∆S0(25°C) heißt auch Normalreaktions-entropie.

Die S0-Werte vieler Substanzen sind in Tabellenwerken tabelliert.

Beispiel: Für Ammoniak, NH3 errechnet sich ∆S0(25°C) nach der Gleichung: 3

H2 + N2

2 NH3 zu –99,28 J·K–1.

Gibbs-Helmholtzsche Gleichung

Ersetzen wir in der Gleichung ∆H = Wrev + Qrev (s. S. 241) die Energiebeiträge Wrev durch ∆G und Qrev durch T·∆S, so wird

∆H = ∆G + T·∆S
oder

∆G = ∆H – T·∆S

Diese Gibbs-Helmholtzsche Gleichung definiert die Änderung der Freien Enthalpie (in angelsächsischen Büchern oft auch „Freie Energie“ genannt).

Die Gibbs-Helmholtzsche Gleichung ist eine Fundamentalgleichung der Thermodynamik. Sie fasst die Aussagen der drei Hauptsätze der Thermodynamik für chemische Reaktionen zusammen und erlaubt die Absolutberechnung von ∆G aus den kalorischen Größen ∆H, ∆S und T. ∆H und T sind experimentell zugänglich;

∆S ist über die spezifischen Molentropien S bzw. Molwärmen Cp der Reaktionsteilnehmer ebenfalls messbar, s. S. 242.

Bei einer chemischen Reaktion in einem geschlossenen System lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

11 Energetik chemischer Reaktionen

245

Für ∆G < 0 läuft eine Reaktion freiwillig (von selbst) ab. Man nennt sie exergonisch.

Die Freie Enthalpie nimmt ab. (∆G = negativ)

Für ∆G = 0 befindet sich eine Reaktion im Gleichgewicht.

Für ∆G > 0 läuft eine Reaktion nicht freiwillig (nicht von selbst) ab, sie kann nur durch Zufuhr von Arbeit erzwungen werden.

Man nennt sie endergonisch. (∆G ist positiv)

Beachte: Eine Reaktion verläuft umso quantitativer, je größer der negative Betrag von ∆G ist.

Eine chemische Reaktion die sich im Gleichgewicht befindet, verrichtet keine Arbeit. Es gibt keine Nettoänderung mehr. ∆G = 0.

∆G < 0 (freiwillig), wenn sie sich auf das Gleichgewicht zu bewegt.

∆G > 0 (unfreiwillig), wenn sie sich vom Gleichgewichtszustand wegbewegt. Sie kann dann nur mit Hilfe von außen zugefügter Energie ablaufen.

Nach der Gibbs-Helmholtzschen Gleichung setzt sich ∆G zusammen aus der

Reaktionsenthalpie ∆H und dem Entropieglied T ·∆S.

In der Natur versucht ∆H einen möglichst großen negativen Wert zu erreichen, weil alle spontanen Prozesse so ablaufen, dass sich die potentielle Energie des Ausgangssystems verringert. Der Idealzustand wäre am absoluten Nullpunkt erreicht.

Die Änderung der Entropie ∆S strebt einen möglichst großen positiven Wert an.

Der Idealzustand wäre hier erreicht, wenn die ganze Materie gasförmig wäre.

Die Erfahrung lehrt, dass beide Komponenten von ∆G (d.h. ∆H und T ·∆S) manchmal zusammen und manchmal gegeneinander wirken. Die günstigsten Voraussetzungen für einen negativen ∆G-Wert (d.h. freiwilliger Vorgang) sind ein negativer ∆H-Wert und ein positiver T · ∆S-Wert.

Ein hoher negativer ∆H-Wert kann einen geringeren T · ∆S-Wert überwiegen, und umgekehrt kann ein hoher Wert von T · ∆S einen niedrigeren ∆H-Wert überkom-pensieren.

Bei sehr tiefen Temperaturen ist T · ∆S << ∆H. Es laufen daher nur exotherme Reaktionen freiwillig ab.

Mit zunehmender Temperatur fällt das Entropieglied T · ∆S stärker ins Gewicht.

Bei hohen Temperaturen wird ∆G daher entscheidend durch T · ∆S beeinflusst.

Für sehr hohe Temperaturen gilt: ∆G ≈ –T ·∆S.

Allgem

246
eine

Chemie

Bei sehr hohen Temperaturen laufen also nur solche Reaktionen ab, bei denen die Entropie zunimmt.

Beispiel: Die thermische Zersetzung von Wasser :

H2O (g) ⎯ →

⎯ H2(g) + 1/2 O2 (g)

∆H = 239 kJ·mol–1

Bei 1000 K ist der Dissoziationsgrad 0,00003 %, bei 4000 K = 31 %!

Bei gekoppelten Reaktionen addieren sich die Änderungen der Freien Enthalpie der einzelnen Reaktionen zu einem Gesamtbetrag für die Gesamtreaktion wie im Falle der Reaktionsenthalpien.

Zwischen ∆G einer chemischen Reaktion a ·A + b ·B
c ·C + d ·D und den

Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer gilt die Beziehung:

c
d

∆G = ∆G0 + R ·T ·ln c (C) ⋅c (D)

a
b
c (A) ⋅ c (B)

Verwendet man Gasdrücke gilt entsprechend:

c
d

∆G = ∆G0 + R ·T ·ln p ⋅ p

C

D
a
b
pA ⋅ pB

Im Gleichgewichtszustand ist ∆G gleich Null.

In diesem Falle wird

∆G0 = –R ·T ·ln K

(K ist die Gleichgewichtskonstante, s. S. 264)

∆G0(25°C) = 1,3643 ·lg K(25°C)

Mit diesen Gleichungen lässt sich ∆G in Abhängigkeit von den Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer berechnen.

Hat man ∆G auf andere Weise bestimmt, z.B. mit der Gibbs-Helmholtzschen Gleichung oder aus einer Potentialmessung (s. S. 248), kann man damit auch die Gleichgewichtskonstante der Reaktion berechnen.

11 Energetik chemischer Reaktionen

247

Beispiele:

1) Berechnung von ∆G0 für die Bildung von Iodwasserstoff (HI) nach der Gleichung

H2 + I2

2 HI
p2

Mit HI

= K

= 50,40 und ∆G0 = –R ·T ·ln K ergibt sich
p

⋅ p
p444,5°C

H

I

2

2

∆G0(444,5°C) = –8,316 J·K–1 ·717,65 K ·2,3026 ·lg 50,40 = –23,40 kJ

Beachte: Bei Änderung der Partialdrücke der Reaktionsteilnehmer ändert sich Kp und damit ∆G0!

2) Berechnung der Gleichgewichtskonstanten für das NH3-Gleichgewicht:

Für die Reaktion 3 H2 + N2

2 NH3 hat man bei 25°C für ∆H0 = –46,19 kJ
gefunden bzw. aus einer Tabelle entnommen. Für ∆S0(25°C) berechnet man

–99,32 J ·K–1 (s. S. 244). Daraus ergibt sich

∆G0(25°C) = –92,28 – 298,15 ·(–0,198) = –33,24 kJ

Mit

∆G0 = –R·T·lg K oder lg K = –∆G0/1,3643 = 5,78 erhält man für die

Gleichgewichtskonstante Kp
p2

K

NH3

= 105,78
p = p3 ⋅ p

H

N

2

2

Das Gleichgewicht der Reaktion liegt bei Zimmertemperatur und Atmosphä-
rendruck praktisch ganz auf der rechten Seite. S. hierzu S. 264 und S. 267!

Zusammenhang zwischen ∆G und EMK

Eine sehr genaue Bestimmung von ∆G ist über die Messung der EMK eines Redoxvorganges möglich.

Aus den Teilgleichungen für den Redoxvorgang beim Daniell-Element geht hervor, dass pro reduziertes Cu2+-Ion von einem Zn-Atom zwei Elektronen an die Halbzelle Cu2+/Cu abgegeben werden. Für 1 Mol Cu2+-Ionen sind dies 2 ·NA =

2 · 6,02·1023 Elektronen.

Bewegte Elektronen stellen bekanntlich einen elektrischen Strom dar. NA Elektronen entsprechen einer Elektrizitätsmenge von ~ 96500 A · s ≡ F (Faradaysche Konstante). Im Daniell-Element wird somit eine Elektrizitätsmenge von 2 · F
erzeugt.

Die in einer Zelle erzeugte elektrische Energie ist gleich dem Produkt aus freiwerdender Elektrizitätsmenge in A ·s und der EMK der Zelle in Volt:

Allgem

248
eine

Chemie

Wel = – n ·F ·EMK
n ist die Zahl der bei der Reaktion übertragenen Mole Elektronen. Für das Daniell-Element berechnet sich damit eine elektrische Energie Wel von:

–2 · 96500 A · s · 1,1 V = –212 kJ.

Da EMK die maximale Spannung des Daniell-Element ist (s. S. 196), beträgt die maximale Arbeit der Redoxreaktion Cu2+ + Zn

Zn2+ + Cu genau 212 kJ.

Nun ist aber die maximale Nutzarbeit, die aus einer bei konstanter Temperatur und konstantem Druck ablaufenden chemischen Reaktion gewonnen wird, ein Maß für die Abnahme der Freien Enthalpie des Systems (s. S. 242):

∆G = – Wel

Zwischen der Änderung der Freien Enthalpie ∆G und der EMK einer Zelle besteht also folgender Zusammenhang:

∆G = ± n ·F ·EMK

Das Minuszeichen bedeutet, dass ∆G negativ ist, wenn die Zelle Arbeit leistet.

∆G ist bekanntlich ein Maß für die Triebkraft einer chemischen Reaktion. Die relative Stärke von Reduktions- bzw. Oxidationsmitteln beruht also auf der Größe der mit der Elektronenverschiebung verbundenen Änderung der Freien Enthalpie

∆G.

12 Kinetik chemischer Reaktionen

Für die Voraussage, ob eine chemische Reaktion tatsächlich wie gewünscht ab-läuft, braucht man außer der Energiebilanz und dem Vorzeichen der Änderung der Freien Enthalpie (∆G) auch Informationen über die Geschwindigkeit der Reaktion. Diese liefert die chemische Kinetik.

Unter gegebenen Bedingungen laufen chemische Reaktionen mit einer bestimmten Geschwindigkeit ab, der Reaktionsgeschwindigkeit RG oder v.

Zur Erläuterung wollen wir eine einfache Reaktion betrachten: Die gasförmigen oder gelösten Ausgangsstoffe A und B setzen sich in einer einsinnig von links nach rechts ablaufenden Reaktion zu dem Produkt C um: A + B ⎯ →

⎯ C. Sym-
bolisiert man die Konzentration der einzelnen Stoffe mit c(A), c(B) und c(C), so ist die Abnahme der Konzentration des Reaktanden A bzw. B oder auch die Zunahme der Konzentration des Reaktionsproduktes C in der Zeit t gleich der Reaktionsgeschwindigkeit der betreffenden Umsetzung. Da v in jedem Zeitmoment eine andere Größe besitzt, handelt es sich um differentielle Änderungen der Konzentrationen. Die momentane Reaktionsgeschwindigkeit v wird durch einen Differentialquotienten der Konzentration ausgedrückt:

d c(A)

d c(B)

d c(C)

RG = v = −

= −

= +
oder allg.: v = ± dc
dt
dt
dt
dt

Einheit: mol ·L–1 ·s–1 bzw. bar ·s–1 (für Gase)

Das Vorzeichen des Quotienten ist positiv, wenn die Konzentration zunimmt, und negativ, wenn sie abnimmt.

Unter der Reaktionsgeschwindigkeit versteht man die zeitliche Änderung der

Menge eines Stoffes, der durch die betreffende Reaktion verbraucht oder er-
zeugt wird.

Nach der „Stoßtheorie“ stellt man sich den Reaktionsablauf folgendermaßen vor: Sind die Reaktanden A und B in einem homogenen Reaktionsraum frei beweglich, so können sie miteinander zusammenstoßen, wobei sich die neue Substanz C
bildet. Nicht jeder Zusammenstoß führt zur Bildung von C. Die Zahl der erfolgrei-chen Zusammenstöße je Sekunde ist proportional der Reaktionsgeschwindigkeit: v = k1·Z. Z wächst mit der Konzentration von A und B, d.h. Z = k2 ·c(A ) ·c(B).

Allgem

250
eine

Chemie

Somit wird (mit k = k1·k2)

d c(A)

d c(B)

d c(C)

v = k·c(A)·c(B) = −

= −

= +
dt
dt
dt
k1, k2, k sind Proportionalitätsfaktoren (-konstanten).

Für die allgemeinere Reaktion x A + y B + z C ⎯ →

⎯ Produkte erhält man die
entsprechende Geschwindigkeitsgleichung (Zeitgesetz):

d c(A)

d c(B)

d c(C)

v

=

− 1

= − 1

= − 1
x
dt
y
dt
z
dt

= k·cα(A)·cβ(B)·cγ(C)

Zur Bedeutung von α, β, γ siehe Reaktionsordnung.

Die Beträge der stöchiometrischen Faktoren 1/x, 1/y, 1/z werden gewöhnlich in die Konstante k einbezogen, die dann einen anderen Wert erhält.

Fassen wir das Ergebnis in Worte, so lautet es:

Die Reaktionsgeschwindigkeit einer einsinnig verlaufenden chemischen Reak-
tion ist der Konzentration der Reaktanden proportional.

Die Proportionalitätskonstante k heißt Geschwindigkeitskonstante der Reaktion.

Sie stellt die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktanden dar für c(A) = 1 und c(B) = 1.

Dann gilt nämlich: v = k
k hat für jeden chemischen Vorgang bei gegebener Temperatur einen charakteristischen Wert. Er wächst meist mit steigender Temperatur.

Reaktionsordnung

Die Potenz, mit der die Konzentration eines Reaktionspartners in der Geschwindigkeitsgleichung der Reaktion auftritt, heißt die Reaktionsordnung der Reaktion bezüglich des betreffenden Reaktionspartners. Hat der Exponent den Wert 0, 1, 2, 3, spricht man von 0., 1., 2. und 3. Ordnung. Die Reaktionsordnung muss in jedem Falle experimentell ermittelt werden.

In einfachen Zeitgesetzen wie v = k·cα(A)·cβ(B)…, (in denen die Konzentrationen nur als Produkte auftreten), wird die Summe der Exponenten, mit denen die Konzentrationen im Zeitgesetz erscheinen, als Reaktionsordnung n der Reaktion
bezeichnet: n = α + β +…

12 Kinetik chemischer Reaktionen

251

Beispiele:

a) Reaktion nullter Ordnung

Eine Reaktion nullter Ordnung liegt vor, wenn die Reaktionsgeschwindigkeit konzentrationsunabhängig ist. Hier wird die Geschwindigkeit durch einen zeitlich konstanten, nichtchemischen Vorgang bestimmt.

Das Zeitgesetz für eine Reaktion nullter Ordnung lautet: v = k.

Beispiele sind:

Elektrolysen bei konstanter Stromstärke; photochemische Reaktionen; Ab-
sorption eines Gases in einer Flüssigkeit bei konstanter Gaszufuhr; Reaktion an einer festen Grenzfläche, an der die Konzentration des Reaktanden durch Adsorption konstant gehalten wird.

b) Reaktion erster Ordnung

Ein

Beispiel hierfür ist der radioaktive Zerfall (s. S. 11) oder der thermische Zerfall von Verbindungen.

Das Zeitgesetz für eine Reaktion erster Ordnung wie der Umwandlung der

Substanz A in die Substanz B: A ⎯ →

⎯ B lautet:

d c(A)

v = –

= k·c(A)

(= k·c1(A))

dt
d c(A)

Durch Umformen erhält man:

–

= k·dt
c(A)

Bezeichnet man die Anfangskonzentration von A zum Zeitpunkt t = 0 mit
c(A)0, die Konzentration zu einer beliebigen Zeit t mit c(A), so kann man das Zeitgesetz in diesen Grenzen integrieren:

c( A )

t
d c(A)

−

=

³
k dt ;

– (ln c(A) – ln c(A)

c(A)

³

0) = k·(t – 0)

c( A )

t=0

0
c(A)

c(A)

ln 0 = k·t

(bzw. 2,303·

0 = k·t
c(A)

c(A)

oder lg c(A) = − k ·t + lg c(A)

2 3

, 03

0)

Durch Entlogarithmieren ergibt sich:

c(A) = c(A)0·e–kt

d.h. die Konzentration von A nimmt exponentiell mit der Zeit ab (Exponentialfunktion).

Allgem

252
eine

Chemie
c) Reaktion zweiter Ordnung

Ein Beispiel ist die thermische Zersetzung von Iodwasserstoff:

2

HI H2 + I2. Schreibt man hierfür allgemein: 2 A ⎯ →

⎯ C + D, so lautet
das Zeitgesetz für eine Reaktion zweiter Ordnung:

d c(A)

v = – 1

= k ·c2(A)

2
dt

Chemische Reaktionen verlaufen nur selten in einem Reaktionsschritt. Meist sind die entstehenden Produkte das Ergebnis mehrerer Teilreaktionen, die auch als Reaktionsschritte oder Elementarreaktionen bezeichnet werden. Sie sind Glieder einer sog. Reaktionskette. Besteht nun eine Umsetzung aus mehreren, einander folgenden Reaktionsschritten, so bestimmt der langsamste Reaktionsschritt die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion.

Den genauen Ablauf einer Reaktion nennt man Reaktionsmechanismus.

Beispiel:

Die Umsetzung 2 A + B ⎯ →

⎯ A2B verläuft in zwei Schritten:

1.

A

+

B

⎯ →

⎯ AB

2.

AB

+

A

⎯ →

⎯ A2B

Gesamt: 2 A + B ⎯ →

⎯ A2B

Ist der erste Reaktionsschritt der langsamste, bestimmt er die Reaktionsgeschwindigkeit der Umsetzung.

Halbwertszeit

Der Begriff „Halbwertszeit“ (t1/2) definiert die Zeit, in der die Hälfte der am Anfang vorhandenen Menge des Ausgangsstoffes umgesetzt ist, d.h. bei c(A) =
t /12

1/2 c(A)0 in Abb. 129.

Bei einer Reaktion 1. Ordnung ist die Halbwertszeit unabhängig von der Ausgangskonzentration:

0,693

t1/2 =
k

Bei einer Reaktion 2. Ordnung ist die Halbwertszeit bei gleicher Konzentration der Ausgangsstoffe der Ausgangskonzentration umgekehrt proportional:

t1/2 =

1
k ⋅ c(A)0

Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion erster Ordnung

Der Verlauf der Exponentialfunktion für eine Reaktion erster Ordnung ist in Abb.

129 als Diagramm „Konzentration gegen Zeit“ dargestellt. Folgende Daten sind in dem Diagramm kenntlich gemacht:

12 Kinetik chemischer Reaktionen

253
d c(A)

a) Reaktionsgeschwindigkeit v = −
zu einer beliebigen Zeit,
dt
b) Halbwertszeit t1/2.

Das Diagramm in Abb. 129 zeigt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Zeit abnimmt und sich asymptotisch dem Wert Null nähert. Für c(A) = 0
kommt die Reaktion zum Stillstand.

c) k·c(A) ist in Abb. 129 die Steigung der Tangente.

Abb. 129. „Konzentration gegen Zeit“-Dia-
gramm für eine Reaktion erster Ordnung.

Die durchgezogene Kurve gibt die Ab-
nahme von A an. Die gestrichelte Kurve
bezieht sich auf die Zunahme von B. Reak-
tion:

A ⎯ →

⎯ B

Abb. 130. Lineare Darstellung des Konzen-
trationsverlaufes einer Reaktion erster Ord-
nung (halblogarithmische Darstellung)

In Abb. 130 ist lg c(A) über die Zeit t graphisch aufgetragen. Man erhält damit eine Gerade mit der Steigung –k/2,303.

Allgem

254
eine

Chemie

Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion zweiter Ordnung

Abb. 131. „Konzentration gegen Zeit“-

Diagramm für eine Reaktion zweiter Ord-
nung

Abb. 132. Lineare Darstellung des Kon-
zentrationsverlaufs einer Reaktion zweiter

Ordnung

Molekularität einer Reaktion

Die Reaktionsordnung darf nicht mit der Molekularität einer Reaktion verwechselt werden.

Die Molekularität ist gleich der Zahl der Teilchen, von denen eine

Elementarreaktion (Reaktionsschritt) ausgeht.

Geht die Reaktion von nur einem Teilchen aus, ist die Molekularität eins und man nennt die Reaktion monomolekular: A ⎯ →

⎯ Produkt(e).

Beispiele: Br2 ⎯ →

⎯ 2 Br· ; H2O ⎯ →

⎯ H· + OH· ; strukturelle Umlagerung

(Isomerisierung):

H C

CH

2

2

CH

CH

CH

3

2

CH2

Propen

Cyclopropan

12 Kinetik chemischer Reaktionen

255

Ein weiteres Beispiel ist der Übergang eines angeregten Teilchens in einen niedrigeren Energiezustand.

Monomolekulare Reaktionen sind Reaktionen erster Ordnung.

Bei einer bimolekularen Reaktion müssen zwei Teilchen miteinander reagieren: A + X ⎯ →

⎯ Produkt(e). Die Molekularität der Reaktion ist zwei.

Beispiele:

1) Br· + H2

⎯ →

⎯ HBr + H·

H· + Br2

⎯ →

⎯ HBr + Br·

2)

HO– + CH3Cl ⎯ →

⎯ CH3OH + Cl–

Die meisten chemischen Reaktionen laufen bimolekular ab, denn die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten trimolekularer Reaktionen (mit drei gleichzeitig aufeinander treffenden Teilchen) ist schon sehr klein. Reaktionen noch höherer Molekularität werden überhaupt nicht beobachtet.

Ein Beispiel für eine trimolekulare Reaktion ist:

H· + H· + Ar ⎯ →

⎯ H2 + Ar*

Ar = Argon, Ar*= angeregtes Argon

Beachte: Reaktionsordnung und Molekularität stimmen nur bei Elementarreaktionen überein. Die meisten chemischen Reaktionen bestehen jedoch nicht aus einer einzigen Elementarreaktion, sondern aus einer Folge nacheinander ablaufender Elementarreaktionen. In diesen Fällen ist eine Übereinstimmung von Reaktionsordnung und Molekularität rein zufällig.

Als Beispiel betrachten wir die hypothetische Reaktion:

A + X + Y ⎯ →

⎯ B

Wird hierfür experimentell gefunden:

d c(A)

−

= k ·c(A) ·c(X) ·c(Y)

dt
so ist die Reaktionsordnung drei.

Untersucht man den Mechanismus (genauen Ablauf) der Reaktion, stellt man meist fest, dass die Gesamtreaktion in mehreren Schritten (Elementarreaktionen) abläuft, die z.B. bimolekular sein können:

A + X ⎯ →

⎯ AX
und

AX + Y ⎯ →

⎯ B

Allgem

256
eine

Chemie

Pseudo-Ordnung und Pseudo-Molekularität

Viele Reaktionen, die in Lösung ablaufen, verlaufen nur scheinbar mit niedriger Ordnung und Molekularität. Beispiele sind die säurekatalysierte Esterverseifung (s. Bd. II) oder die Spaltung der Saccharose durch Wasser in Glucose und Fructose (Inversion des Rohrzuckers) (s. Bd. II).

Beispiel: Rohrzuckerinversion:

Rohrzucker + H2O ⎯ →

⎯ Glucose + Fructose

Die Reaktion wird durch H3O+-Ionen katalytisch beschleunigt.

Das Zeitgesetz lautet:

d c(Rohrzucker)

–

= k·c(Rohrzucker)·c(H
dt

2O)·c(H3O+)

Der Katalysator H3O+ wird bei der Reaktion nicht verbraucht. Da die Reaktion in Wasser durchgeführt wird, verändert sich infolge des großen Überschusses an Wasser messbar nur die Konzentration des Rohrzuckers. Experimentell findet man daher in wässriger Lösung statt der tatsächlichen Reaktionsordnung 3 die pseudo-erste Ordnung:

d c(Rohrzucker)

–

= k'·c(Rohrzucker)

dt

Die tatsächliche Reaktionsordnung erkennt man bei systematischer Variation der Konzentrationen aller in Frage kommenden Reaktionsteilnehmer.

Da die Rohrzuckerinversion eine Elementarreaktion ist, ist die Molekularität gleich der Reaktionsordnung. Sie ist daher auch pseudo-monomolekular oder krypto-trimolekular.

Arrhenius-Gleichung

Es wird häufig beobachtet, dass eine thermodynamisch mögliche Reaktion

(∆G < 0, s. S. 245) nicht oder nur mit kleiner Geschwindigkeit abläuft. Auf dem Weg zur niedrigeren potentiellen Energie existiert also bisweilen ein Widerstand, d.h. eine Energiebarriere. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass bei der Bildung neuer Substanzen Bindungen in den Ausgangsstoffen gelöst und wieder neu geknüpft werden müssen. Gleichzeitig ändert sich während der Reaktion der

„Ordnungszustand“ des reagierenden Systems.

Untersucht man andererseits die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit, so stellt man fest, dass diese meist mit zunehmender Temperatur wächst.

Diese Zusammenhänge werden in einer von Arrhenius 1889 angegebenen Gleichung miteinander verknüpft:

12 Kinetik chemischer Reaktionen

257
k = A· Ea / RT
e−

(exponentielle Schreibweise der Arrhenius-Gleichung).

Durch Logarithmieren ergibt sich ln k = ln A – Ea/RT oder

E
ln k = const. – a

RT

(logarithmische Schreibweise).

In dieser Gleichung bedeutet: k = Geschwindigkeitskonstante; Ea = Aktivierungsenergie.

Das ist die Energie, die aufgebracht werden muss, um die Energiebarriere zu überschreiten.

R = allgemeine Gaskonstante; T = absolute Temperatur in Kelvin. Der Proportionalitätsfaktor A wird oft auch Frequenzfaktor genannt. A ist weitgehend temperaturunabhängig.

Nach der Arrhenius-Gleichung bestehen zwischen k, Ea und T folgende Beziehungen:

a) Je größer die Aktivierungsenergie Ea ist, umso kleiner wird k und mit k die Reaktionsgeschwindigkeit v.

b) Steigende Temperatur T führt dazu, dass der Ausdruck Ea/RT kleiner wird, dadurch werden k und v größer.

Faustregel (RGT-Regel): Temperaturerhöhung um 10°C bewirkt eine zwei- bis vierfach höhere Reaktionsgeschwindigkeit.

Beeinflussen lässt sich die Höhe der Aktivierungsenergie (bzw. -enthalpie) durch sog. Katalysatoren.

Katalyse

Katalysatoren (Kontakte) sind Stoffe, die Geschwindigkeit und Richtung von chemischen Vorgängen beeinflussen. Die Erscheinung heißt Katalyse. ( W. Ostwald, 1897)

Ein Katalysator beschleunigt eine chemische Reaktion. Am Ende der Reaktion liegt er wieder unverändert vor.

Beschleunigen Katalysatoren die Reaktionsgeschwindigkeit, spricht man von positiver Katalyse. Bei negativer Katalyse (Inhibition) verringern sie die Geschwindigkeit. Entsteht der Katalysator während der Reaktion, handelt es sich um eine Autokatalyse. Man unterscheidet ferner zwischen homogener und heterogener Katalyse. Bei der homogenen Katalyse befinden sich sowohl der Katalysator als auch die Reaktionspartner in der gleichen (gasförmigen oder flüssigen) Phase. Ein Beispiel hierfür ist die Säurekatalyse oder die Oxidation von SO2 zu SO3 mit NO2 nach dem historischen Bleikammerverfahren zur Herstellung von Schwefelsäure. Bei der heterogenen Katalyse liegen Katalysator und Reaktions-

Allgem

258
eine

Chemie
partner in verschiedenen Phasen vor. Die Reaktion verläuft dabei oft an der Oberfläche des Katalysators (Kontakt-Katalyse). Beispiele sind die NH3-Synthese nach Haber/Bosch, die Bildung von SO3 nach dem Kontaktverfahren, die Ammoniakverbrennung ( Ostwald-Verfahren) zur Herstellung von Salpetersäure.

Katalysatoren können durch sog. Kontaktgifte an Wirksamkeit verlieren.

Die Wirkungsweise eines Katalysators beruht meist darauf, dass er mit einer der Ausgangssubstanzen eine reaktionsfähige Zwischenverbindung bildet, die eine geringere Aktivierungsenergie besitzt als der aktivierte Komplex aus den Reaktanden. Die Zwischenverbindung reagiert mit dem anderen Reaktionspartner dann so weiter, dass der Katalysator im Lauf der Reaktion wieder freigesetzt wird.

Im Idealfall bildet sich der Katalysator unverbraucht zurück.

In vielen Fällen beruht die Katalysatorwirkung auf der chemischen Bindung (Chemisorption) der Reaktionspartner an die Katalysatoroberfläche. Hierdurch werden bestehende Bindungen gelockert und dann neu geknüpft. In einigen Fällen lässt sich dies mit dem Rastertunnelmikroskop anschaulich zeigen.

Die Reaktion A + B ⎯ →

⎯ AB wird mit dem Katalysator K zerlegt in A + K

⎯ →

⎯ AK und AK + B ⎯ →

⎯ AB + K.

Der Katalysator erniedrigt über den Umweg eines Zwischenstoffes die Aktivierungsenergie der Reaktion. Die Geschwindigkeitskonstante k und mit ihr die Reaktionsgeschwindigkeit v werden dadurch erhöht, d.h. die Reaktion wird beschleunigt.

Der Katalysator übt keinen Einfluss auf die Lage des Gleichgewichts einer Reaktion aus, denn er erhöht nur die Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion. Er beschleunigt die Einstellung des Gleichgewichts und verändert den Reaktionsmechanismus.

Benutzt man verschiedene Katalysatoren, um aus denselben Ausgangsstoffen verschiedene Produkte zu erhalten, spricht man von Katalysatorselektivität.

Beachte: Biochemische Katalysatoren sind die Enzyme.

Darstellung von Reaktionsabläufen durch Energieprofile

In Abb. 133 ist der energetische Verlauf einer exothermen Reaktion in einem Energiediagramm (Energieprofil) graphisch dargestellt. Die Abszisse ist die sog.

Reaktionskoordinate. Sie wird häufig vereinfacht als Reaktionsweg angegeben.

Die potentielle Energie ist als Ordinate eingezeichnet. Die Aktivierungsenergie Ea bzw. die Aktivierungsenthalpie ∆H°= (für p = konst.) erscheint als „Energieberg“.

Den Zustand am Gipfel des Energieberges nennt man „Übergangszustand“, aktivierten Komplex oder Reaktionsknäuel. Der aktivierte Komplex wird meist durch den hochgestellten Index =| gekennzeichnet.

Beispiel:

A + BC

A ··· B ··· C

AB + C

12 Kinetik chemischer Reaktionen

259

Abb.

133

(Reaktionsweg)

Bei Reaktionen zwischen festen und flüssigen Stoffen sind Ea und ∆H=| zahlenmäßig praktisch gleich. Unterschiede gibt es bei der Beteiligung von gasförmigen Stoffen an der Reaktion. Hier ist ∆H=| = Ea + ∆(p·V)=|. Ändert sich beim Übergang von den Edukten zum „aktivierten Komplex“ die Molzahl, muss sie entsprechend

∆(p·V)=| = n=|·R·T berücksichtigt werden. n=| ist die Änderung der Molzahl beim Übergang zum „aktivierten Komplex“.

Im „Übergangszustand“ haben sich die Reaktanden einander so weit wie möglich genähert. Hier lösen sich die alten Bindungen und bilden sich gleichzeitig neue.

Die Reaktionsenthalpie ∆H ist die Enthalpiedifferenz zwischen den Edukten (Ausgangsstoffen) und den Produkten, s. S. 238. Entsteht bei einer Reaktion eine (instabile) Zwischenstufe (Zwischenstoff), so zeigt das Energiediagramm ein Energieminimum an (Abb. 134). Es entspricht (formal) dem Diagramm einer zweistufigen Reaktion.

Abb. 135 zeigt den Energieverlauf einer Reaktion mit und ohne Katalysator. E'a ist kleiner als Ea.

Ähnliche Diagramme wie in Abb. 133 ergeben sich, wenn außer der Energie- oder besser Enthalpieänderung ∆H auch die Entropieänderung ∆S während des Reaktionsablaufs berücksichtigt wird. Mit ∆H und ∆S erhält man nach der Gibbs-Helmholtzschen Gleichung die Triebkraft, d.i. die Änderung der Freien Enthalpie

∆G beim Übergang von einem Anfangszustand in einen Endzustand (s. S. 240). In Abb. 136 ist als Ordinate G aufgetragen. ∆G=| ist die Freie Aktivierungsenthalpie, d.i. die Differenz zwischen der Freien Enthalpie des „aktivierten Komplexes“
und derjenigen der Edukte. ∆G dagegen ist die Differenz der Freien Enthalpie von Produkten und Edukten, d.i. die Freie Reaktionsenthalpie, hier bei einer exergo-nischen Reaktion.

Anmerkungen: Die Änderung der Aktivierungsentropie ∆S=| ist meist negativ, weil der

„aktivierte Komplex“ meist einen größeren Ordnungszustand aufweist als die Edukte.

Anstelle der korrekten Bezeichnung „Reaktionskoordinate“ für die Abszisse in den Abb.

133-136 verwendet man auch die anschaulichere Bezeichnung „Reaktionsweg“.

Allgem

260
eine

Chemie

Abb.

134

Abb. 135

Abb. 136

Parallelreaktionen /

Kinetische und thermodynamische Reaktionskontrolle

Stehen Reaktionspartnern unter sonst gleichen Bedingungen Reaktionswege mit unterschiedlicher Aktivierungsenergie zur Auswahl ( Parallelreaktionen), wird der Reaktionsweg mit der niedrigsten Aktivierungsenergie bevorzugt (jedenfalls bei gleichem Frequenzfaktor).

Chemische Reaktionen können unter thermodynamischen und/oder kineti-
schen Gesichtspunkten betrachtet werden.

12 Kinetik chemischer Reaktionen

261

Will man die Möglichkeit eines Reaktionsablaufs beurteilen, müssen beide Ge-
sichtspunkte gleichzeitig berücksichtigt werden. Die thermodynamische Betrachtungsweise zeigt, ob eine Reaktion thermodynamisch möglich ist oder nicht.

Sie macht keine Aussage über die Zeit, die während des Reaktionsablaufs vergeht.

Hierüber gibt die kinetische Betrachtungsweise Auskunft. Wird der Reaktionsablauf durch thermodynamische Faktoren bestimmt, nennt man die Reaktion thermodynamisch kontrolliert. Ist die Reaktionsgeschwindigkeit für den Reaktionsablauf maßgebend, heißt die Reaktion kinetisch kontrolliert.

Beispiele: Eine kinetisch kontrollierte Reaktion ist die Reaktion von Tetrachlorkohlenstoff (CCl4) mit O2 z.B. zu CO2 (s. S. 241). Für die Reaktion ist ∆G0(25°C) =

–333,9 kJ. Die Reaktion sollte daher schon bei Zimmertemperatur spontan ablaufen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist jedoch praktisch Null. Erst durch Temperaturerhöhung lässt sich die Geschwindigkeit erhöhen. Den Grund für die kinetische Hemmung sieht man in der Molekülstruktur: Ein relativ kleines C-Atom ist tetraederförmig von vier großen Chloratomen umhüllt, so dass es nur schwer von O2-Molekülen angegriffen werden kann. Ein anderes Beispiel ist die Ammoniaksynthese aus den Elementen nach Haber/Bosch. Auch diese Reaktion ist bei Zimmertemperatur thermodynamisch möglich. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist jedoch praktisch Null. Sie lässt sich nur durch einen Katalysator erhöhen.

Metastabile Systeme

Die Gasmischungen 2 H2/O2, H2/Cl2, 3 H2/N2 u.a. sind bei Zimmertemperatur beständig, obwohl die thermodynamische Berechnung zeigt, dass die Reaktionen zu den Produkten H2O, HCl, NH3 exergonisch sind.

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist jedoch zu gering, um in den stabilen Gleichgewichtszustand überzugehen. Solche Systeme sind kinetisch gehemmt. Man nennt sie auch metastabile Systeme.

Aufheben lässt sich die kinetische Hemmung durch Energiezufuhr oder durch Katalysatoren.

Bei Beachtung der vorstehend skizzierten Gesetzmäßigkeiten gelingt es gelegentlich, Reaktionsabläufe zu steuern. Bei Parallelreaktionen mit unterschiedlicher Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt die Reaktionszeit die Ausbeute an einzelnen möglichen Produkten. Bei genügend langer Reaktionszeit wird die Zusammensetzung der Produkte — bei gegebenen Reaktionsbedingungen — von der thermodynamischen Stabilität der einzelnen Produkte bestimmt. Beispiele s. Bd. II.

Kettenreaktionen

Kettenreaktion nennt man eine besondere Art von Folgereaktionen. Als Beispiel betrachten wir die Chlorknallgasreaktion: Cl2 + H2 ⎯ →

⎯ 2 HCl. Bei Anregung
durch UV-Licht verläuft die Reaktion explosionsartig über folgende Elementarreaktionen:

Allgem

262
eine

Chemie

Cl
hν

2 ⎯ →

⎯ 2 Cl·

Cl· + H2 ⎯ →

⎯ HCl + H·

H· + Cl2 ⎯ →

⎯ HCl + Cl·
usw.

Der Reaktionsbeginn (= Kettenstart) ist die photochemische Spaltung eines Cl2-Moleküls in zwei energiereiche Cl-Atome (Radikale). Im zweiten Reaktionsschritt reagiert ein Cl-Atom mit einem H2-Molekül zu HCl und einem H-Atom.

Dieses bildet in einem dritten Schritt HCl und ein Cl-Atom. Dieser Zyklus kann sich wiederholen.

Die energiereichen, reaktiven Zwischenprodukte Cl· und H· heißen Kettenträger.

Die nacheinander ablaufenden Zyklen bilden die Kette. Ihre Anzahl ist die Ket-
tenlänge.

Einleitung von Kettenreaktionen

Einleiten kann man Kettenreaktionen z.B. durch photochemische oder thermische Spaltung schwacher Bindungen in einem der Reaktionspartner oder einem als

Initiator zugesetzten Fremdstoff. Als Initiatoren eignen sich z.B. Peroxide oder Azoverbindungen (s. Bd. II).

Abbruch von Kettenreaktionen

Zu einem Kettenabbruch kann z.B. die Wiedervereinigung (Rekombination) von zwei Radikalen führen, wobei in einer trimolekularen Reaktion (Dreierstoß) die überschüssige Energie an die Gefäßwand („Wandeffekt“) oder ein geeignetes Molekül M (= Inhibitor) abgegeben wird. Geeignete Inhibitoren sind z.B. NO, O2, Olefine, Phenole oder aromatische Amine.

Cl· + Cl· + Wand ⎯ →

⎯ Cl2 oder Cl· + Cl· + M ⎯ →

⎯ Cl2 + M*

(M* = angeregtes Molekül)

Beispiele für Kettenreaktionen: Chlorknallgas-Reaktion: Cl2 + H2 ⎯ →

⎯ 2 HCl;

Knallgas-Reaktion: 2 H2 + O2 ⎯ →

⎯ 2 H2O; die Bildung von HBr aus den Ele-
menten; thermische Spaltung von Ethan; Photochlorierung von Paraffinen; Auto-oxidationsprozesse und radikalische Polymerisationen, s. Bd. II.

Beachte: Bei sehr schnell ablaufenden exothermen Reaktionen führt die Temperaturerhö-
hung zu einer immer höheren Reaktionsgeschwindigkeit. Das Ergebnis ist eine Explosion.

Auch bei Kettenreaktionen mit Kettenverzweigung kann es bei exponentiell anwachsender Reaktionsgeschwindigkeit zu einer Explosion kommen.

13 Chemisches Gleichgewicht

(Kinetische

Ableitung)

Chemische Reaktionen in geschlossenen Systemen verlaufen selten einsinnig, d.h.

in eine Richtung, sondern sind meist umkehrbar:

A + B

C + D

Für die Geschwindigkeit der Hinreaktion A + B ⎯ →

⎯ C + D ist die Reaktions-
geschwindigkeit vH gegeben durch die Gleichung vH = kH·c(A)·c(B). Für die Rückreaktion C + D ⎯ →

⎯ A + B gilt entsprechend vR = kR·c(C)·c(D). (Zu dem

Begriff der Reaktionsgeschwindigkeit s. S. 250).

Der in jedem Zeitmoment nach außen hin sichtbare und damit messbare Stoffumsatz der Gesamtreaktion (aus Hin- und Rückreaktion) ist gleich der Umsatzdiffe-renz beider Teilreaktionen. Entsprechend ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Gesamtreaktion gleich der Differenz aus den Geschwindigkeiten der Teilreaktionen:

v = vH – vR = kH·c(A)·c(B) – kR·c(C)·c(D)

Bei einer umkehrbaren Reaktion tritt bei gegebenen Konzentrationen und einer bestimmten Temperatur ein Zustand ein, bei dem sich der Umsatz von Hin- und Rückreaktion aufhebt. Das Reaktionssystem befindet sich dann im chemischen Gleichgewicht. Die Lage des Gleichgewichts wird durch die relative Größe von vH und vR bestimmt. Das chemische Gleichgewicht ist ein dynamisches

G1eichgewicht, das sich zu jedem Zeitpunkt neu einstellt. In der Zeiteinheit werden gleichviele Produkte gebildet, wie wieder in die Edukte zerfallen. Die Reaktionen laufen noch immer ab. Sie haben aber keinen Nettoeffekt auf die Konzentration der Reaktanden und Produkte. Ihre Konzentrationen bleiben gleich.

Im chemischen Gleichgewicht ist die Geschwindigkeit der Hinreaktion vH gleich der Geschwindigkeit der Rückreaktion vR.

Die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion ist gleich Null. Die Reaktion ist nach außen hin zum Stillstand gekommen.

In Formeln lässt sich dies wie folgt angeben:

kH·c(A)·c(B) = kR·c(C)·c(D)

oder
k
c(C) ⋅ c(D)

H = Kc =
k
c(A) ⋅ c(B)

R

Allgem

264
eine

Chemie

Das sind Aussagen des von Guldberg und Waage 1867 formulierten Massenwirkungsgesetzes (MWG):

Eine chemische Reaktion befindet sich bei gegebener Temperatur im chemischen Gleichgewicht, wenn der Quotient aus dem Produkt der Konzentrationen der Reaktionsprodukte und aus dem Produkt der Konzentrationen der Edukte einen bestimmten, für die Reaktion charakteristischen Zahlenwert Kc erreicht hat.

Kc ist die (temperaturabhängige) Gleichgewichtskonstante (Massenwirkungs-konstante). Der Index c deutet an, dass die Konzentrationen verwendet wurden.

Da Konzentration und Druck eines gasförmigen Stoffes bei gegebener Temperatur einander proportional sind:

p = R·T·n/v = R·T·c = konst.·c
kann man anstelle der Konzentrationen die Partialdrücke gasförmiger Reaktionsteilnehmer einsetzen. Die Gleichgewichtskonstante bekommt dann den Index p: p ⋅ p

C

D = K
p ⋅ p
p oder

Kp = R·T·Kc

A

B

Kp heißt Partialdruck-Gleichgewichtskonstante.

Beachte: Kc bzw. Kp hängen von der Temperatur, nicht aber von der Stoffkonzen-tration oder Stoffmenge ab.

Wichtige Regeln: Für jede Gleichgewichtsreaktion wird das MWG so geschrieben, dass das Produkt der Konzentrationen der Produkte im Zähler und das Produkt der Konzentrationen der Edukte im Nenner des Quotienten steht.

Besitzen in einer Reaktionsgleichung die Komponenten von dem Wert 1 verschiedene Koeffizienten, so werden diese im MWG als Exponent der Konzentration der betreffenden Komponente eingesetzt:

a A + b B
c C + d D
c
d
c (C) ⋅ c (D)

c
d
p ⋅ p

= K

C

D = K

Produkte
a
b
c
bzw.

p
c (A) ⋅ c (B)

a
b
p ⋅ p

Edukte

A

B

Je größer bzw. kleiner der Wert der Gleichgewichtskonstante K ist, desto mehr bzw. weniger liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Produkte.

Wir unterscheiden folgende Grenzfälle:

K >> 1: Die Reaktion verläuft nahezu vollständig in Richtung der Produkte.

K ≈ 1: Alle Reaktionsteilnehmer liegen in ähnlichen Konzentrationen vor.

K << 1: Es liegen praktisch nur die Ausgangsstoffe vor.

13 Chemisches Gleichgewicht

265

Der negative dekadische Logarithmus von K wird als pK-Wert bezeichnet (vgl. S.

214):

pK = – lg K

Formulierung des MWG für einfache Reaktionen

Beispiele:

1) 4 HCl + O2

2 H2O + 2 Cl2
c2 (H O) ⋅ c2 (Cl )

2

2

= K
c4 (HCl) ⋅ c(O
c

)

2

2) 2 HCl + 1/2 O2

H2O + Cl2
c(H O)⋅ c(Cl )

2

2

= K
c2 (HCl)⋅ c /12(O
c

)

2

3) BaSO

2–

4

Ba2+ + SO4
c(Ba2+ ) c(SO 2−

⋅

)

4

= K
c(BaSO
c

)

4

4) N2 + 3 H2

2 NH3
p2NH3

= K
p

⋅ p3
p

N

H

2

2

Gekoppelte Reaktionen

Sind Reaktionen miteinander gekoppelt, so kann man für jede Reaktion die Reaktionsgleichung aufstellen und das MWG formulieren. Für jede Teilreaktion erhält man eine Gleichgewichtskonstante. Multipliziert man die Gleichgewichtskonstanten der Teilreaktionen miteinander, so ergibt sich die Gleichgewichtskonstante der Gesamtreaktion (= Bruttoreaktion). Diese ist auch zu erhalten, wenn man auf die Gesamtgleichung das MWG anwendet.

Beispiele:

Zur Herstellung von Schwefelsäure (H2SO4) wird Schwefeltrioxid (SO3) benötigt.

Es kann durch Oxidation von SO2 erhalten werden. Ein älteres Verfahren (Blei-kammerprozess) verwendet hierzu Stickstoffdioxid NO2. Schematisierte Herstellung (ohne Nebenreaktionen):

Allgem

266
eine

Chemie

1)

2 NO + O2

2 NO2

2) 2

SO2 + 2 NO2

2 SO3 + 2 NO

3) 2

SO3 + 2 H2O

2 H2SO4

Gesamtreaktion: 2 SO2 + 2 H2O + O2

2 H2SO4

Die Gleichgewichtskonstanten für die einzelnen Reaktionsschritte und die Gesamtreaktion sind:

c2 (NO )

c2 (SO ) ⋅ c2 (NO)

c2 (H SO )

K

2

3

2

4

1 =

; K

; K
c2 (NO) ⋅ c(O )

2 = c2(SO )⋅c2(NO ) 3 = c2(SO )⋅c2(H O)

2

2

2

3

2
c2 (H SO )

K

2

4
gesamt =

= K
c2 (SO ) ⋅ c2 (H O)⋅ c(O )

1 ·K2 ·K3

2

2

2

Aktivitäten

Das Massenwirkungsgesetz gilt streng nur für ideale Verhältnisse wie verdünnte Lösungen (Konzentration < 0,1 mol · L–1). Die formale Schreibweise des Massenwirkungsgesetzes kann aber auch für reale Verhältnisse, speziell für konzentrierte Lösungen beibehalten werden, wenn man anstelle der Konzentrationen die wirksamen Konzentrationen, die sog. Aktivitäten der Komponenten, einsetzt.

In nicht verdünnten Lösungen beeinflussen sich die Teilchen einer Komponente gegenseitig und verlieren dadurch an Reaktionsvermögen. Auch andere in Lösung vorhandene Substanzen oder Substanzteilchen vermindern das Reaktionsvermö-
gen, falls sie mit der betrachteten Substanz in Wechselwirkung treten können.

Die dann noch vorhandene wirksame Konzentration heißt Aktivität a. Sie unterscheidet sich von der Konzentration durch den Aktivitätskoeffizienten f, der die Wechselwirkungen in der Lösung berücksichtigt:

Aktivität (a) = Aktivitätskoeffizient (f)·Konzentration (c):

a = f ·c

(Die Einheit der Konzentration c ist mol·L–1)

Für c → 0 wird f →1.

Der Aktivitätskoeffizient f ist stets < 1. Der Aktivitätskoeffizient f korrigiert die Konzentration c einer Substanz um einen experimentell zu ermittelnden Wert (z.B. durch Anwendung des Raoultschen Gesetzes, s. S. 175).

Formuliert man für die Reaktion AB

A + B das MWG, so muss man beim

Vorliegen großer Konzentrationen die Aktivitäten einsetzen:

13 Chemisches Gleichgewicht

267
c(A) ⋅ c(B)

a ⋅ a
f
c(A) f c(B)

= K

A

B

A

B

=

⋅

⋅ ⋅

K
c(AB)

c
geht über in
a
f

⋅

=
c(AB
a

AB

AB

)

Bei Gasen ersetzt man a durch f. f ist der Fugazitätskoeffizient.

Beeinflussung von Gleichgewichtslagen

1. Änderung der Temperatur

Bei Temperaturänderungen ändert sich der Wert der Gleichgewichtskonstante K
wie folgt:

Temperaturerhöhung (-erniedrigung) verschiebt das chemische Gleichgewicht nach der Seite, auf der Produkte unter Wärmeverbrauch (Wärmeentwicklung) entstehen. Anders formuliert:

Temperaturerhöhung begünstigt endotherme Reaktionen, Temperaturerniedrigung begünstigt exotherme Reaktionen, oder bei exothermen Reaktionen verschiebt eine Temperaturerhöhung das Gleichgewicht in Richtung der Edukte, bei endothermen Reaktionen in Richtung der Produkte.

Beispiele:

1) Ammoniaksynthese nach Haber/Bosch:

p2

N

NH3

2 + 3 H2

2 NH3;

∆H = –92 kJ;

Kp = p ⋅p3

N2

H2

Temperaturerhöhung verschiebt das Gleichgewicht auf die linke Seite (Edukte).

Kp wird kleiner. Das System weicht der Temperaturerhöhung aus, indem es die Edukte zurückbildet, wobei Energie verbraucht wird („Flucht vor dem Zwang“).

Beachte: Druckerhöhung zeigt die entgegengesetzte Wirkung. Links sind nämlich vier Volumenteile und rechts nur zwei. Das System weicht nach rechts aus.

2) Boudouard-Gleichgewicht. In allen Fällen, in denen CO und Kohlenstoff bei höheren Temperaturen als Reduktionsmittel eingesetzt werden, existiert das Boudouard-Gleichgewicht:

CO2 + C

2 CO ;

∆H = +173 kJ·mol–1

Die Lage des Gleichgewichts ist stark temperatur- und druckabhängig s. S. 317.

Dies sind Beispiele für das von Le Chatelier und Braun (1888) formulierte

Prinzip von Braun – le Chatelier

„Prinzip des kleinsten Zwanges“:

Allgem

268
eine

Chemie

Wird auf ein im Gleichgewicht befindliches System durch Änderung der äu-
ßeren Bedingungen (Konzentration, Druck, Temperatur) ein Zwang aus-
geübt, weicht das System diesem Zwang dadurch aus, dass sich das Gleichgewicht so verschiebt, dass der Zwang kleiner wird.

Oder kürzer:

Ein System im Gleichgewicht weicht einem äußerem Zwang so aus, dass dieser abnimmt.

Die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstante von der Temperatur wird formelmäßig durch die Gleichung von van’t Hoff beschrieben:

0
dlnKp

∆H

=

2
dT

RT

Kp = Gleichgewichtskonstante der Partialdrücke; ∆H0 = Reaktionsenthalpie bei 298 K und 1 bar, vgl. S. 223; R = allgemeine Gaskonstante; T = absolute Temperatur Die van’t Hoffsche Gleichung (van’t Hoffsche Reaktionsisobare) erhält man durch Kombination der Gleichungen

∆G0 = – RT·ln Kp
s. S. 244
und

∆G0 = ∆H0 – T·∆S0
s. S. 246

2. Änderung von Konzentration bzw. Partialdruck bei konstanter Temperatur

Schreibt man für die Gleichgewichtsreaktion A + B

C die Massenwirkungs-
gleichung:

c(C)

p

= K

C

= K
c(A) ⋅ c(B)

c bzw.

p ⋅ p
p

A

B
so muss der Quotient immer den Wert K besitzen. Erhöht man c(A), muss
zwangsläufig c(C) größer und c(B) kleiner werden, wenn sich der Gleichgewichtszustand wieder einstellt. Da nun c(C) nur größer bzw. c(B) nur kleiner wird, wenn A mit B zu C reagiert, verschiebt sich das Gleichgewicht nach rechts.

Das bedeutet: Die Reaktion verläuft durch Erhöhung der Konzentration von A bzw. B so weit nach rechts, bis sich das Gleichgewicht mit dem gleichen Zahlenwert für K erneut eingestellt hat. Eine Verschiebung der Gleichgewichtslage im gleichen Sinne erhält man, wenn man c(C) verringert.

Auf diese Weise lässt sich der Ablauf von Reaktionen beeinflussen.

Beispiele für die Anwendung auf Säure-Base-Gleichgewichte s. S. 211.

13 Chemisches Gleichgewicht

269

Das Löslichkeitsprodukt

Silberbromid AgBr fällt als gelber, käsiger Niederschlag aus, wenn man einer Lösung von KBr (K+Br–) Silbernitrat Ag+NO –

3 hinzufügt. Es dissoziiert nach

AgBr

Ag+ + Br–.

AgBr ist ein schwerlösliches Salz, d.h. das Gleichgewicht liegt auf der linken Seite.

Schreibt man die Massenwirkungsgleichung:

c(Ag+ ) c(Br−

⋅

) = K
c(AgBr)

c oder c(Ag+)·c(Br–) = c(AgBr)·Kc
gelöst

LpAgBr
so ist die Konzentration an gelöstem Silberbromid c(AgBr) in einer gesättigten Lösung konstant, weil zwischen dem Silberbromid in Lösung und dem festen Silberbromid AgBr(f), das als Bodenkörper vorhanden ist, ein dynamisches,
heterogenes Gleichgewicht besteht, das dafür sorgt, dass c(AgBr) konstant ist.

Man kann daher c(AgBr) in die Konstante K einbeziehen.

Die neue Konstante heißt das Löslichkeitsprodukt von AgBr.

Das Löslichkeitsprodukt ist temperaturabhängig!

c(Ag+)·c(Br–) = LpAgBr = 10–12,3 mol2·L–2

Für eine gesättigte Lösung (mit Bodenkörper) ist:

c(Ag+) = c(Br–) =

10−12,3 = 10–6,15 mol·L–1

Wird das Löslichkeitsprodukt überschritten, d.h. c(Ag+) · c(Br–) > 10–12,3 mol2 L–2, fällt so lange AgBr aus, bis die Gleichung wieder stimmt. Erhöht man nur eine Ionenkonzentration, so kann man bei genügendem Überschuss das Gegenion
quantitativ aus der Lösung abscheiden. Beispiel: Erhöht man die Konzentration von Br– auf c(Br–) = 10–2,3 mol·L–1, so fällt so lange AgBr aus, bis c(Ag+) = 10–10
mol·L–1 ist. Dann gilt wieder: c(Ag+)·c(Br–) = 10–10· 10–2,3 = 10–12,3 mol2 · L–2.

Allgemeine Formulierung

Das Löslichkeitsprodukt Lp eines schwerlöslichen Elektrolyten AmBn ist definiert als das Produkt seiner Ionenkonzentrationen in gesättigter Lösung.

AmBn
m A+ + n B–

LpA B = cm(A+)·cn(B–) (mol/L)m+n
m
n

Das Löslichkeitsprodukt gilt für alle schwerlöslichen Verbindungen.

Allgem

270
eine

Chemie

Tabelle 24. Löslichkeitsprodukte von schwerlöslichen Salzen bei 20°C. Dimension für AmBn: (mol/L)m+n

AgCl 1,0

·

10–10

BaCrO4 2,4

·

10–10

Mg(OH)2 1,2

·

10–11

AgBr 5,0

·

10–13

PbCrO4 1,8

·

10–14

Al(OH)3 1,1

·

10–33

AgI 1,5

·

10–16

PbSO4 2,0

·

10–14

Fe(OH)3 1,1

·

10–36

Hg2Cl2 2,0

·

10–18

BaSO4 1,0

·

10–10

ZnS 1,0

·

10–23

PbCl2 1,7

·

10–5

CdS 8,0

·

10–27

Ag2S 1,6

·

10–49

HgS 2,0

·

10–52

Fließgleichgewicht

Im Gegensatz zum vorstehend besprochenen chemischen Gleichgewicht ist ein sog. stationärer Zustand oder Fließgleichgewicht („steady state“) dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche Zustandsgrößen (Zustandsvariable), die den betreffenden Zustand charakterisieren, einen zeitlich konstanten Wert besitzen. Bildet sich z.B. in einem Reaktionssystem ein stationärer Zustand aus, so besitzt das System eine konstante, aber endliche Gesamtreaktionsgeschwindigkeit, und die Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer sind konstant (dynamisches Gleichgewicht im offenen System).

Ein stationärer Zustand kann sich nur in einem offenen System ausbilden, s. S.

235. Der lebende Organismus ist ein Beispiel für ein offenes System: Nahrung und Sauerstoff werden aufgenommen, CO2 und andere Produkte abgegeben. Es stellt sich eine von der Aktivität der Enzyme (Biokatalysatoren) abhängige, stationäre Konzentration der Produkte ein. Dieses Fließgleichgewicht ist charakteristisch für den betreffenden Stoffwechsel, s. Bücher der Biochemie.

Spezielle Anorganische Chemie

A) Hauptgruppenelemente

Wasserstoff

Stellung von Wasserstoff im Periodensystem der Elemente (PSE)

Die Stellung von Wasserstoff im PSE ist nicht ganz eindeutig. Als s1-Element zeigt er sehr große Unterschiede zu den Alkalielementen.

So ist er ein typisches Nichtmetall, besitzt eine Elektronegativität EN von 2,1.

Sein Ionisierungspotential (H – e– ⎯ →

⎯ H+) ist mit 1312 kJ · mol–1 etwa doppelt
so hoch wie das der Alkalimetalle. H2 hat einen Schmp. von –259 °C und einen Sdp. von –253 °C. H-Atome gehen σ-Bindungen ein. Durch Aufnahme von einem Elektron entsteht H– mit der Elektronenkonfiguration von He (∆H = –72 kJ · mol–1).

Es gibt also durchaus Gründe dafür, das Element im PSE in die 1. Hauptgruppe oder in der 3. Hauptgruppe über Bor oder in der 7. Hauptgruppe über Fluor zu stellen.

So genannten metallischen Wasserstoff erhält man erst bei einem Druck von 3 - 4

Millionen bar.

Die Bildung von molekularem H2 ist stark exotherm (∆H = –436 kJ · mol–1).

Vorkommen: Auf der Erde selten frei, z.B. in Vulkangasen. In größeren Mengen auf Fixsternen und in der Sonnenatmosphäre. Sehr viel Wasserstoff kommt gebunden vor im Wasser und in Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen.

Gewinnung: Technische Verfahren: Kohlevergasung (früher auch in Deutschland, heute z.B. in Südafrika): Beim Überleiten von Wasserdampf über glühenden Koks entsteht in einer endothermen Reaktion (∆H = +131 kJ · mol–1) „Wassergas“, ein Gemisch aus CO und H2 (s. S. 316). Bei der anschließenden „Konvertierung“ wird CO mit Wasser und ZnO/Cr2O3 als Katalysator in CO2 und H2
übergeführt:

C + H

°

∆

2O

1000 C

⎯⎯⎯→ CO + H2

H = +131,4 kJ · mol–1

CO + H

∆

2O

H2 + CO2

H = –42 kJ · mol–1

Das CO2 wird unter Druck mit Wasser oder Methyldiethanolamin

(|NCH3(C2H4OH)2, 45 %-ige Lösung) ausgewaschen.

274

Spezielle Anorganische Chemie

Große Mengen Wasserstoff entstehen bei der Zersetzung von Kohlenwasserstoffen, schwerem Heizöl, Erdölrückständen bei hoher Temperatur ( Crackprozess) und bei der Reaktion von Erdgas mit Wasser:

CH

∆

4 + H2O

Ni

⎯⎯⎯→ CO + 3 H

H = +206 kJ · mol–1

900°C

2

CO wird wieder der Konvertierung unterworfen. Diese katalytische (allotherme) Dampfspaltung ( Steam-Reforming) von Erdgas (Methan) oder von leichten Erdölfraktionen (Propan, Butan, Naphtha bis zum Siedepunkt von 200 °C) ist derzeit das wichtigste Verfahren. Als Nebenprodukt fällt Wasserstoff bei der Chloralkali-Elektrolyse an (Zwangsanfall).

Herstellungsmöglichkeiten im Labor: Durch Elektrolyse von leitend gemachtem Wasser (Zugabe von Säure oder Lauge) ( Kathodische Reduktion); durch Zersetzung von Wasser mit elektropositiven (unedlen) Metallen:

2 Na + 2 H2O ⎯ →

⎯ 2 NaOH + H2;
durch Zersetzung von Wasserstoffsäuren und Laugen mit bestimmten Metallen: 2 HCl + Zn ⎯ →

⎯ ZnCl2 + H2

Zn + 2 NaOH + 2 H

2–

2O ⎯ →

⎯ Zn(OH)4 + 2 Na+ + H2

Al + NaOH + 3 H2O ⎯ →

⎯ [Al(OH)4]– + Na+ + 1,5 H2

Fe + 2 HCl ⎯ →

⎯ FeCl2 + H2
und durch Reaktion von salzartigen Hydriden mit Wasser (s. S. 276).

Der auf diese Weise hergestellte Wasserstoff ist besonders reaktionsfähig, da „in statu nascendi“ H-Atome auftreten.

1

Eigenschaften: In der Natur kommen drei Wasserstoffisotope vor: H (Wasser1

2

3
stoff),

H = D (schwerer Wasserstoff, Deuterium) und H = T (Tritium, radio-

1

1
aktiv). Über die physikalischen Unterschiede der Wasserstoffisotope s. Kap. 2.1.

In ihren chemischen Eigenschaften sind sie praktisch gleich.

Wasserstoff liegt als H2-Molekül vor. Es ist ein farbloses, geruchloses Gas. H2 ist das leichteste Gas. Da die H2-Moleküle klein und leicht sind, sind sie außerordentlich beweglich, und haben ein sehr großes Diffusionsvermögen. Wasserstoff ist ein sog. permanentes Gas, denn es kann nur durch gleichzeitige Anwendung von Druck und starker Kühlung verflüssigt werden (kritischer Druck: 14 bar, kritische Temperatur: –240 °C). H2 verbrennt mit bläulicher, sehr heißer Flamme zu Wasser.

Stille elektrische Entladungen zerlegen das H2-Molekül. Es entsteht reaktionsfä-
higer atomarer Wasserstoff H, der bereits bei gewöhnlicher Temperatur mit vielen Elementen und Verbindungen reagiert.

H2

2 H

∆H = 434,1 kJ · mol–1

Wasserstoff

275

Bei der Rekombination an Metalloberflächen entstehen Temperaturen bis 4000 °C

(Langmuir-Fackel).

Anmerkung: Manche Metalle wie Ni, Cr, Pb zeigen Hemmungserscheinungen (Passivierung) infolge Wasserstoffüberspannung oder Bildung von schützenden schwerlöslichen Deckschichten z.B. Pb + H

⎯ →

⎯

2SO4

PbSO4 + H2.

Reaktionen und Verwendung von Wasserstoff

Wasserstoff ist ein wichtiges Reduktionsmittel. Es reduziert z.B. Metalloxide: CuO + H ⎯ →

⎯

2

Cu + H2O
und Stickstoff (45 % weltweit):

N2 + 3 H2

2 NH3 (Haber/Bosch-Verfahren)

Verwendet wird Wasserstoff z.B. zur Herstellung von HCl und als Heizgas.

Ein Gemisch aus zwei Volumina H2 und einem Volumen O2 reagiert nach Zündung (oder katalytisch mit Pt/Pd) explosionsartig zu Wasser. Der Wasserdampf besitzt ein größeres Volumen als das Gemisch H2 + ½O2. Das Gemisch heißt Knallgas, die Reaktion Knallgasreaktion:

H

⎯ →

⎯

2 + 1/2 O2

H2O (g)

∆H = –239 kJ · mol–1 s. S. 261

Im Knallgasgebläse für autogenes Schweißen entstehen in einer Wasser-
stoff/Sauerstoff-Flamme Temperaturen bis 3000 °C. In der organischen Chemie wird H2 in Verbindung mit Metallkatalysatoren für Hydrierungen benutzt (Koh-lehydrierung, Fetthärtung), in Raffinerien (38 %) und zur Qualitätsverbesserung von Erdölprodukten, s. Bd. II. Zur Verwendung in Brennstoffzellen s. S. 205.

Wasserstoffverbindungen

Wasserstoffverbindungen bilden (fast) alle Elemente mit Ausnahme der Edelgase.

Sie werden bei den einzelnen Elementen besprochen.

Allgemeine Bemerkungen:

Mit den Elementen der I. und II. Hauptgruppe bildet Wasserstoff salzartige

Hydride. Sie enthalten H –-Ionen ( = Hydrid-Ionen) im Gitter. Beim Auflösen dieser Verbindungen in Wasser bildet sich H2:

H + + H – ⎯ →

⎯ H2

Ihre Schmelze zeigt großes elektrisches Leitvermögen. Bei der Elektrolyse entsteht an der Anode H2. Es sind starke Reduktionsmittel.

Beachte: Im Hydrid-Ion hat Wasserstoff die Oxidationszahl –1. Der Ionenradius von H–
liegt mit 136 bis 154 pm (je nach Kation) in der Mitte zwischen den Radien der Cl–- und F–-

Ionen. S. hierzu Abb. 20, S. 46.

Wasserstoffverbindungen mit den Elementen der III. bis VII. Hauptgruppe sind überwiegend kovalent gebaut (kovalente Hydride), z.B. C2H6, CH4, PH3, H2S, HCl. In all diesen Verbindungen hat Wasserstoff die Oxidationszahl +1.

276

Spezielle Anorganische Chemie

Metallartige Hydride (legierungsartige Hydride) werden von manchen Übergangselementen gebildet. Es handelt sich dabei allerdings mehr um Einlagerungsverbindungen von Wasserstoff, d.h. Einlagerungen von H-Atomen auf Zwischengitterplätzen im Metallgitter, z.B. TiH1,7, LaH2,87. Uran bildet das stöchiometrisch zusammengesetzte Hydrid UH3. Durch die Einlagerung von Wasserstoff ver-schlechtern sich die metallischen Eigenschaften. FeTiHx (x bis max. 2) befindet sich als Wasserstoffspeicher in der Erprobung.

Hochpolymere Hydride wie z.B. (AlH3)x zeigen weder Salz- noch Metallcharakter.

Komplexe Hydride s. S. 277.

Kovalente Hydride, die durch Wasser hydrolysiert werden, bilden ein Säure-Base-System:

HCl (g) + H2O ⎯ →

⎯ H3O+ + Cl–

Der Dissoziationsgrad hängt von der Polarisierbarkeit der Bindung (Elektronegativitäten der Bindungspartner), der Hydrationsenthalpie und anderen Faktoren ab.

Deuterium: 2 H (D)

1

Gewinnung: Fraktionierung von natürlichen Wasserstoff mit Isotopentrennverfah-ren (kaum praktische Bedeutung).

Deuterium wird in der 1H-NMR-Spektroskopie häufig zur Strukturbestimmung benutzt. In Verbindung mit austauschbaren H-Atomen lassen sich oft Austauschreaktionen H gegen D durchführen.

Beispiele:

X–H + D2O ⎯ →

⎯ X–D + HDO

CH4 + D2/Ni ⎯ →

⎯ CH3D + HD

D2O: „schweres Wasser“ kann z.B. durch Elektrolyse von Wasser an der Kathode angereichert werden, weil H2O schneller zu H2 reduziert wird als D2O.

Tritium: 3H (T) wird für Isotopenmarkierung von Wasserstoffverbindungen 1
künstlich hergestellt (Bombardierung von 6 Li mit langsamen Neutronen).

3

Die Zukunftstechnologie Kernfusion versucht ähnlich wie bei der Energiegewin-nung der Sonne Atomkerne miteinander zu verschmelzen. In dem thermonuclea-ren Experimentalreaktor (ITER Standort Cadarache, Südfrankreich) soll Deuterium und Tritium zu Helium verschmolzen werden.

Ein Gramm Brennstoff könnte nach Schätzung des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) in einem Kraftwerk 90000 Kilowattstunden Strom erzeugen, dies entspricht der Verbrennungswärme von 11 Tonnen Kohle.

Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

Diese Elemente der 1. Hauptgruppe heißen Alkalimetalle. Sie haben alle ein Elektron mehr als das im PSE vorangehende Edelgas. Dieses Valenzelektron wird besonders leicht abgegeben (geringe Ionisierungsenergie), wobei positiv einwertige Ionen entstehen.

Die Alkalimetalle sind sehr reaktionsfähig. So bilden sie schon an der Luft Hydroxide und zersetzen Wasser unter Bildung von H2 und Metallhydroxid. Mit Sauerstoff erhält man verschiedene Oxide: Lithium bildet ein normales Oxid Li2O.

Natrium verbrennt zu Na2O2, Natrium peroxid. Durch Reduktion mit metallischem Natrium kann dieses in das Natrium oxid Na2O übergeführt werden. Das Natrium-
hyperoxid NaO2 erhält man aus Na2O2 bei ca. 500 °C und einem Sauerstoffdruck von ca. 300 bar.

Kalium, Rubidium und Cäsium bilden direkt die Hyperoxide KO2, RbO2 und CsO2 beim Verbrennen der Metalle an der Luft.

Die Verbindungen der Alkalimetalle färben die nichtleuchtende Bunsenflamme charakteristisch: Li – rot, Na – gelb, K – rotviolett, Rb – rot, Cs – blau.

Lithium

Das Li+-Ion ist das kleinste Alkalimetall-Ion. Folglich hat es mit 1,7 die größte Ladungsdichte (Ladungsdichte = Ladung/Radius). Natrium hat zum Vergleich eine Ladungsdichte von 1,0 und Mg2+ aus der II. Hauptgruppe von 3,1. Da die Ladungsdichte für die chemischen Eigenschaften von Ionen eine große Rolle spielt, ist es nicht verwunderlich, dass Lithium in manchen seiner Eigenschaften dem zweiten Element der II. Hauptgruppe ähnlicher ist als seinen höheren Homologen.

Die Erscheinung, dass das erste Element einer Gruppe auf Grund vergleichbarer Ladungsdichte in manchen Eigenschaften dem zweiten Element der folgenden

Gruppe ähnlicher ist als seinen höheren Homologen, nennt man Schrägbeziehung
im PSE. Deutlicher ausgeprägt ist diese Schrägbeziehung zwischen den Elementen Be und Al sowie B und Si.

278

Spezielle Anorganische Chemie

1

(27)

(680)

180

Francium

[Rn]7s1

29

690

380

263

167

228

Cäsium

–247,8

[Xe]6s1

39

688

400

248

148

228

–280,9

Rubidium

[Kr]5s1

64

760

420

227

133

232

Kalium

–305,6

[Ar]4s1

98

892

500

186

98

276

Natrium

–390,2

[Ne]3s1

180

68

1330

152

340

Eigenschaften der Alkalimetalle

Tabelle 25.

Name Lithium

Elektronenkonfiguration [He]2s

Schmp. [°C]

Sdp. [°C]

Ionisierungsenergie 520

[kJ/mol]

Atomradius [pm]

im Metall

Ionenradius [pm]

Hydratationsenergie –499,5

[kJ/mol]

Hydratationsradius [pm]

Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

279

Große Ladungsdichte bedeutet große polarisierende Wirkung auf Anionen und Dipolmoleküle. Unmittelbare Folgen sind die Fähigkeit des Li+-Kations zur Ausbildung kovalenter Bindungen, Beispiel (LiCH3)4 und die große Neigung zur Hydration. In kovalenten Verbindungen versucht Li die Elektronenkonfiguration von Neon zu erreichen, entweder durch die Ausbildung von Mehrfachbindungen, Beispiel (LiCH3)4, oder durch Adduktbildung, z.B. LiCl in H2O:

Abb. 137. Struktur von (LiCH3)4. Die vier Li-Atome bauen ein Tetraeder auf, während die CH3-Gruppen symmetrisch über den Tetraederflächen angeordnet sind

Der Radius des hydratisierten Li+-Ions ist mit 340 pm fast sechsmal größer als der des isolierten Li+. Für das Cs+ (167 pm) ergibt sich im hydratisierten Zustand nur ein Radius von 228 pm.

Beachte: Dies ist auch der Grund dafür, dass das Normalpotential E0 für Li/Li+ unter den Messbedingungen einen Wert von –3,03 V hat.

Vorkommen: Zusammen mit Na und K in Silicaten in geringer Konzentration weit verbreitet.

Herstellung: Schmelzelektrolyse von LiCl mit KCl als Flussmittel.

Eigenschaften: Silberweißes, weiches Metall. Läuft an der Luft an unter Bildung von Lithiumoxid Li2O und Lithiumnitrid Li3N (schon bei 25 °C!). Lithium ist das leichteste Metall. Zusammen mit D2 und T2 wird es bei Kernfusionsversuchen eingesetzt. Wegen seines negativen Normalpotentials findet es in Batterien Verwendung. Lithium-Ionenakku s. S. 206.

Verbindungen

Li2O, Lithiumoxid, entsteht beim Verbrennen von Li bei 100 °C in Sauerstoff-atmosphäre.

4 Li +O ⎯ →

⎯

2

2 Li2O.

280

Spezielle Anorganische Chemie

LiH, Lithiumhydrid, entsteht beim Erhitzen von Li mit H2 bei 600 – 700 °C. Es kristallisiert im NaCl-Gitter und ist so stabil, dass es unzersetzt geschmolzen werden kann. Es enthält das Hydrid-Ion H – und hat eine stark hydrierende Wirkung.

LiH bildet Doppelhydride, die ebenfalls starke Reduktionsmittel sind:

z.B.

4 LiH + AlCl ⎯ →

⎯

3

LiAlH4 (Lithiumaluminiumhydrid) + 3 LiCl

Li3PO4 ist schwerlöslich und zum Nachweis von Li geeignet.

LiCl, farblose, zerfließliche Kristalle; zum Unterschied von NaCl und KCl z.B. in Alkohol löslich.

Li2CO3 , zum Unterschied zu den anderen Alkalicarbonaten in Wasser schwer löslich. Ausgangssubstanz zur Herstellung anderer Li-Salze.

Lithiumorganyle (Lithiumorganische Verbindungen), z.B. LiCH3, LiC6H5. Die Substanzen sind sehr sauerstoffempfindlich, zum Teil selbstentzündlich und auch sonst sehr reaktiv. Wichtige Synthese-Hilfsmittel. Herstellung:

2 Li + RX ⎯ →

⎯ LiR + LiX

(X = Halogen)

Lösemittel: Tetrahydrofuran, Benzol, Ether

Auch Metall-Metall-Austausch ist möglich:

2 Li + R2Hg ⎯ →

⎯ 2 RLi + Hg

Lithiumorganyle haben typisch kovalente Eigenschaften. Sie sind flüssig oder niedrigschmelzende Festkörper. Sie neigen zu Molekülassoziation. Beispiel: (LiCH3)4

Natrium

Natrium kommt in seinen Verbindungen als Na+-Kation vor. Ausnahmen sind einige kovalente Komplexverbindungen.

Vorkommen: NaCl (Steinsalz oder Kochsalz), NaNO3 (Chilesalpeter), Na2CO3

(Soda), Na2SO4 · 10 H2O (Glaubersalz), Na3[AlF6] (Kryolith).

Herstellung: Durch Schmelzelektrolyse von NaOH (mit der Castner-Zelle) oder bevorzugt NaCl (Downs-Zelle), s. S. 182.

Eigenschaften: Silberweißes, weiches Metall; lässt sich schneiden und zu Draht pressen. Bei 0 °C ist sein elektrisches Leitvermögen nur dreimal kleiner als das von Silber. Im Na-Dampf sind neben wenigen Na2-Molekülen hauptsächlich

Na-Atome vorhanden.

Natrium wird an feuchter Luft sofort zu NaOH oxidiert und muss daher unter Petroleum aufbewahrt werden. In vollkommen trockenem Sauerstoff kann man es

Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

281
schmelzen, ohne dass es oxidiert wird! Bei Anwesenheit von Spuren Wasser verbrennt es mit intensiv gelber Flamme zu Na2O2, Natriumperoxid. Gegenüber elektronegativen Reaktionspartnern ist Natrium sehr reaktionsfähig. z.B.:

2 Na + Cl

⎯ →

⎯

2

2 NaCl

∆H = –881,51 kJ · mol–1

2 Na + 2 H

∆

2O

⎯ →

⎯ 2 NaOH + H2

H = –285,55 kJ · mol–1

2 Na + 2 CH3OH ⎯ →

⎯ 2 CH3ONa + H2

Natrium löst sich in absolut trockenem, flüssigem NH3 mit blauer Farbe. In der Lösung liegen solvatisierte Na+-Ionen und solvatisierte Elektronen vor. Beim Erhitzen der Lösung bildet sich Natriumamid s. hierzu auch S. 335.

2 Na + 2 NH ⎯ →

⎯

3

2 NaNH2 + H2

Verwendung: Zur Herstellung von Na2O2 (für Bleich- und Waschzwecke); NaNH2

(z.B. zur Indigosynthese); für organische Synthesen; als Trockenmittel für Ether, Benzol u.a.; für Natriumdampf-Entladungslampen; in flüssiger Form als Kühlmit-tel in Kernreaktoren (schnelle Brüter), weil es einen niedrigeren Neutronen-Absorptionsquerschnitt besitzt.

Verbindungen

NaCl, Natriumchlorid, Kochsalz, Steinsalz. Vorkommen: In Steinsalzlagern, Solquellen, im Meerwasser (3 %) und in allen Organismen. Gewinnung: Bergmännischer Abbau von Steinsalzlagern; Auflösung von Steinsalz mit Wasser und Eindampfen der „Sole“; durch Auskristallisieren aus Meerwasser. 100g Wasser lösen bei 22°C 35,8g NaCl. Verwendung: Ausgangsmaterial für Na2CO3, NaOH, Na2SO4, Na2B4O7 · 10 H2O (Borax); für Chlorherstellung; für Speise- und Kon-servierungszwecke; im Gemisch mit Eis als Kältemischung (–21 °C).

NaOH, Natriumhydroxid, Ätznatron. Herstellung: Durch Elektrolyse einer wässrigen Lösung von NaCl (Chloralkalielektrolyse), s. S. 182. NaOH ist in Wasser leicht löslich. Verwendung: In wässriger Lösung als starke Base (Natronlauge). Es dient zur Farbstoff-, Kunstseiden- und Seifenfabrikation (s. Bd. II), ferner zur Gewinnung von Cellulose aus Holz und Stroh, zur Reinigung von Ölen und

Fetten u.a. Es muss Luftdicht aufbewahrt werden, weil es sich mit CO2 zu Na2CO3
umsetzt.

Na2SO4 , Natriumsulfat: Als Glaubersalz kristallisiert es mit 10 H2O. Vorkommen: In großen Lagern, im Meerwasser. Herstellung:

2 NaCl + H2SO4 ⎯ →

⎯ Na2SO4 + 2 HCl

Es findet Verwendung in der Glas-, Farbstoff-, Textil- und Papierindustrie.

NaNO3 , Natriumnitrat, Chilesalpeter. Vorkommen: Lagerstätten u.a. in Chile, Ägypten, Kleinasien, Kalifornien. Technische Herstellung:

Na

⎯ →

⎯

2CO3 + 2 HNO3

2 NaNO3 + H2O + CO2 oder

282

Spezielle Anorganische Chemie

NaOH + HNO ⎯ →

⎯

3

NaNO3 +H2O

NaNO3 ist leichtlöslich in Wasser. Verwendung als Düngemittel.

Na2CO3 , Natriumcarbonat: Vorkommen als Soda Na2CO3 · 10 H2O in einigen Salzen, Mineralwässern, in der Asche von Algen und Tangen. Technische Herstellung: Solvay-Verfahren (1863): In eine NH3-gesättigte Lösung von NaCl wird CO2 eingeleitet. Es bildet sich schwerlösliches NaHCO3. Durch Glühen entsteht daraus Na2CO3. Das Verfahren beruht auf der Schwerlöslichkeit von NaHCO3. Das freigesetzte CO2 kann wieder eingesetzt und Ammoniakgas zurück gewonnen werden.

2

NH3 + 2 CO2 + 2 H2O

2 NH4HCO3

2

NH4HCO3 + 2 NaCl ⎯ →

⎯ 2 NaHCO3 + 2 NH4Cl

∆

2

NaHCO ⎯ →

⎯

3

Na2CO3 + H2O + CO2

Verwendung: Als Ausgangssubstanz für andere Na-Verbindungen; in der Seifen-, Waschmittel- und Glasindustrie, als schwache Base im Labor.

Beachte: „Sodawasser“ ist eine Lösung von CO2 in Wasser (= Sprudel).

NaHCO3 , Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat): Entsteht beim Solvay-Verfahren. In Wasser schwerlöslich. Verwendung z.B. gegen überschüssige Magensäure, als Brause- und Backpulver. Zersetzt sich ab 100 °C:

2

NaHCO ⎯ →

⎯

3

Na2CO3 + CO2 + H2O

Na2O2 , Natriumperoxid, bildet sich beim Verbrennen von Natrium an der Luft.

Starkes Oxidationsmittel.

Na2S2O4 , Natriumdithionit (s. S. 347): Starkes Reduktionsmittel.

Na2S2O3 , Natriumthiosulfat, erhält man aus Na2SO3 durch Kochen mit Schwefel (s. S. 373). Dient als Fixiersalz in der Photographie, s. S. 389.

Kalium

Vorkommen: Als Feldspat K[AlSi3O8] und Glimmer, als KCl (Sylvin) in Kali-salzlagerstätten, als KMgCl3 ·6 H2O (Carnallit), K2SO4 usw. Granit = Quarz +

Feldspat und Glimmer

Herstellung: Schmelzelektrolyse von KOH.

Eigenschaften: Silberweißes, wachsweiches Metall, das sich an der Luft sehr leicht oxidiert. Es wird unter Petroleum aufbewahrt. K ist reaktionsfähiger als Na und zersetzt Wasser so heftig, dass sich der freiwerdende Wasserstoff selbst entzündet:

2 K + 2 H2O ⎯ →

⎯ 2 KOH + H2

Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

283

An der Luft verbrennt es zu Kaliumdioxid KO2, einem Hyperoxid. Das Valenzelektron des K-Atoms lässt sich schon mit langwelligem UV-Licht abspalten (Al-kaliphotozellen). Das in der Natur vorkommende Kalium-Isotop 40K ist radioaktiv und eignet sich zur Altersbestimmung von Mineralien.

Verbindungen

KCl, Kaliumchlorid: Vorkommen als Sylvin und Carnallit, KCl ·MgCl2 ·6 H2O =

KMgCl3 ·6 H2O. Gewinnung aus Carnallit durch Behandeln mit Wasser, da KCl schwerer löslich ist als MgCl2. Es wird als Bestandteil der sog. Abraumsalze von Salzlagerstätten gewonnen. Findet Verwendung als Düngemittel. Es ist Ausgangsstoff für andere Kaliumverbindungen.

KOH, Kaliumhydroxid, Ätzkali. Herstellung: (1) Elektrolyse von wässriger KCl-Lösung (s. NaOH). (2) Kochen von K2CO3 mit gelöschtem Kalk (Kaustifizieren von Pottasche):

K

⎯ →

⎯

2CO3 + Ca(OH)2

CaCO3 + 2 KOH

KOH kann bei 350 - 400 °C unzersetzt sublimiert werden. Der Dampf besteht vorwiegend aus (KOH)2-Molekülen. KOH ist stark hygroskopisch und absorbiert begierig CO2. Es ist eine sehr starke Base (wässrige Lösung = Kalilauge). Es findet u. a. bei der Seifenfabrikation und als Ätzmittel Verwendung.

KNO3 , Kaliumnitrat, Salpeter. Herstellung:

(1) NaNO3 + KCl ⎯ →

⎯ KNO3 + NaCl

(2) 2

HNO

⎯ →

⎯

3 + K2CO3

2 KNO3 + H2O + CO2

Verwendung: Als Düngemittel, Bestandteil des Schwarzpulvers etc.

K2CO3 , Kaliumcarbonat, Pottasche. Herstellung:

(1)

2 KOH + CO ⎯ →

⎯

2

K2CO3 + H2O

(Carbonisieren von KOH)

(2) Formiat-Pottasche-Verfahren. Verfahren in drei Stufen: a) K

⎯ →

⎯

2SO4 + Ca(OH)2

CaSO4 + 2 KOH
b)

2 KOH + 2 CO ⎯ →

⎯ 2 HCOOK
c)

2 HCOOK + 2 KOH + O ⎯ →

⎯

2

2 K2CO3 + 2 H2O

Verwendung: Zur Herstellung von Schmierseife und Kaliglas.

KClO3 , Kaliumchlorat: Herstellung durch Disproportionierungsreaktionen beim Einleiten von Cl2 in heiße KOH:

6 KOH + 3 Cl ⎯ →

⎯

2

KClO3 + 5 KCl + 3 H2O

284

Spezielle Anorganische Chemie

KClO

–

3 gibt beim Erhitzen Sauerstoff ab: es disproportioniert in Cl– und ClO4 ; bei stärkerem Erhitzen spaltet Perchlorat Sauerstoff ab:

4

ClO – ⎯ →

⎯

–

3

3 ClO4 + Cl–

ClO – ⎯ →

⎯

4

2 O2 + Cl–

Verwendung von KClO3: Als Antiseptikum, zur Zündholzfabrikation, zu pyro-technischen Zwecken, zur Unkrautvernichtung, Herstellung von Kaliumperchlorat.

K2SO4: Düngemittel.

Rubidium, Cäsium

Beide Elemente kommen als Begleiter der leichteren Homologen in sehr geringen Konzentrationen vor. Entdeckt wurden sie von Bunsen und Kirchhoff mit der Spektralanalyse (1860).

Herstellung: Durch Reduktion der Hydroxide mit Mg im H2-Strom oder mit Ca im Vakuum oder durch Erhitzen der Dichromate im Hochvakuum bei 500 °C mit Zirkon. Sie können durch Schmelzelektrolyse erhalten werden.

Eigenschaften: Sie sind viel reaktionsfähiger als die leichteren Homologen. Mit O2 bilden sie die Hyperoxide RbO2 und CsO2. Ihre Verbindungen sind den Kalium-Verbindungen sehr ähnlich.

Wenn Atome von 133Cs durch Mikrowellen angeregt werden, erreicht ihre Eigen-schwingung exakt 9 192 631 770 Hertz. Seit 1967 wird die Sekunde weltweit durch die Schwingungsfrequenz des Cäsiums definiert. Rundfunk- und Fernseh-sender, die Zeitansage im Telefon, die Bundesbahn u.a. empfangen „atomgenaue“

Zeitimpulse. Auch moderne Funkuhren vergleichen „ihre Zeit“ in bestimmten Abständen mit der Zeit des Funksignals, das seit 1973 von der Bundes-post-Sendeanlage in Mainflingen bei Frankfurt als Zeitcode gesendet wird. Die Genauigkeit des Zeitcodes wird seit 1978 von „CS1“, der ersten Braunschweiger Cäsiumuhr überwacht. Da Cs und Rb bei Bestrahlung mit Licht Elektronen abgeben, lassen sie sich als optische Sensoren verwenden.

Francium

Francium ist das schwerste Alkalimetall. In der Natur kommt es in sehr geringen Mengen als radioaktives Zerfallsprodukt von Actinium vor.

Erdalkalimetalle (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

Die Erdalkalimetalle bilden die II. Hauptgruppe des PSE. Sie enthalten zwei locker gebundene Valenzelektronen, nach deren Abgabe sie die Elektronenkonfiguration des jeweils davor stehenden Edelgases haben.

Wegen der — gegenüber den Alkalimetallen — größeren Kernladung und der
verdoppelten Ladung der Ionen sind sie härter und haben u.a. höhere Dichten, Schmelz- und Siedepunkte als diese. Beryllium nimmt in der Gruppe eine Sonderstellung ein. Es zeigt eine deutliche Schrägbeziehung zum Aluminium, dem zweiten Element der III. Hauptgruppe. Beryllium bildet in seinen Verbindungen Bindungen mit stark kovalentem Anteil aus. Be(OH)2 ist eine amphotere Substanz. In Richtung zum Radium nimmt der basische Charakter der Oxide und Hydroxide kontinuierlich zu. Ra(OH)2 ist daher schon stark basisch. Tabelle 26
enthält weitere wichtige Daten.

Beryllium

Vorkommen:

Das seltene Metall kommt hauptsächlich als Beryll vor:

Be

≡

3Al2Si6O18

3 BeO · Al2O3 · 6 SiO2. Chromhaltiger Beryll = Smaragd (grün),
eisenhaltiger Beryll = Aquamarin (hellblau).

Herstellung: (1) Technisch: Schmelzelektrolyse von basischem Berylliumfluorid (2 BeO · 5 BeF2) im Gemisch mit BeF2 bei Temperaturen oberhalb 1285 °C. Be fällt in kompakten Stücken an.

(2) BeF2 + Mg ⎯ →

⎯ Be + MgF2

Physikalische Eigenschaften: Beryllium ist ein stahlgraues, sehr hartes, bei 25 °C
sprödes Metall. Es kristallisiert in der hexagonal dichtesten Kugelpackung mit einem kovalenten Bindungsanteil.

Chemische Eigenschaften: Beryllium verbrennt beim Erhitzen zu BeO. Mit Wasser bildet sich eine dünne zusammenhängende Hydroxidschicht. Es löst sich in verdünnten nichtoxidierenden Säuren wie HCl, H2SO4 unter H2-Entwicklung.

Oxidierende Säuren erzeugen in der Kälte eine dünne BeO-Schicht und greifen das darunterliegende Metall nicht an. Beryllium löst sich als einziges Element der Gruppe in Alkalilaugen.

286

Spezielle Anorganische Chemie

2

–

–

143

Radium

–1231

[Rn]7s2
zunehmend
zunehmend
abnehmend
abnehmend

→

→

→

→

714 700

1640 1530

502

221

134

Barium

–1273,7

[Xe]6s2

770

1380

550

215

110

Strontium

–1414,8

[Kr]5s2

Calcium

[Ar]4s2

650 838

Magnesium

[Ne]3s2

30 65 94

1280

2480 1110 1490

900 740 590

112 160 197

–2457,8 –1892,5 –1562,6

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

———————————————————————————

Eigenschaften der Erdalkalimetalle

[pm]

[pm]

[°C]

]

[°C

Tabelle 26.

Name Beryllium

Elektronenkonfiguration [He]2s

Schmp.

Sdp.

Ionisierungsenergie

[kJ/mol]

Atomradius
im Metall

Ionenradius

Hydratationsenthalpie

[kJ/mol]

Basenstärke der Hydroxide

Löslichkeit der Hydroxide

Löslichkeit der Sulfate

Löslichkeit der Carbonate

Erdalkalimetalle (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

287

Verwendung: Als Legierungsbestandteil, z.B. Be/Cu-Legierung; Berylliumbronze erzeugt bei harten Schlägen keine Funken, als Austrittsfenster für Röntgenstrah-len; als Neutronenquelle und Konstruktionsmaterial für Kernreaktoren (hoher Schmp, niedriger Neutronen-Absorptionsquerschnitt). usw.. In Form von BeO

(Schmp. 2530°C , als feuerfester Werkstoff z.B. bei der Auskleidung von Rake-tenmotoren usw.

Verbindungen

Beryllium kann formal zwei kovalente Bindungen ausbilden. In Verbindungen wie BeX2 besitzt es jedoch nur ein Elektronenquartett. Die Elektronenkonfiguration von Neon erreicht es auf folgenden Wegen: (1) Durch Adduktbildung mit Donormolekülen wie Ethern, Ketonen, Cl–-Ionen. Beispiel: BeCl2 · 2 OR2.

2) Durch Ausbildung von Doppelbindungen (pπ–pπ-Bindungen). Beispiel: BeCl2
und (BeCl2)2. (3) Durch Ausbildung von Dreizentren-Zweielektronen-Bindungen.

Hierbei werden drei Atome durch zwei Elektronen zusammengehalten. Beispiele: (BeH2)x, (Be(CH3)2)x. (4) Durch Polymerisation. Beispiel: (BeCl2)x.

BeCl2 , Berylliumchlorid: Bildungsreaktion:

Be + Cl ⎯ →

⎯

2

BeCl2

Es ist hydrolyseempfindlich, sublimierbar und kann als Lewis-Säure zwei Donormoleküle addieren (daher löslich in Alkohol, Ether u.a.). Festes BeCl2 ist polymer, die Verknüpfung erfolgt über Chlorbrücken. Bei 560 °C existieren im Dampf dimere und bei 750 °C monomere Moleküle:

Cl

Cl

Cl

Cl

Be

Be

Be

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Be

Be

Cl

;

Cl

Be

Cl

Cl

BeR2 , Berylliumorganyle: Sie entstehen bei der Reaktion von z.B. BeCl2 mit Lithiumorganylen oder Grignard-Verbindungen. Beispiel: Be(CH3)2. Dimere Moleküle existieren nur im Dampf. Im festen Zustand ist die Substanz polymer.

Da sie eine Elektronenmangelverbindung ist, werden die Moleküle wieder durch Dreizentren-Bindungen verknüpft. S. hierzu S. 298.

Me

Me

Be

Be

Be

Me

Me

288

Spezielle Anorganische Chemie

Magnesium

Magnesium nimmt in der II. Hauptgruppe eine Mittelstellung ein. Es bildet Salze mit Mg2+-Ionen. Seine Verbindungen zeigen jedoch noch etwas kovalenten Charakter. In Wasser liegen Hexaqua-Komplexe vor: [Mg(H2O)6]2+.

Vorkommen: Nur in kationisch gebundenem Zustand als Carbonat, Chlorid, Silicat und Sulfat.

CaMg(CO3)2 = CaCO3 · MgCO3 (Dolomit); MgCO3 (Magnesit, Bitterspat); MgSO4 · H2O (Kieserit); KMgCl3 · 6 H2O = KCl · MgCl2 · 6 H2O (Carnallit); im Meerwasser als MgCl2, MgBr2, MgSO4; als Bestandteil des Chlorophylls.

Herstellung

(1) Schmelzflusselektrolyse von wasserfreiem MgCl2 bei ca. 700 °C mit einem Flussmittel (NaCl, KCl, CaCl2, CaF2). Anode: Graphit; Kathode: Eisen.

(2) „Carbothermisches“ Verfahren:

MgO + CaC ⎯ →

⎯

2

Mg + CaO + 2 C
bei 2000 °C im Lichtbogen. Anstelle von CaC2 kann auch Koks eingesetzt werden.

Verwendung: Wegen seines geringen spez. Gewichts als Legierungsbestandteil, z.B. in Hydronalium, Duraluminium, Elektronmetallen. Letztere enthalten mehr als 90 % Mg neben Al, Zn, Cu, Si. Sie sind unempfindlich gegenüber alkalischen Lösungen und HF. Gegenüber Eisen erzielt man eine Gewichtsersparnis von 80 %! Als Bestandteil von Blitzlichtpulver und Feuerwerkskörpern, da es mit blendend weißer Flamme verbrennt. Verwendet wird es auch als starkes Reduktionsmittel. Magnesium wird als Wundermetall der Zukunft angesehen. Vor allem in der Automobilindustrie wird ihm eine große Karriere vorausgesagt.

Chemische Eigenschaften: Mg überzieht sich an der Luft mit einer dünnen, zusammenhängenden Oxidschicht. Mit kaltem Wasser bildet sich eine Mg(OH)2-Schutzschicht. An der Luft verbrennt es zu MgO und Mg3N2.

Verbindungen

∆

MgO:

MgCO ⎯ →

⎯

3

MgO + CO2

(Kristallisiert im NaCl-Gitter)

MgCO

800−900°

⎯⎯⎯⎯ →

⎯C

3

MgO + CO2 (kaustische Magnesia, bindet mit

Wasser
ab)

MgCO

1600 1

− 700°

⎯⎯⎯⎯ →

⎯C

3

MgO + CO2 (Sintermagnesia, hochfeuerfestes

Material)

Mg(OH)2:

MgCl2 + Ca(OH)2 (Kalkmilch) ⎯ →

⎯ Mg(OH)2 + CaCl2

Erdalkalimetalle (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

289

MgCl2: Als Carnallit, natürlich und durch Eindampfen der Endlaugen bei der KCl-Gewinnung, oder nach

MgO + Cl2 + C ⎯ →

⎯ MgCl2 + CO

RMgX, Grignard-Verbindungen: R = Kohlenwasserstoffrest, X = Halogen. Sie entstehen nach der Gleichung:

Mg + RX ⎯ →

⎯ RMgX
in Donor-Lösemitteln wie Ether. Die Substanzen sind gute Alkylierungs- und Arylierungsmittel (s. Bd. II).

Ein wichtiger Magnesium-Komplex ist das Chlorophyll:

CH

CH

R

2

H C

CH CH

3

2

3

N

N

R = CH für Chlorophyll a

3

R = CHO für Chlorophyll b

Mg

* = Asymmetriezentren

N

N

*

H C

3

CH

*

3

CH2

*

CH

CH

CH

CH

CH

O

3

3

3

3

2

COOCH3

CH O

C

2

CH

O

3

Calcium

Calcium ist mit 3,4 % das dritthäufigste Metall in der Erdrinde.

Vorkommen: Sehr verbreitet als Carbonat CaCO3 (Kalkstein, Kreide, Marmor), CaMg(CO

≡

3)2

CaCO3 · MgCO3 (Dolomit), Sulfat CaSO4 · 2 H2O (Gips, Alabas-
ter), in Calciumsilicaten, als Calciumphosphate Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) (Phosphorit), Ca5(PO4)3F ≡ 3 Ca3(PO4)2 · CaF2 (Apatit), und als Calciumfluorid CaF2 (Flussspat, Fluorit).

Herstellung: (1.) Schmelzflusselektrolyse von CaCl2 (mit CaF2 und KCl als Flussmittel) bei 700 °C in eisernen Gefäßen. Als Anode benutzt man Kohleplatten, als Kathode einen Eisenstab („Berührungselektrode“). (2.) Chemisch: CaCl2 + 2 Na ⎯ →

⎯ Ca + 2 NaCl

290

Spezielle Anorganische Chemie

Eigenschaften: Weißes, glänzendes Metall, das sich an der Luft mit einer Oxidschicht überzieht. Bei Zimmertemperatur beobachtet man langsame, beim Erhitzen schnelle Reaktion mit O2 und den Halogenen. Calcium zersetzt Wasser beim Erwärmen:

Ca + 2 H2O ⎯ →

⎯ Ca(OH)2 + H2

An der Luft verbrennt es zu CaO und Ca3N2. Als starkes Reduktionsmittel reduziert es z.B. Cr2O3 zu Cr(0).

Verbindungen

CaH2 , Calciumhydrid, Reduktionsmittel in der organischen Chemie.

CaO, Calciumoxid, gebrannter Kalk, wird durch Glühen von CaCO3 bei 900 -

1000 °C in Öfen hergestellt (Kalkbrennen):

CaCO

∆

⎯ →

⎯

↑

3

3 CaO + CO2

Ca(OH)2 , Calciumhydroxid, gelöschter Kalk, entsteht beim Anrühren von CaO
mit H2O unter starker Wärmeentwicklung und unter Aufblähen; ∆H = –62,8 kJ ·
mol–1. Verwendung: Zur Desinfektion, für Bauzwecke, zur Glasherstellung, zur Entschwefelung der Abluft von Kohlekraftwerken ( ⎯ →

⎯ CaSO4 · 2 H2O).

Chlorkalk (Calciumchlorid-hypochlorid, Bleichkalk): 3 CaCl(OCl) · Ca(OH)2 ·

5 H2O. Herstellung: Einleiten von Cl2 in pulverigen, gelöschten Kalk. Verwendung: Zum Bleichen von Zellstoff, Papier, Textilien, zur Desinfektion. Enthält 25

- 36 % „wirksames Chlor“.

CaSO4 kommt in der Natur vor als Gips, CaSO4 · 2 H2O, und kristallwasserfrei als Anhydrit, CaSO4. Gips verliert bei 120 - 130 °C Kristallwasser und bildet den gebrannten Gips, CaSO4 · 1/2 H2O („Stuckgips“). Mit Wasser angerührt, erhärtet dieser rasch zu einer festen, aus verfilzten Nädelchen bestehenden Masse. Dieser Vorgang ist mit einer Ausdehnung von ca. 1 % verbunden. Findet Verwendung im Baugewerbe und Kunsthandwerk.

Wird Gips auf ca. 650 °C erhitzt, erhält man ein wasserfreies, langsam abbin-dendes Produkt, den „totgebrannten“ Gips. Beim Erhitzen auf 900 - 1100 °C entsteht der Estrichgips, Baugips, Mörtelgips (feste Lösung von CaO in CaSO4).

Dieser erstarrt beim Anrühren mit Wasser zu einer wetterbeständigen, harten, dichten Masse. Estrichgips + Wasser + Sand ⎯ →

⎯ Gipsmörtel; Estrichgips +

Wasser + Kies ⎯ →

⎯ Gipsbeton.

Herstellung von CaSO4:

CaCl

⎯ →

⎯

2 + H2SO4

CaSO4 + 2 HCl

CaSO4 bedingt die bleibende (permanente) Härte des Wassers. Sie kann z.B.

durch Sodazusatz entfernt werden:

CaSO

⎯ →

⎯

4 + Na2CO3

CaCO3 + Na2SO4

Erdalkalimetalle (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

291

Heute führt man die Wasserentsalzung meist mit Ionenaustauschern durch.

Anmerkung: Die Wasserhärte wird in „Grad deutscher Härte“ angegeben: 1°dH

= 10 mg

CaO in 1000 mL H2O = 7,14 mg Ca2+/L

CaCl2 kristallisiert wasserhaltig als Hexahydrat CaCl2 · 6 H2O. Wasserfrei ist es ein gutes Trockenmittel. Es ist ein Abfallprodukt bei der Soda-Herstellung nach Solvay. Man gewinnt es auch aus CaCO3 mit HCl.

CaF2 dient als Flussmittel bei der Herstellung von Metallen aus Erzen. Es wird ferner benutzt bei metallurgischen Prozessen und als Trübungsmittel bei der Porzellanfabrikation. Es ist in Wasser unlöslich! Herstellung:

Ca2+ + 2 F– ⎯ →

⎯ CaF2

CaCO3 kommt in drei kristallisierten Modifikationen vor: Calcit (Kalkspat) =
rhomboedrisch, Aragonit = rhombisch, Vaterit = rhombisch. Calcit ist die be-ständigste Form. Es kommt kristallinisch vor als Kalkstein, Marmor, Dolomit, Muschelkalk, Kreide. Eigenschaften: weiße, fast unlösliche Substanz. In kohlensäurehaltigem Wasser gut löslich unter Bildung des leichtlöslichen Ca(HCO3)2: CaCO3 + H2O + CO2 ⎯ →

⎯ Ca(HCO3)2

Beim Eindunsten oder Kochen der Lösung fällt CaCO3 wieder aus. Hierauf beruht die Bildung von Kesselstein und Tropfsteinen in Tropfsteinhöhlen. Verwendung: zu Bauzwecken, zur Glasherstellung usw.

Ca(HCO3)2 , Calciumhydrogencarbonat (Calciumbicarbonat), bedingt die temporäre Härte des Wassers. Beim Kochen verschwindet sie:

Ca(HCO

⎯ →

⎯

3)2

CaCO3 + H2O + CO2

Über permanente Härte s. CaSO4.

CaC2 , Calciumcarbid, wird im elektrischen Ofen bei ca. 3000 °C aus Kalk und Koks gewonnen:

CaO + 3 C ⎯ →

⎯ CaC2 + CO

Es ist ein starkes Reduktionsmittel; es dient zur Herstellung von CaCN2 und Acetylen (Ethin):

H O

CaC

2

⎯⎯ →

⎯

2

Ca(OH)2 + C2H2 CaC2 = Ca2+[|C≡C|]2–

CaCN2 , Calciumcyanamid, entsteht nach der Gleichung:

CaC

⎯ →

⎯

2 + N2

CaCN2 + C
bei 1100 °C. Seine Düngewirkung beruht auf der Zersetzung durch Wasser zu Ammoniak:

CaCN2 + 3 H2O ⎯ →

⎯ CaCO3 + 2 NH3

292

Spezielle Anorganische Chemie

Calciumkomplexe: Calcium zeigt nur wenig Neigung zur Komplexbildung. Ein stabiler Komplex, der sich auch zur titrimetrischen Bestimmung von Calcium eignet, entsteht mit Ethylendiamintetraacetat (EDTA):

CO

2–

O

CH2

–

CH

N(CH COO )

OC

O

O

2+

CO

Ca

2

2

2

+

Ca

–

CH

N(CH COO )

H C

2

2

2

2

N

CH

N

2

CH

CH

2

2

H C

2

O

CO

Struktur des [Ca(EDTA)]2–-Komplexes

Wichtige stabile Komplexe bilden sich auch mit Polyphosphaten (sie dienen z.B.

zur Wasserenthärtung).

Mörtel

Mörtel heißen Bindemittel, welche mit Wasser angerührt erhärten (abbinden).

Luftmörtel, z.B. Kalk, Gips, werden von Wasser angegriffen. Der Abbindepro-zess wird für Kalk- bzw. Gips-Mörtel durch folgende Gleichungen beschrieben: Ca(OH)2 + CO2 ⎯ →

⎯ CaCO3 + H2O
bzw. CaSO4 · 1/2 H2O + 3/2 H2O ⎯ →

⎯ CaSO4 · 2 H2O

Wassermörtel (z.B. Portlandzement, Tonerdezement) werden von Wasser nicht angegriffen. Zement (Portlandzement) wird aus Kalkstein, Sand und Ton (Alu-miniumsilicat) durch Brennen bei 1400 °C gewonnen. Zusammensetzung: CaO

(58 - 66 %), SiO2 (18 - 26 %), Al2O3 (4 - 12 %), Fe2O3 (2 - 5 %). Beton ist ein Gemisch aus Zement und Kies.

Strontium

Strontium steht in seinen chemischen Eigenschaften in der Mitte zwischen Calcium und Barium.

Vorkommen: als SrCO3 (Strontianit) und SrSO4 (Coelestin).

Herstellung: Schmelzflusselektrolyse von SrCl2 (aus SrCO3 + HCl) mit KCl als Flussmittel.

Erdalkalimetalle (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)

293

Verwendung: Strontiumsalze finden bei der Herstellung von bengalischem Feuer („Rotfeuer“) Verwendung.

Beachte: SrCl2 ist im Unterschied zu BaCl2 in Alkohol löslich.

Barium

Vorkommen: als BaSO4 (Schwerspat, Baryt), BaCO3 (Witherit).

Herstellung: Reduktion von BaO mit Al oder Si bei 1200 °C im Vakuum.

Eigenschaften: weißes Metall, das sich an der Luft zu BaO oxidiert. Unter den Erdalkalimetallen zeigt es die größte Ähnlichkeit mit den Alkalimetallen.

Verbindungen

BaSO

2–

4: schwerlösliche Substanz; c(Ba2+) ·c(SO4

) = 10–10 mol2 ·L–2 = Lp

.

BaSO4

Ausgangsmaterial für die meisten anderen Ba-Verbindungen:

BaSO4 + 4 C ⎯ →

⎯ BaS + 4 CO

BaS + 2 HCl ⎯ →

⎯ BaCl2 + H2S

Verwendung: als Anstrichfarbe (Permanentweiß), Füllmittel für Papier. Bei der Röntgendurchleuchtung von Magen und Darm dient es als Kontrastmittel. Die weiße Anstrichfarbe „Lithopone“ entsteht aus BaS und ZnSO4:

BaS + ZnSO ⎯ →

⎯

4

BaSO4 + ZnS

Ba(OH)2 entsteht durch Erhitzen von BaCO3 mit Kohlenstoff und Wasserdampf: BaCO3 + C + H2O ⎯ →

⎯ Ba(OH)2 + 2 CO,
oder durch Reaktion von BaO mit Wasser. Die wässrige Lösung (Barytwasser) ist eine starke Base.

BaO kristallisiert im NaCl-Gitter und ist ein starkes alkalisches Trockenmittel.

Bildungsreaktion:

BaCO3 + C ⎯ →

⎯ BaO + 2 CO

BaO2 , Bariumperoxid, entsteht nach:

BaO + 1/2 O2 ⎯ →

⎯ BaO2

Es gibt beim Glühen O2 ab. Bei der Umsetzung mit H2SO4 wird Wasserstoffperoxid, H2O2, frei.

Beachte: Die löslichen Bariumsalze sind stark giftig! (Ratten-, Mäuse-Gift)

294

Spezielle Anorganische Chemie

Radium

Vorkommen: in der Pechblende (UO2) als radioaktives Zerfallsprodukt von 238U
u.a.

Gewinnung: Durch Zusatz von Ba-Salz fällt man Ra und Ba als Sulfate und trennt beide anschließend durch fraktionierte Kristallisation der Bromide bzw. Chromate.

Metallisches Radium erhält man durch Elektrolyse seiner Salzlösungen mit einer Hg-Kathode und anschließender Zersetzung des entstandenen Amalgams bei 400

- 700 °C in H2-Atmosphäre.

Erfolgreich ist auch eine Reduktion von RaO mit Al im Hochvakuum bei 1200 °C.

Eigenschaften: In seinen chemischen Eigenschaften ähnelt es dem Barium.

Metallisches Radium ist stark radioaktiv, es leuchtet im Dunklen.

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)

Die Elemente der Borgruppe bilden die III. Hauptgruppe des PSE. Sie haben die Valenzelektronenkonfiguration n s2p1 und können somit maximal drei Elektronen abgeben bzw. zur Bindungsbildung benutzen.

Bor nimmt in dieser Gruppe eine Sonderstellung ein. Es ist ein Nichtmetall und bildet nur kovalente Bindungen. Als kristallisiertes Bor zeigt es Halbmetall-Eigenschaften. Bor leitet bei 22°C den elektrischen Strom sehr schlecht. Die Leitfähigkeit nimmt mit steigender Temperatur zu. Es gibt keine B3+-Ionen! In Verbindungen wie BX3 (X = einwertiger Ligand) versucht Bor, seinen Elektronenmangel auf verschiedene Weise zu beheben.

a) In BX3-Verbindungen, in denen X freie Elektronenpaare besitzt, bilden sich pπ-pπ-Bindungen aus.

b) BX3-Verbindungen sind Lewis-Säuren. Durch Adduktbildung erhöht Bor seine Koordinationszahl von drei auf vier und seine Elektronenzahl von sechs auf acht: BF

–

3 + F – ⎯ →

⎯ BF4
c) Bei den Borwasserstoffen werden schließlich drei Atome mit nur zwei Elektronen mit Hilfe von Dreizentrenbindungen miteinander verknüpft.

Die sog. Schrägbeziehung im PSE ist besonders stark ausgeprägt zwischen Bor und Silicium, dem zweiten Element der IV. Hauptgruppe.

Wie in den Hauptgruppen üblich, nimmt der Metallcharakter von oben nach unten zu.

Interessant ist, dass Thallium sowohl einwertig, Tl+, als auch dreiwertig, Tl3+, vorkommt.

Thallium in der Oxidationsstufe +3 ist ein starkes Oxidationsmittel.

Bor

Vorkommen: Bor kommt nur mit Sauerstoff verbunden in der Natur vor. Als H3BO3, Borsäure, Sassolin und in Salzen von Borsäuren der allgemeinen Formel Hn–2BnO2n–1 vor allem als Na2B4O7 · 4 H2O, Kernit, oder Na2B4O7 · 10 H2O, Borax, usw.

296

Spezielle Anorganische Chemie

1

6p

)

2

+

6s10

5d

303

590

170

95

1,8

14

1440

Thallium

0,336 (für Tl
zunehmend
zunehmend
abnehmend
zunehmend
zunehmend

→

→

→

→

→

[Xe]4f1

5p2

5s10

156

560

136

81

1,7

Indium

2000

0,338

[Kr]4d1

4p2

4s10

30

62

2400

580

122

1,6

Gallium

–0,560
l [Ar]3d

3p2

660

45

2450

580

143

1,5

–1,706

Aluminium

[Ne]3s1

2p2

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

–

800

79

16

(2300)

3900

Eigenschaften der Elemente der Borgruppe

]

Tabelle 27.

Name Bor

Elektronenkonfiguration [He]2s

Schmp. [°C]

Sdp. [°C

Normalpotential [V]

Ionisierungsenergie [kJ/mol]

Atomradius [pm]

Ionenradius [pm] (+III)

Elektronegativität 2,0

Metallcharakter ———————————————————————

Beständigkeit der E(I)-Verbindungen

Beständigkeit der E(III)-Verbindungen

Basischer Charakter der Oxide

Salzcharakter der Chloride

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)

297

Herstellung: Als amorphes Bor fällt es bei der Reduktion von B2O3 mit Mg oder Na an. Es wird auch durch Schmelzflusselektrolyse von KBF4 mit KCl als Flussmittel hergestellt. Als sog. kristallisiertes Bor entsteht es z.B. bei der thermischen Zersetzung von BI3 an 800 - 1000°C heißen Metalloberflächen aus Wolfram oder Tantal. Es entsteht auch bei der Reduktion von Borhalogeniden:

2

BX

⎯ →

⎯

3 + 3 H2

2 B + 6 HX

Eigenschaften: Kristallisiertes Bor (Bordiamant) ist härter als Korund (α-Al2O3).

Die verschiedenen Gitterstrukturen enthalten das Bor in Form von B12-Ikosae-dern (Zwanzigflächner) angeordnet.

Bor ist sehr reaktionsträge und reagiert erst bei höheren Temperaturen. Mit den Elementen Chlor, Brom und Schwefel reagiert es oberhalb 700°C zu den Verbindungen BCl3, BBr3 und B2S3. An der Luft verbrennt es bei ca. 700°C zu Bortrioxid, B2O3. Oberhalb 900°C entsteht Borstickstoff, (BN)x. Beim Schmelzen mit KOH oder NaOH entstehen unter H2-Entwicklung die entsprechenden Borate und Metaborate. Beim Erhitzen mit Metallen bilden sich Boride, wie z.B. MB4, MB6 und MB12.

Verbindungen

Borwasserstoffe, Borane: Die Borane lassen sich in Gruppen einteilen: BnHn+4: B2H6, B3H7, B4H8, B5H9, B6H10, B8H12, B9H13, B10H14, B12H16

BnHn+6: B3H9; B4H10, B5H11, B6H12, B8H14, B9H15, B10H16, B13H19, B14H20, B20H26

BnHn+8: B8H16, B14H22, B15H23, B30H38

BnHn+10: B8H18, B26H36, B40H50

B20H16: = wasserstoffarmes Borhydrid

Der einfachste denkbare Borwasserstoff, BH3, ist nicht existenzfähig. Es gibt jedoch Addukte von ihm, z.B. BH3 · NH3.

B2H6 , Diboran, ist der einfachste stabile Borwasserstoff. Mit Wasser reagiert es nach der Gleichung:

B2H6 + 6 H2O ⎯ →

⎯ 2 B(OH)3 + 6 H2

B2H6 hat die nachfolgend angegebene Struktur:

Abb. 138. Struktur von B2H6

298

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 139. Schematische Darstellung des

Zustandekommens der B–H–B-Bindungen

Die Substanz ist eine Elektronenmangelverbindung. Um nämlich die beiden Boratome über zwei Wasserstoffbrücken zu verknüpfen, stehen den Bindungspartnern jeweils nur zwei Elektronen zur Verfügung. Die Bindungstheorie erklärt diesen Sachverhalt durch die Ausbildung von sog. Dreizentrenbindungen. Auf S. 76 haben wir gesehen, dass bei der Anwendung der MO-Theorie auf zwei Atome ein bindendes und ein lockerndes Molekülorbital entstehen. Werden nun in einem Molekül wie dem B2H6 drei Atome miteinander verbunden, lässt sich ein drittes Molekülorbital konstruieren, dessen Energie zwischen den beiden anderen MO liegt und keinen Beitrag zur Bindung leistet. Es heißt daher nichtbindendes

Molekülorbital. Auf diese Weise genügen auch in diesem speziellen Fall zwei Elektronen im bindenden MO, um drei Atome miteinander zu verknüpfen. Im B2H6 haben wir eine Dreizentren-Zweielektronen-Bindung (3c2e-Bindung).

Diboran, B2H6, ist das klassische Beispiel für eine Mehrzentrenbindung (im engeren Sinne) = „Elektronenmangelverbindung“. Davon zu unterscheiden sind die MO in einem mehratomigen Molekül. Auch hier gehören die Bindungselektronen dem gesamten Molekül, sind also Teil eines Mehrzentrenbindungssystems.

In den Polyboranen gibt es außer den B–H–B- auch B–B–B-Dreizentrenbindungen. Bei einigen erkennt man Teilstrukturen des Ikosaeders.

Abb. 140. Struktur von B4H10

Abb. 141. Struktur von B5H9

Herstellung der Borane

B2H6 entsteht z.B. bei der Reduktion von BCl3 mit LiAlH4 (Lithiumalanat), Lithiumaluminiumhydrid oder technisch durch Hydrierung von B2O3 bei Anwesenheit von Al/AlCl3 als Katalysator, Temperaturen oberhalb 150°C und einem H2-Druck von 750 bar.

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)

299

B4H10 und B6H10 entstehen z.B. bei der Einwirkung von H3PO4, Orthophosphorsäure, auf Magnesiumborid.

Thermische Zersetzung von B2H6 liefert B4H10, B5H9 usw. in unterschiedlichen Konzentrationen.

Eigenschaften

Die flüssigen und gasförmigen Borane haben einen widerlichen Geruch. Sie sind alle mehr oder weniger oxidabel. Sie sind zugänglich für Additions-, Substitutions-, Reduktions- und Oxidationsreaktionen. Borane bilden auch Anionen, die Boranate. Ein wichtiges Monoboranat ist das salzartige, wasserlösliche Na+BH –

4 ,

Natriumboranat, Natriumborhydrid das als Reduktionsmittel verwendet wird.

Es entsteht z.B. nach der Gleichung:

2 NaH + (BH

⎯ →

⎯

3)2

2 NaBH4

Carborane

Ersetzt man in Boran-Anionen wie B

2–

6H6
je zwei B–-Anionen durch zwei

(isostere) C-Atome, erhält man ungeladene „Carborane“, z.B. B4C2H6, allgemein Bn–2C2Hn mit n = 5 bis 12. Die wichtigsten Carborane sind 1,2- und 1,7-Dicarba-closo dodecaborane, B10C2H12. closo heißt: Die Boratome bilden für sich ein geschlossenes Polyeder. Im Gegensatz hierzu werden offene oder unvollständige Polyeder als nido-Verbindungen bezeichnet.

Herstellung von 1,2-B10H10C2RR':

B10H14 + 2 R2S ⎯ →

⎯ B10H12(R2S)2 + H2

B10H12(R2S)2 + RC≡CR' ⎯ →

⎯ 1,2-B10H10C2RR' + 2 R2S + H2

Durch Erhitzen auf 450°C bildet sich aus dem 1,2-Isomeren das 1,7- und 1,12-Isomere.

1

6

5

2

3

4

2-

B H bzw. B C H

12

12

10

2

12

10

11

7

9

8

12

300

Spezielle Anorganische Chemie

Borhalogenide

BF3 ist ein farbloses Gas (Sdp. –99,9°C, Schmp. –127,1°C). Es bildet sich z.B.

nach der Gleichung:

B2O3 + 6 HF ⎯ →

⎯ 2 BF3 + 3 H2O

Die Fluoratome im BF3 liegen an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit Bor in der Mitte.

F

Der kurze Bindungsabstand von 130 pm (Einfachbindungsabstand =

152 pm) ergibt eine durchschnittliche Bindungsordnung von 1 1/3.

Den Doppelbindungscharakter jeder B–F-Bindung erklärt man durch

B
eine Elektronenrückgabe vom Fluor zum Bor.

F

F

BF3 ist eine starke Lewis-Säure. Man kennt eine Vielzahl von Additionsverbindungen. Beispiel: Bortrifluorid-Etherat BF3 ·O(C2H5)2. Mit HF bildet sich HBF4.

HBF4 , Fluoroborsäure, entsteht auch bei der Umsetzung von B(OH)3, Borsäure, mit Fluorwasserstoff HF. Ihre wässrige Lösung ist eine starke Säure. Ihre Metallsalze, die Fluoroborate, entstehen durch Auflösen von Metallsalzen wie Carbonaten und Hydroxiden in wässriger HBF4. NaBF4 entsteht z.B. auch nach der Gleichung:

NaF + BF3 ⎯ →

⎯ NaBF4

Die Fluoroborate sind salzartig gebaut. In ihrer Löslichkeit sind sie den Perchloraten ähnlich.

Im BF –

4 -Ion ist das Boratom tetraedrisch von den vier Fluoratomen umgeben.

Diese Anordnung mit KZ. 4 ist beim Bor sehr stabil.

BCl3 lässt sich direkt aus den Elementen gewinnen. Es ist eine farblose, leichtbewegliche, an der Luft stark rauchende Flüssigkeit (Sdp. 12,5°C, Schmp. –107,3

°C). BCl3 ist wegen seiner Elektronenpaarlücke ebenfalls eine Lewis-Säure.

BI3 ist eine stärkere Lewis-Säure als BF3.

Sauerstoff-Verbindungen

B2O3 entsteht als Anhydrid der Borsäure, H3BO3, aus dieser durch Glühen. Es fällt als farblose, glasige und sehr hygroskopische Masse an.

H3BO3 , (B(OH)3) Borsäure, Orthoborsäure, kommt in der Natur vor. Sie entsteht auch durch Hydrolyse von geeigneten Borverbindungen wie BCl3 oder Na2B4O7.

Eigenschaften: Sie kristallisiert in schuppigen, durchscheinenden sechsseitigen Blättchen und bildet Schichtengitter. Die einzelnen Schichten sind durch Was-

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)

301
serstoffbrücken miteinander verknüpft. Beim Erhitzen bildet sich unter Abspaltung von Wasser die Metaborsäure, HBO2. Weiteres Erhitzen führt zur Bildung von B2O3. H3BO3 ist wasserlöslich. Gegenüber Wasser fungiert H3BO3 als Lewis-Säure. Die Lösung ist eine sehr schwache einwertige Brønstedsäure: H

–

3BO3 + 2 H2O

H3O+ + B(OH)4

Durch Zusatz mehrwertiger Alkohole wie z.B. Mannit kann das Gleichgewicht nach rechts verschoben werden. Borsäure erreicht auf diese Weise die Stärke der Essigsäure.

Die wässrige Lösung hat antiseptische Wirkung und ist stark giftig.

Borsäure-Ester sind flüchtig und färben die Bunsenflamme grün. Borsäuretri-methylester bildet sich aus Borsäure und Methanol unter dem Zusatz von konz.

H2SO4 als wasserentziehendem Mittel:

H SO

B(OH)

2

4

3 + 3 HOCH3 ⎯⎯⎯→

⎯ B(OCH3)3 + 3 H2O

Merkhilfe:

O H

HO

CH3

B

O H

HO

CH

B(OCH ) + 3 H O

3

3 3

2

O H

HO

CH3

Zum Mechanismus der Esterbildung s. Bd. II!

Borate: Es gibt Ortho borate, z.B. NaH2BO3, Meta borate, z.B. (NaBO2)3 und (Ca(BO2)2)n, sowie Poly borate, Beispiel: Borax Na2B4O7 · 10 H2O. (NaBO2)3 ist trimer und bildet Sechsringe. Im (Ca(BO

–

2)2)n sind die BO2 -Anionen zu Ketten
aneinandergereiht.

_

_

3

2

O

OH

_

B

O

B

O

O

O

O

O

O

B

B

B

HO

B

O

B

OH

_

_

_

_

O

B

B

O

O

O

O

O

B

O

O

X

;

;

OH

Anionen der Metaborsäure HBO

Anion der Tetraborsäure

2

_

2

[B O (OH) ]

4

5

4

Perborate sind z.T. Additionsverbindungen von H2O2 an Borate. Natriumperborat

NaBO2(OH)2 · 3 H2O enthält zwei Peroxogruppen:

[(HO)2B(-O–O-)2B(OH)2]2– 2 Na+.

302

Spezielle Anorganische Chemie

Bildungsreaktion:

1. Na2B4O7 + 2 NaOH ⎯ →

⎯ 4 NaBO2 + H2O

2. NaBO2 + H2O2 + 3 H2O ⎯ →

⎯ NaBO2(OH)2 · 3 H2O

Perborate sind in Waschmitteln, Bleichmitteln und Desinfektionsmitteln enthalten.

Borstickstoff-Verbindungen

Beispiele für Bor-Stickstoff-Verbindungen, die gewisse Ähnlichkeiten zu Kohlenstoff und seinen Verbindungen zeigen, sind Borstickstoff und Borazin.

(BN)x , Bornitrid („Borstickstoff“) bildet sich als hochpolymere Substanz u.a. aus den Elementen bei Weißglut oder aus BBr3 und flüssigem Ammoniak nach folgender Gleichung:

BBr

NH3

⎯⎯ →

⎯

∆

⎯ →

⎯

750°

⎯⎯ →

⎯C

3

2 B(NH2)3

B2(NH)3

2 BN

Boramid Borimid

(BN)x bildet ein talkähnliches weißes Pulver oder farblose Kristalle. Es ist sehr reaktionsträge und hat einen Schmelzpunkt von 3270°C.

Infolge der Elektronegativitätsunterschiede zwischen den beiden Bindungspartnern ist das freie Elektronenpaar des N-Atoms weitgehend an diesem lokalisiert und die Substanz bis zu sehr hohen Temperaturen ein Isolator. Man kennt zwei Modifikationen: Die graphitähnliche Modifikation (anorganischer Graphit) besteht aus Schichten von verknüpften Sechsringen. Im Unterschied zum Graphit liegen die Sechsringe aus B und N genau senkrecht übereinander, wobei jeweils ein B- über einem N-Atom liegt (Abb. 142). Bei 1400°C und 70 000 bar bildet sich aus der graphitähnlichen eine diamantähnliche Modifikation (Borazon).

Abb. 142. Ausschnitt aus dem Gitter des hexagonalen (BN)x

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)

303

B3N3H6 , Borazin (Borazol), bildet sich beim Erhitzen von B2H6 mit NH3 auf 250

- 300°C. Es entsteht auch auf folgende Weise:

Cl

B N H

NaBH

3

3

6

4

B

C H Cl

HN

NH

6

5

3 NH Cl + 3 BCl

4

3

140 °C

CH MgBr

Cl

N

Cl

3

H

B N H (CH )

3

3

3

3 3

1,3,5 - Trichlorborazol

Borazin ist eine farblose, leichtbewegliche, aromatisch riechende Flüssigkeit; Sdp.

55°C; Schmp. –57,92°C. In vielen physikalischen Eigenschaften ist es benzol-
ähnlich (anorganisches Benzol). Die Molekülstruktur ist ein ebenes sechsgliedri-ges Ringsystem. Infolge der unterschiedlichen Elektronegativität der Bindungspartner ist Borazin viel reaktionsfähiger als Benzol.

8

H

N

H

H

B

B

120°

Eine Grenzstrukturformel für Borazin.

B

N = 143,6 pm

120°

Weitere Formeln entstehen durch De-

N

N
lokalisation der einsamen Elektronen-

H

H

B
paare an den Stickstoffatomen.

H

Aluminium

Aluminium ist im Gegensatz zu Bor ein Metall. Entsprechend seiner Stellung im PSE zwischen Metall und Nichtmetall haben seine Verbindungen ionischen und
kovalenten Charakter. Aluminium ist normalerweise drei wertig. Eine Stabilisierung seiner Elektronenstruktur erreicht es auf folgende Weise: a) Im Unterschied zu Bor kann Aluminium die Koordinationszahl 6 erreichen. So liegen in wässriger Lösung [Al(H2O)6]3+-Ionen vor. Ein anderes Beispiel ist die Bildung von [AlF6]3–.

b) In Aluminiumhalogeniden erfolgt über Halogenbrücken eine Dimerisierung, Beispiel (AlCl3)2. c) In Elektronenmangelverbindungen wie (AlH3)x und (Al(CH3)3)x werden Dreizentren-Bindungen ausgebildet. Koordinationszahl 4
erreicht Aluminium auch im [AlCl4]–.

Im Gegensatz zu B(OH)3 ist Al (OH)3 amphoter!

Vorkommen: Aluminium ist das häufigste Metall und das dritthäufigste Element in der Erdrinde. Es kommt nur mit Sauerstoff verbunden vor: in Silicaten wie Feldspäten, M(I)[AlSi3O8] ≡ (M(I))2O · Al2O3 · 6 SiO2, Granit, Porphyr, Basalt,

304

Spezielle Anorganische Chemie

Gneis, Schiefer, Ton, Kaolin usw.; als kristallisiertes Al2O3 im Korund (Rubin, Saphir); als Hydroxid im Hydrargillit, Al2O3 · 3 H2O ≡ Al(OH)3, im Bauxit, Al2O3 · H2O ≡ AlO(OH), als Fluorid im Kryolith, Na3AlF6.

Herstellung: Aluminium wird durch Elektrolyse der Schmelze eines „eutektischen“ Gemisches von sehr reinem Al2O3 (18,5 %) und Na3AlF6 (81,5 %) bei ca.

950°C und einer Spannung von 5 - 7 V erhalten. Als Anoden dienen vorgebrannte Kohleblöcke oder Söderberg-Elektroden. Sie bestehen aus verkokter Elektroden-kohle. Man erhält sie aus einer Mischung aus Anthrazit, verschiedenen Kokssor-ten und Teerpech in einem Eisenblechmantel (Söderberg-Masse). Die Kathode besteht aus einzelnen vorgebrannten Kohleblöcken oder aus Kohle-Stampfmasse.

Na3AlF6 wird heute künstlich hergestellt.

Reines Al2O3 gewinnt man aus Fe- und Si-haltigem Bauxit. Hierzu löst man diesen mit NaOH unter Druck zu [Al(OH)4]–, Aluminat (Bayer-Verfahren, nasser Aufschluss). Die Verunreinigungen werden als Fe2O3 · aq (Rotschlamm) und Na/Al-Silicat abfiltriert. Das Filtrat wird mit Wasser stark verdünnt und die Fällung/Kristallisation von Al(OH)3 · aq durch Impfkristalle beschleunigt. Das ab-filtrierte Al(OH)3 · aq wird durch Erhitzen in Al2O3 übergeführt.

Eigenschaften und Verwendung: Aluminium ist — unter normalen Bedingungen

— an der Luft beständig. Es bildet sich eine dünne, geschlossene Oxidschicht ( Passivierung), welche das darunterliegende Metall vor weiterem Angriff schützt.

Die gleiche Wirkung haben oxidierende Säuren. Durch anodische Oxidation lässt sich diese Oxidschicht verstärken ( Eloxal-Verfahren). In nichtoxidierenden Säuren löst sich Aluminium unter H2-Entwicklung und Bildung von [Al(H2O)6]3+.

Starke Basen wie KOH, NaOH lösen Aluminium auf unter Bildung von

Abb. 143. Aluminium-Zelle. — z Blechmantel; m Mauerwerk; o Ofenfutter; k Stromzu-führung zur Kathode; a Anode; e Elektrolyt; l Kontroll-Lampe. (Nach A. Schmidt)

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)

305

[Al(OH)4]–, Aluminat-Ionen. Das silberweiße Leichtmetall (Schmp. 660°C) findet im Alltag und in der Technik vielseitige Verwendung. So dient z.B. ein Gemisch von Aluminium und Fe3O4 als sog. Thermit zum Schweißen. Die Bildung von Al2O3 ist mit 1653,8 kJ so exotherm, dass bei der Entzündung der Thermitmi-schung Temperaturen bis 2400°C entstehen, bei denen das durch Reduktion gewonnene Eisen flüssig ist („aluminothermisches Verfahren“). Aluminium ist ein häufig benutzter Legierungsbestandteil. Beispiele sind das Duraluminium (Al/Cu-Legierung) und das seewasserfeste Hydronalium (Al/Mg-Legierung).

Fein verteiltes Aluminium verbrennt mit sehr hellem Licht. Die elektrische Leitfä-
higkeit ist ca. 60% von Kupfer.

Verbindungen

Al(OH)3 bildet sich bei tropfenweiser Zugabe von Alkalihydroxidlösung oder besser durch Zugabe von NH3-Lösung zu [Al(H2O)6]3+. Als amphotere Substanz löst es sich sowohl in Säuren als auch in Laugen:

Al(OH)3 + 3 H3O+

Al3+ + 6 H2O
und Al(OH)3 + OH–

[Al(OH)4]–

Al2O3 , Aluminiumoxid, kommt in zwei Modifikationen vor. Das kubische γ-Al2O3 entsteht beim Erhitzen von γ-Al(OH)3 oder γ-AlO(OH) über 400°C.

γ-Al2O3 ist ein weißes, wasserunlösliches, jedoch hygroskopisches Pulver. In Säuren und Basen ist es löslich. Es findet ausgedehnte Verwendung als Adsorbens in der Chromatographie, bei Dehydratisierungen usw. Beim Erhitzen über 1100°C bildet sich das hexagonale α-Al2O3:

γ-Al(OH)

200°

⎯⎯ →

⎯C γ

⎯⎯C γ

1100°

⎯⎯ →

⎯C α

3

-AlO(OH)

400°

⎯

→ -Al2O3

-Al2O3
α-Al2O3 kommt in der Natur als Korund vor. Es ist sehr hart, säureunlöslich und nicht hygroskopisch (Schmp. 2050°C) Hergestellt wird es aus Bauxit, AlO(OH).

Verwendung findet es bei der Herstellung von Aluminium, von Schleifmitteln, synthetischen Edelsteinen, feuerfesten Steinen und Laborgeräten.

Die Edelsteine Rubin (rot) bzw. Saphir (blau) sind Al2O3-Kristalle und enthalten Spuren von Cr2O3 bzw. TiO2.

Aluminate M(I)AlO

≡

2

= M(I)2O · Al2O3 und M(II)Al2O4 M(II)O · Al2O3 (Spi-
nell) entstehen beim Zusammenschmelzen von Al2O3 mit Metalloxiden.

AlCl3 entsteht in wasserfreier Form beim Erhitzen von Aluminium in Cl2- oder HCl-Atmosphäre. Es bildet sich auch entsprechend der Gleichung:

Al

⎯ →

⎯

2O3 + 3 C + 3 Cl2

2 AlCl3 + 3 CO
bei ca. 800°C. AlCl3 ist eine farblose, stark hygroskopische Substanz, die sich bei 183°C durch Sublimation reinigen lässt. Es ist eine starke Lewis-Säure. Dementsprechend gibt es unzählige Additionsverbindungen mit Elektronenpaardonatoren

306

Spezielle Anorganische Chemie
wie z.B. HCl, Ether, Aminen. Auf dieser Reaktionsweise beruht sein Einsatz bei

„Friedel-Crafts-Synthesen“, Polymerisationen usw. Aluminiumtrichlorid liegt in kristallisierter Form als (AlCl3)n vor. AlCl3-Dampf zwischen dem Sublimati-onspunkt und ca. 800°C besteht vorwiegend aus dimeren (AlCl3)2-Molekülen.

Oberhalb 800°C entspricht die Dampfdichte monomeren AlCl3-Species. In wasserhaltiger Form kristallisiert AlCl3 mit 6 H2O.

Eine Schmelze von AlCl3 leitet den elektrischen Strom nicht, es ist daher keine Schmelzflusselektrolyse möglich.

AlBr3 und AlI3 liegen auch in kristallisiertem Zustand als dimere Moleküle vor.

Das AlBr3 findet als Lewis-Säure gelegentlich Verwendung.

LiAlH4, (Lithiumaluminiumhydrid, Lithiumalanat) ist ein „komplexes“ Hydrid.

Da es in Ether löslich ist, findet es als Reduktionsmittel Verwendung. (AlCl3 +

4 LiH ⎯ →

⎯ Li+[AlH4]– + 3 LiCl)

Al2(SO4)3 · 18 H2O bildet sich beim Auflösen von Al(OH)3 in heißer konz. H2SO4.

Es ist ein wichtiges Hilfsmittel in der Papierindustrie und beim Gerben von Häuten. Es dient ferner als Ausgangssubstanz zur Herstellung von z.B.

AlOH(CH3CO2)2, basisches Aluminiumacetat (essigsaure Tonerde), und von

KAl(SO4)2 · 12 H2O (Kaliumalaun).

Alaune heißen kristallisierte Verbindungen der Zusammensetzung M(I)M(III)-

(SO

+

4)2 · 12 H2O, mit M(I) = Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4 , Tl+ und M(III) = Al3+, Sc3+, Ti3+, Cr3+, Mn3+, Fe3+, Co3+ u.a. Beide Kationenarten werden entsprechend ihrer Ladungsdichte mehr oder weniger fest von je sechs H2O-Molekülen umgeben. In wässriger Lösung liegen die Alaune vor als: (M(I))2SO4 · (M(III))2(SO4)3 · 24

H2O.

Alaune sind echte Doppelsalze. Ihre wässrigen Lösungen zeigen die chemischen Eigenschaften der getrennten Komponenten. Die physikalischen Eigenschaften der Lösungen setzen sich additiv aus den Eigenschaften der Komponenten zusammen.

AlR3 , Aluminiumtrialkyle, entstehen z.B. nach der Gleichung: AlCl3 + 3 RMgCl ⎯ →

⎯ AlR3 + 3 MgCl2

Das technisch wichtige Al(C2H5)3 erhält man aus Ethylen, Wasserstoff und akti-viertem Aluminium mit Al(C2H5)3 als Katalysator unter Druck und bei erhöhter Temperatur. Es ist Bestandteil von „Ziegler-Katalysatoren“, welche die Niederdruck-Polymerisation von Ethylen ermöglichen.

Die Trialkyle sind dimer gebaut. Die Bindung in diesen Elektronenmangelverbindungen lässt sich durch Dreizentrenbindungen beschreiben.

Borgruppe (B, Al, Ga, In, Tl)

307

Gallium – Indium – Thallium

Diese Elemente sind dem Aluminium nahe verwandte Metalle. Sie kommen in geringen Konzentrationen vor. Gallium findet als Füllung von Hochtempera-turthermometern sowie als Galliumarsenid und ähnliche Verbindungen für Solarzellen Verwendung (Schmp. 30°C, Sdp. 2400°C).

Gallium ist nach Silicium der zweitwichtigste Rohstoff für die Elektronik und die gesamte Halbleitertechnologie. Es wird hauptsächlich zum Dotieren von Silici-umkristallen verwendet

Gallium kommt z.B. in der Erdkruste mit ca. 15g pro Tonne Gestein vor. Es fällt zumeist bei der Kupfer- und Zink-Gewinnung an. Auch bei der Aluminiumge-winnung aus Bauxit wird es durch ein Schwerkraft-Abtrennungsverfahren vom leichteren Aluminium abgetrennt.

Indium ist ein weiches, silberglänzendes Metall. Verwendet wird es in der Halb-leitertechnik zum Dotieren von Si-Kristallen.

Thallium ist in seinen Verbindungen ein- und dreiwertig. Die einwertige Stufe ist stabiler als die dreiwertige. Thallium-Verbindungen sind sehr giftig und finden z.B. als Mäusegift Verwendung. Metallisches Thallium ist ein bläulich-weisses, weiches und zähes Metall.

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

Die Elemente dieser Gruppe bilden die IV. Hauptgruppe. Sie stehen von beiden Seiten des PSE gleich weit entfernt. Die Stabilität der maximalen Oxidationsstufe

+4 nimmt innerhalb der Gruppe von oben nach unten ab. C, Si, Ge und Sn haben in ihren natürlich vorkommenden Verbindungen die Oxidationsstufe +4, Pb die Oxidationsstufe +2. Während Sn(II)-Ionen reduzierend wirken, sind Pb(IV)-Verbindungen Oxidationsmittel, wie z.B. PbO2.

Kohlenstoff ist ein typisches Nichtmetall und Blei ein typisches Metall. Dementsprechend nimmt der Salzcharakter der Verbindungen der einzelnen Elemente innerhalb der Gruppe von oben nach unten zu. Unterschiede in der chemischen Bindung bedingen auch die unterschiedlichen Eigenschaften wie Härte und Sprö-
digkeit bei C, Si und Ge, Duktilität beim Sn und die metallischen Eigenschaften beim Blei.

Hydroxide: Ge(OH)2 zeigt noch saure Eigenschaften, Sn(OH)2 ist amphoter und Pb(OH)2 ist überwiegend basisch.

Wasserstoffverbindungen: CH4 ist die einzige exotherme Wasserstoffverbindung.

δ− δ+
δ+ δ−

Die Unterschiede in der Polarisierung zwischen C und Si: C − H , Si − H , zeigen sich im chemischen Verhalten.

Beachte: Kohlenstoff kann als einziges Element dieser Gruppe unter normalen Bedingungen pπ-pπ-Mehrfachbindungen ausbilden. Si=Si-Bindungen erfordern besondere sterische Voraussetzungen wie z.B. in Tetramesityldisilen.

Kohlenstoff

Die meisten Substanzen die für das Leben auf unserem Planeten verantwortlich sind besitzen Kohlenstoff. Die Lehre von den organischen Kohlenstoffverbindungen ist die Organische Chemie s. Bd. II.

Über Kohlenstoffisotope s. S. 13.

Vorkommen: frei, kristallisiert als Diamant und Graphit. Gebunden als Carbonat, CaCO3, MgCO3, CaCO3 · MgCO3 (Dolomit) usw. In der Kohle, im Erdöl, in der Luft als CO2, in allen organischen Materialien.

310

Spezielle Anorganische Chemie

2

6p2

6s10

Blei

5d

327

720

175

84

1,8

14

1740

–0,13
zunehmend
zunehmend
zunehmend
zunehmend
abnehmend
abnehmend
zunehmend

[Xe]4f

→

→

→

→

→

→

→

2

5p2

5s10

Zinn

232

71

2270

1,8

–0,14

710

162

[Kr]4d2

4p2

4s10

–

937

53

2830

760

122

1,8

Germanium

[Ar]3d2

3p2

–

38

1410

2680

790

118

1,8

Silicium

[Ne]3s2

2p

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

2

–

16

4830

1090

3730 (Graphit)

77 (Kovalenz

Eigenschaften der Elemente der Kohlenstoffgruppe

]

Tabelle 28.

Element Kohlenstoff

Elektronenkonfiguration [He]2s

Schmp. [°C]

Sdp. [°C

Normalpotential [V] (+II)

Ionisierungsenergie [kJ/mol]

Atomradius [pm]

radius)

Ionenradius [pm]

(bei Oxidationszahl +IV)

Elektronegativität 2,5

Metallcharakter ———————————————————————

Affinität zu elektropositiven Elementen

Affinität zu elektronegativen Elementen

Beständigkeit der E(II)-Verbindungen

Beständigkeit der E(IV)-Verbindungen

Saurer Charakter der Oxide

Salzcharakter der Chloride

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

311

Die natürlichen Kohlen enthalten (neben wenig Kohlenstoff) viele unterschiedliche Verbindungen. Entstanden ist die Kohle überwiegend aus pflanzlichen Materialien. Die beiden wichtigsten Arten sind Steinkohle und Braunkohle mit einem Kohlenstoffgehalt von 80 – 96% bzw. 55 – 75%. Reinen Kohlenstoff erhält man z.B. bei der Trockendestillation von Zucker.

Holzkohle, schwarze, poröse, sehr leichte Kohle, die durch Holzdestillation ( Trockendestillation unter Luftabschluss) gewonnen wird (Daneben entstehen: Holz-teer, Teerwasser, Holzgas). Sie ist stark Wasser bindend. Verbrennung (fast) ohne Flamme.

Verwendung: Zum Grillen, als Reduktionsmittel in der Metallurgie, zum Raffinie-ren von Rohmetallen z.B. Rohkupfer; als Aktivkohle, als Zeichenkohle, zur Herstellung von Schwarzpulver, Schwefelkohlenstoff usw. Aktivkohle ist sehr poren-reich, hat eine große Oberfläche und wird als Filter verwendet.

Eigenschaften: Kristallisierter Kohlenstoff kommt in drei Modifikationen vor: als Diamant und Graphit und in Form der sog. Fullerene.

Definition: Modifikationen sind verschiedene Zustandsformen chemischer Elemente oder Verbindungen, die bei gleicher Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.

Allotropie heißt die Eigenschaft von Elementen, in verschiedenen Modifikationen vorzukommen.

Polymorphie heißt die Eigenschaft von Verbindungen, in verschiedenen Modifikationen vorzukommen.

Lassen sich Modifikationen ineinander umwandeln nennt man sie enantiotrop (=Enantiotropie) (z.B. bei Schwefel).

Lassen sich Modifikationen nur in eine Richtung umwandeln heißen sie monotrop (=Monotropie) (z.B. bei Phosphor).

Graphit. metallglänzend, weich, abfärbend. Er ist ein guter Leiter von Wärme und Elektrizität. Natürliche Vorkommen von Graphit gibt es z.B. in Sibirien, Böhmen und bei Passau. Technisch hergestellt wird er aus Koks und Quarzsand im elektrischen Ofen (Acheson-Graphit).

Verwendung: als Schmiermittel, Elektrodenmaterial, zur Herstellung von Bleistif-ten und Schmelztiegeln etc.

Struktur von Graphit: Das Kristallgitter besteht aus ebenen Schichten, welche aus allseitig verknüpften Sechsecken gebildet werden. Die Schichten liegen so übereinander, dass die dritte Schicht mit der Ausgangsschicht identisch ist. Da für den Aufbau der sechseckigen Schichten von jedem C-Atom jeweils nur drei Elektronen benötigt werden (sp2-Hybridorbitale), bleibt pro C-Atom ein Elektron übrig.

312

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 144 a-c. Ausschnitt aus dem Graphitgitter. a Folge von drei Schichten. b Anordnung von zwei aufeinander folgenden Schichten in der Draufsicht. c Andeutung einer mesomeren Grenzstruktur

Diese überzähligen Elektronen sind zwischen den Schichten praktisch frei beweglich. Sie befinden sich in den übrig gebliebenen p-Orbitalen, die einander überlappen und delokalisierte pπ-pπ-Bindungen bilden. Sie bedingen die Leitfä-
higkeit längs der Schichten und die schwarze Farbe des Graphits (Wechselwirkung mit praktisch allen Wellenlängen des sichtbaren Lichts). Abb. 144 zeigt Ausschnitte aus dem Graphitgitter.

Graphitverbindungen

Kovalente Graphitverbindungen

Beim Erhitzen von Graphit mit Fluor auf 627°C entsteht „Graphitfluorid“

(= Kohlenstoffmonofluorid) (CF)n als grau-weiße nicht leitende Substanz. In den gewellten Kohlenstoffschichten ist der Kohlenstoff sp3-hybridisiert.

Graphit-Intercalationsverbindungen sind Einlagerungsverbindungen. Sie entstehen durch Einlagerung von Alkalimetallen, Sauerstoff, Molekülen wie SbCl5 usw.

zwischen die Schichten. Diese werden dadurch in Richtung der c-Achse aufge-weitet. Beispiele: C6K (rot), C24K (blau), C24SbCl5 (grau-schwarz).

Graphitsalze entstehen aus Graphit und starken Säuren wie H2SO4, HF. In ihnen ist das Graphitgitter stark aufgequollen. Es dient quasi als Riesenkation, z.B. C +

24 .

Diamant kristallisiert kubisch. Er ist durchsichtig, meist farblos, von großem Lichtbrechungsvermögen und ein typischer Nichtleiter. Im Diamantgitter sind die Orbitale aller C-Atome sp3-hybridisiert. Somit ist jedes C-Atom Mittelpunkt eines Tetraeders aus C-Atomen (Atomgitter). Dies bedingt die große Härte des Diamanten. Er ist der härteste Stoff (Härte 10 in der Skala nach Mohs).

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

313

Abb. 145. a Kristallgitter des Diamanten. Um die Sesselform der Sechsringe anzudeuten, wurde ein Sechsring schraffiert. b Ausschnitt aus dem Kristallgitter. Ein Kohlenstofftetra-eder wurde hervorgehoben. Vgl. Abb. 40, S. 70

Diamant ist eine bei Zimmertemperatur „metastabile“ Kohlenstoff-Modifikation.

Thermodynamisch stabil ist bei dieser Temperatur nur der Graphit. Die Umwandlungsgeschwindigkeit Diamant ⎯ →

⎯ Graphit ist jedoch so klein, dass beide

Modifikationen nebeneinander vorkommen. Beim Erhitzen von Diamant im Vakuum auf 1500°C erfolgt die Umwandlung CDiamant ⎯ →

⎯ CGraphit; ∆H(25°C) =

–1,89 kJ.

Umgekehrt gelingt auch die Umwandlung von Graphit in Diamant, z.B. bei

3000°C und 150 000 bar (Industriediamanten).

Diamant ist reaktionsträger als Graphit. An der Luft verbrennt er ab 800°C langsam zu CO2. Von nichtoxidierenden Säuren und von Basen wird er nicht angegriffen.

Verwendung: Geschliffene Diamanten finden als Brillanten in der Schmuckindustrie Verwendung. Wegen seiner Härte wird der Diamant benutzt zur Herstellung von Schleifscheiben, Bohrerköpfen usw. Abb. 145 zeigt einen Ausschnitt aus dem Diamantgitter. Das Gewicht von Diamanten wird in Karat angegeben: 1Karat

= 0,2 g.

Härteskala nach Mohs (1812)

1. Talk

2. Gips

3. Kalkspat

4. Flussspat

5. Apatit

6. Feldspat

7. Quarz

8. Topas

9. Korund

10. Diamant

Fullerene wurden als „Kohlenstoff der dritten Art“ 1985 von R Smalley und H.

Kroto als Spuren in einem glasartigen Stein (Fulgurit) entdeckt. Sie waren aus Reisig und Tannennadeln durch Blitzschlag entstanden. Mittlerweile wurden Fullerene spektroskopisch auch im Sternenstaub des Weltraums nachgewiesen.

Isoliert wurden sie erstmals 1990.

Präparativ zugänglich sind sie in einer umgerüsteten Lichtbogenanlage, in der Kohleelektroden zu Ruß werden. Mit Lösemitteln können daraus C60 und C70
isoliert werden.

314

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 145 c. C60-Molekül. Durchmesser der Kugel:

700 pm. C–C-Abstand: 141 pm. Die Kugelfläche
wird von 12 isolierten Fünfecken und 20 Sechsecken
gebildet

Die Moleküle sind innen hohl. Ihre Hülle wird aus Fünf- und Sechsecken gebildet. Benannt wurden die „ fußballförmigen“ Gebilde nach dem Architekten Buck-minster Fuller, der 1967 einen ähnlichen Kugelbau in Montreal gestaltet hat.

Mittlerweile kennt man viele solcher „Buckyballs“: C60, C70, C76, C84, C94, C240, C960. Sie sind umso stabiler, je größer sie sind.

C60-Moleküle sind kubisch-dicht gepackt. Die plättchenförmigen Kristalle sind metallisch glänzend und rötlich-braun gefärbt. Je nach Kombination mit anderen Atomen werden sie elektrische Leiter, Isolatoren (C60, K6C60) oder Supraleiter (K3C60). Ihre überlegenen physikalisch-chemischen Eigenschaften geben zu vielen Spekulationen Anlass.

Im C60 sind die AO der C-Atome sp2-hybridisiert. Jedes C-Atom bildet mit drei Nachbarn je eine σ-Bindung. Die Innen- und Außenflächen der Hohlkugel sind mit π-Elektronenwolken bedeckt. Diese π-Elektronen sind vornehmlich in den Bindungen zwischen den Sechsecken lokalisiert.

Kohlenstoff-Verbindungen

Die Kohlenstoff-Verbindungen sind so zahlreich, dass sie als „Organische Chemie“ ein eigenes Gebiet der Chemie bilden. An dieser Stelle sollen nur einige

„anorganische“ Kohlenstoff-Verbindungen besprochen werden.

CO2 Kohlendioxid, kommt frei als Bestandteil der Luft (0,03 - 0,04 %), im Meerwasser und gebunden in Carbonaten vor. Es entsteht bei der Atmung, Gärung, Fäulnis, beim Verbrennen von Kohle. Es ist das Endprodukt der Verbrennung jeder organischen Substanz.

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

315

Herstellung: (1) Aus Carbonaten wie CaCO3 durch Glühen:

CaCO

∆

3 ⎯ →

⎯ CaO + CO2
oder mit Säuren:

CaCO3 + H2SO4 ⎯ →

⎯ CaSO4 + CO2 + H2O

(2) Durch Verbrennen von Koks mit überschüssigem Sauerstoff.

Eigenschaften: CO2 ist ein farbloses, geruchloses, wasserlösliches Gas und schwerer als Luft. Es ist nicht brennbar und wirkt erstickend. Durch Druck lässt es sich zu einer farblosen Flüssigkeit kondensieren. Beim raschen Verdampfen von flüssigem CO2 kühlt es sich so stark ab, dass es zu festem CO2 (feste Kohlensäure, Trockeneis) gefriert. Im Trockeneis werden die CO2-Moleküle durch van der

Waals-Kräfte zusammengehalten (Molekülgitter). Eine Mischung von Trockeneis und Aceton oder Methanol usw. dient als Kältemischung für Temperaturen bis

–76°C.

Struktur von CO2: Das CO2-Molekül ist linear gebaut. Der C–O-Abstand ist mit 115 pm kürzer als ein C=O-Doppelbindungsabstand. Außer Grenzformel (a) müssen auch die „Resonanzstrukturen“ (b) und (c) berücksichtigt werden, um den kurzen Abstand zu erklären:

_

+

_

+

O

C

O

O

C

O

O

C

O

(a)

(b)

(c)

Die wässrige Lösung von CO2 ist eine schwache Säure, Kohlensäure H2CO3

(pKS1 = 6,37).

CO2 + H2O

H2CO3

Das Gleichgewicht liegt bei dieser Reaktion praktisch ganz auf der linken Seite.

H2CO3 ist in wasserfreier Form nicht beständig. Sie ist eine zwei wertige Säure.

Demzufolge bildet sie Hydrogencarbonate (primäre Carbonate, Bicarbonate) M(I)HCO3 und sekundäre Carbonate (Carbonate) M(I)2CO3.

Hydrogencarbonate: Hydrogencarbonate sind häufig in Wasser leicht löslich.

Durch Erhitzen gehen sie in die entsprechenden Carbonate über:

2

M(I)HCO3

M2CO3 + H2O + CO2

Sie sind verantwortlich für die temporäre Wasserhärte (s. S. 291).

Carbonate: Nur die Alkalicarbonate sind leicht löslich und glühbeständig. Alle anderen Carbonate zerfallen beim Erhitzen in die Oxide oder Metalle und CO2.

316

Spezielle Anorganische Chemie

Durch Einleiten von CO2 in die wässrige Lösung von Carbonaten bilden sich Hydrogencarbonate.

Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer (Bicarbonatpuffer) ist ein Puffersystem im Blut (s. hierzu S. 227):

H

–

2O + CO2

H2CO3

HCO3 + H+

Das Carbonat-Ion CO 2–

3
ist eben gebaut. Seine Elektronenstruktur lässt sich
durch Überlagerung von mesomeren Grenzformeln plausibel machen:

_

_

_

_

O

O

O

O

O

O

C

C

C

120°

O

O _

O _

CO, Kohlenmonoxid, entsteht z.B. beim Verbrennen von Kohle bei ungenügender Luftzufuhr. Als formales Anhydrid der Ameisensäure, HCOOH, entsteht es aus dieser durch Entwässern, z.B. mit H2SO4. Technisch hergestellt wird es in Form von Wassergas und Generatorgas.

Wassergas ist ein Gemisch aus ca. 50 % H2 und 40 % CO (Rest: CO2, N2, CH4).

Man erhält es beim Überleiten von Wasserdampf über glühenden Koks.

Generatorgas enthält ca. 70 % N2 und 25 % CO (Rest: O2, CO2, H2). Es bildet sich beim Einblasen von Luft in brennenden Koks. Zuerst entsteht CO2, das durch den glühenden Koks reduziert wird. Bei Temperaturen von über 1000°C kann man somit als Gleichung angeben:

C + 1/2 O2 ⎯ →

⎯ CO,

∆H = –111 kJ · mol–1

Eigenschaften: CO ist ein farbloses, geruchloses Gas, das die Verbrennung nicht unterhält. Es verbrennt an der Luft zu CO2. Mit Wasserdampf setzt es sich bei hoher Temperatur mittels Katalysator zu CO2 und H2 um ( Konvertierung). CO ist ein starkes Blutgift, da seine Affinität zu Hämoglobin um ein Vielfaches größer ist als diejenige von O2. CO ist eine sehr schwache Lewis-Base. Über das freie Elektronenpaar am Kohlenstoffatom kann es Addukte bilden. Mit einigen Übergangselementen bildet es Komplexe: z.B.

Ni + 4 CO ⎯ →

⎯ Ni(CO)4 (Nickeltetracarbonyl)

Elektronenformel von CO: –|C≡O|+. CO ist isoster mit N2.

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

317

Isosterie

Ionen oder Moleküle mit gleicher Gesamtzahl an Elektronen, gleicher Elektronenkonfiguration, gleicher Anzahl von Atomen und gleicher Gesamtladung hei-
ßen isoster – im engeren Sinne. Beispiel: CO2/N2O. Sie haben ähnliche physikalische Eigenschaften. Unterscheiden sich Moleküle in ihren Ladungen spricht man von Isosterie – im weiteren Sinne. Dies gilt z.B. für CO, N

2–

2 // CN–, NO+, C2
oder

CO

–

2, N2O // N3 , NCO–.

Atome, Ionen, Moleküle mit gleicher Anzahl und Anordnung von Elektronen (= identische Elektronenkonfiguration) heißen isoelektronisch. Beispiele: O2–/F–

/Ne/Na+; Cu+/Zn2+ usw. oder HF/OH–.

Verwendung: CO wird als Reduktionsmittel in der Technik verwendet, z.B. zur Reduktion von Metalloxiden wie Fe2O3 im Hochofenprozess. Es dient als Ausgangsmaterial zur Herstellung wichtiger organischer Grundchemikalien, wie z.B.

Natriumformiat, Methanol und Phosgen, COCl2.

Boudouard-Gleichgewicht

In allen Fällen, in denen CO und Kohlenstoff bei höheren Temperaturen als Reduktionsmittel eingesetzt werden, existiert das Boudouard-Gleichgewicht: CO2 + C

2 CO,

∆H = +173 kJ · mol–1

Die Lage des Gleichgewichts ist stark temperatur- und druckabhängig. Seine Ab-hängigkeit von der Temperatur zeigt Abb. 146. Siehe auch Hochofenprozess, S. 450.

Abb. 146. Die Temperaturabhängigkeit des Boudouard-Gleichgewichts

318

Spezielle Anorganische Chemie

C3O2 (Kohlensuboxid) entsteht aus Malonsäure, HOOC–CH2–COOH, durch Entwässern mit z.B. P4O10. Das monomere O =C=C=C=O polymerisiert bereits bei Raumtemperatur.

CS2 , Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid), entsteht aus den Elementen beim Erhitzen. Es ist eine wasserklare Flüssigkeit (Sdp. 46,3°C), giftig, leichtentzündlich (!). Es löst Schwefel, Phosphor, Iod, Fette u.a. Das Molekül ist gestreckt gebaut und enthält pπ-pπ-Bindungen zwischen Kohlenstoff und Schwefel:

S =C=S .

COS, Kohlenoxidsulfid, bildet sich aus S und CO. Es ist ein farb- und geruchloses Gas (Schmp. –138°C, Sdp. –50,2°C).

CN –, (CN)2 , HCN, HOCN usw. s. S. 391.

SCN –, (SCN)2 s. S. 391.

Carbide

Carbide sind binäre Verbindungen von Elementen mit Kohlenstoff. Eingeteilt werden sie in salzartige, kovalente und metallische Carbide.

Salzartige Carbide

CaC2 baut ein Ionengitter aus [|C≡C|]2–- und Ca2+-Ionen auf. Es ist als Salz vom Ethin (Acetylid) aufzufassen und reagiert mit Wasser nach der Gleichung: CaC2 + 2 H2O ⎯ →

⎯ Ca(OH)2 + HC≡CH

(= „Acetylenid“)

Al4C3 , Aluminiumcarbid, leitet sich vom Methan ab. Es enthält C4–-Ionen.

Al4C3 + 12 H2O ⎯ →

⎯ 4 Al(OH)3 + 3 CH4 (=

„Methanid“)

Li4C3 und Mg2C3 (= „Allylenide“) hydrolysieren zu Propin, C3H4.

Kovalente Carbide sind Verbindungen von Kohlenstoff mit Nichtmetallen. Beispiele: Borcarbid, Siliciumcarbid, CH4, CS2.

Metallische Carbide enthalten Kohlenstoffatome in den Lücken der Metallgitter (s. hierzu S. 100). Die meist nicht stöchiometrischen Verbindungen (Legierungen) sind resistent gegen Säuren und leiten den elektrischen Strom. Sie sind sehr hart und haben hohe Schmelzpunkte. Beispiele: Fe3C, Zementit; TaC, Tantalcarbid (Schmp. 3780°C); WC (mit Cobalt zusammengesintert als Widia = wie Diamant).

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

319

Silicium

Vorkommen: Silicium ist mit einem Prozentanteil von 27,5 % nach Sauerstoff das häufigste Element in der zugänglichen Erdrinde. Es kommt nur mit Sauerstoff verbunden vor: als Quarz (SiO2) und in Form von Silicaten (Salze von Kieselsäuren) z.B. im Granit, in Tonen und Sanden; im Tier- und Pflanzenreich gelegentlich als Skelett- und Schalenmaterial.

Herstellung: Durch Reduktion von SiO2 mit z.B. Magnesium, Aluminium, Kohlenstoff oder Calciumcarbid, CaC2, im elektrischen Ofen:

SiO2 + 2 Mg ⎯ →

⎯ 2 MgO + Si

(fällt als braunes Pulver an)

SiO2 + CaC2 ⎯ →

⎯ kompakte Stücke von Si (technisches Verfahren)

In sehr reiner Form erhält man Silicium bei der thermischen Zersetzung von SiI4
oder von HSiCl3 mit H2 und anschließendem „Zonenschmelzen“. In hochreaktiver Form entsteht Silicium z.B. bei folgender Reaktion:

CaSi2 + 2 HCl ⎯ →

⎯ 2 Si + H2 + CaCl2

Eigenschaften: braunes Pulver oder — z.B. aus Aluminium auskristallisiert —
schwarze Kristalle, Schmp. 1413°C. Silicium hat eine Gitterstruktur, die der des Diamanten ähnelt; es besitzt Halbleitereigenschaften. Silicium ist sehr reaktionsträge: Aus den Elementen bilden sich z.B. SiS2 bei ca. 600°C, SiO2 oberhalb 1000°C, Si3N4 bei 1400°C und SiC erst bei 2000°C. Eine Ausnahme ist die Reaktion von Silicium mit Fluor: Schon bei Zimmertemperatur bildet sich unter Feuererscheinung SiF4. Silicide entstehen beim Erhitzen von Silicium mit bestimmten Metallen im elektrischen Ofen, z.B. CaSi2.

Weil sich auf der Oberfläche eine SiO2-Schutzschicht bildet, wird Silicium von allen Säuren (außer Flusssäure) praktisch nicht angegriffen. In heißen Laugen löst sich Silicium unter Wasserstoffentwicklung und Silicatbildung:

Si + 2 OH– + H

2–

2O ⎯ →

⎯ SiO3 + 2 H2

Verwendung: Hochreines Silicium wird in der Halbleiter- und Solarzellentechnik verwendet.

Verbindungen

Siliciumverbindungen unterscheiden sich von den Kohlenstoffverbindungen in vielen Punkten.

Die bevorzugte Koordinationszahl von Silicium ist 4. In einigen Fällen wird die KZ 6 beobachtet. Silicium bildet nur in Ausnahmefällen ungesättigte Verbindungen. Stattdessen bilden sich polymere Substanzen. Die Si–O-Bindung ist stabiler als z.B. die C–O-Bindung. Zur Deutung gewisser Eigenschaften und Ab-stände zieht man gelegentlich auch die Möglichkeit von pπ-dπ-Bindungen in Betracht.

320

Spezielle Anorganische Chemie

Siliciumwasserstoffe, Silane, haben die allgemeine Formel SinH2n+2.

Herstellung: Als allgemeine Herstellungsmethode für Monosilan SiH4 und höhere Silane eignet sich die Umsetzung von Siliciden mit Säuren, z.B.

Mg2Si + 4 H3O+ ⎯ →

⎯ 2 Mg2+ + SiH4 + 4 H2O

SiH4 und Si2H6 entstehen auch auf folgende Weise:

SiCl4 + LiAlH4 ⎯ →

⎯ SiH4 + LiAlCl4
und 2

Si2Cl6 + 3 LiAlH4 ⎯ →

⎯ 2 Si2H6 + 3 LiAlCl4

Auch eine Hydrierung von SiO2 ist möglich.

Eigenschaften: Silane sind extrem oxidationsempfindlich. Die Bildung einer Si–O-Bindung ist mit einem Energiegewinn von – im Durchschnitt – 368 kJ·mol–1
verbunden. Sie reagieren daher mit Luft und Wasser explosionsartig mit lautem Knall. Ihre Stabilität nimmt von den niederen zu den höheren Gliedern hin ab. Sie sind säurebeständig. In den Silanen sind (im Gegensatz zu den Alkanen) das Sili-ciumatom positiv und die H-Atome negativ polarisiert.

SiH4 und Si2H6 sind farblose Gase. SiH4 hat einen Schmp. von –184,7°C und einen Sdp. von –30,4°C.

Mit Halogenen oder Halogenwasserstoffen können die H-Atome in den Silanen substituiert werden, z.B.

SiH4 + HCl ⎯ →

⎯ HSiCl3

(Silicochloroform)

Diese Substanzen reagieren mit Wasser unter Bildung von Silicium-Wasserstoff-Sauerstoff-Verbindungen: In einem ersten Schritt entstehen Silanole, Silandiole
oder Silantriole. Aus diesen bilden sich anschließend durch Kondensation die sog. Siloxane: Beispiel H3SiCl:

H3SiCl + H2O ⎯ →

⎯ H3SiOH

(Silanol)

2

H3SiOH ⎯⎯ →

⎯

−

H

H O

3Si–O–SiH3

(Disiloxan)

2

Alkylchlorsilane entstehen z.B. nach dem Müller-Rochow-Verfahren: 4 RCl + 2 Si

300−400°

⎯⎯⎯⎯ →

⎯C RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl

Bei dieser Reaktion dient Kupfer als Katalysator.

Alkylhalogensubstituierte Silane sind wichtige Ausgangsstoffe für die Herstellung von Siliconen.

Silicone (Silico-Ketone), Polysiloxane, sind Polykondensationsprodukte der Orthokieselsäure Si(OH)4 und/oder ihrer Derivate, der sog. Silanole R3SiOH, Silandiole R2Si(OH)2 und Silantriole RSi(OH)3. Durch geeignete Wahl dieser Reaktionspartner, des Mischungsverhältnisses sowie der Art der Weiterverarbei-

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

321
tung erhält man ringförmige und kettenförmige Produkte, Blatt- oder Raumnetzstrukturen. Gemeinsam ist allen Substanzen die stabile Si–O–Si-Struktureinheit.

Beispiele für den Aufbau von Siliconen:

2 R SiOH

R Si

O

SiR

3

_ H O

3

3

2

R

R

R

R

R

2 n HO

Si

OH

_

Si

O

Si

O

Si

O

Si
n H O

2

R

R

R

R

R
n

Eigenschaften und Verwendung: Silicone [R2SiO]n sind technisch wichtige Kunststoffe. Sie sind chemisch resistent, hitzebeständig, hydrophob und besitzen ein ausgezeichnetes elektrisches Isoliervermögen. Sie finden vielseitige Verwendung als Schmiermittel (Siliconöle, Siliconfette), als Harze, Dichtungsmaterial, Impräg-nierungsmittel.

Halogenverbindungen des Siliciums haben die allgemeine Formel SinX2n+2. Die Anfangsglieder bilden sich aus den Elementen, z.B.

Si + 2 Cl2 ⎯ →

⎯ SiCl4

Verbindungen mit n > 1 entstehen aus den Anfangsgliedern durch Disproportionierung oder Halogenentzug, z.B. mit Si. Es gibt auch gemischte Halogenverbindungen wie SiF3I, SiCl2Br2, SiFCl2Br.

Beispiele: SiF4 ist ein farbloses Gas. SiCl4 ist eine farblose Flüssigkeit mit Schmp.

–70,4°C und Sdp. 57,57°C. SiBr4 ist eine farblose Flüssigkeit mit Schmp. 5,2°C
und Sdp. 152,8°C. SiI4 bildet Kristalle mit einem Schmp. von 120,5°C.

Alle Halogenverbindungen reagieren mit Wasser:

SiX4 + 4 H2O ⎯ →

⎯ Si(OH)4 + 4 HX

Kieselsäuren

Si(OH)4 , „Orthokieselsäure“, ist eine sehr schwache Säure (pKs1 = 9,66). Sie ist nur bei einem pH-Wert von 3,20 einige Zeit stabil. Bei Änderung des pH-Wertes spaltet sie intermolekular Wasser ab:

H

H

H

H

O

O

O

O

HO

Si

OH + HO

Si

OH

HO

Si

O

Si

OH

_H O

2

O

O

O

O

H

H

H

H

H Si O

Orthodikieselsäure

6

2

7

322

Spezielle Anorganische Chemie

Weitere Wasserabspaltung (Kondensation) führt über Poly kieselsäuren H2n+2SinO3n+1 zu Meta kieselsäuren (H2SiO3)n. Für n = 3, 4 oder 6 entstehen Ringe, für n = ∞ Ketten. Die Ketten können weiterkondensieren zu Bändern (H6Si4O11)∞, die Bänder zu Blattstrukturen (H2Si2O5)∞, welche ihrerseits zu Raumnetzstrukturen weiterkondensieren können. Als Endprodukt entsteht als ein hochpolymerer Stoff (SiO2)∞, das Anhydrid der Orthokieselsäure. In allen Substanzen liegt das Silicium-Atom in der Mitte eines Tetraeders aus Sauerstoff-atomen.

Die Salze der verschiedenen Kieselsäuren heißen Silicate . Man kann sie künstlich durch Zusammenschmelzen von Siliciumdioxid SiO2 (Quarzsand) mit Basen oder Carbonaten herstellen: z.B.

CaCO3 + SiO2 ⎯ →

⎯ CaSiO3 (Calcium-metasilicat) + CO2

Man unterscheidet:

a) Inselsilicate mit isolierten SiO4-Tetraedern (ZrSiO4, Zirkon).

b) Gruppensilicate mit einer begrenzten Anzahl verknüpfter Tetraeder: ScSi2O7, Thortveitit.

(Ringsilicate) Dreiringe: Benitoit, BaTi[Si3O9]; Sechsringe: Beryll, Al2Be3[Si6O18].

c) Kettensilicate mit eindimensional unendlichen Ketten aus [Si2O6]4–-Einheiten und Doppelketten (Band-Silicate) aus [Si4O11]6–-Einheiten.

d) Schichtsilicate (Blatt-Silicate) mit zweidimensional unendlicher Struktur mit

[Si2O5]2–-Einheiten. Die Kationen liegen zwischen den Schichten. Wichtige Schichtsilicate sind die Tonmineralien und Glimmer. Aus der Schichtstruktur ergeben sich die (besonderen) Eigenschaften von Talk als Schmiermittel, Gleitmittel, die Spaltbarkeit bei Glimmern, oder das Quellvermögen von Tonen.

e) Gerüstsilicate mit dreidimensional unendlicher Struktur, siehe (SiO2)x. In diesen Substanzen ist meist ein Teil des Si durch Al ersetzt. Zum Ladungsausgleich sind Kationen wie K+, Na+, Ca2+ eingebaut, z.B. Na[AlSi3O8], Albit (Feldspat).

In den sog. Zeolithen gibt es Kanäle und Röhren, in denen sich Kationen und Wassermoleküle befinden. Letztere lassen sich leicht austauschen. Sie dienen daher als Ionenaustauscher (Permutite) und Molekularsiebe und als Ersatz von Phosphat in Waschmitteln.

„Wasserglas“ heißen wässrige Lösungen von Alkalisilicaten. Sie enthalten vorwiegend Salze: M(I)3HSiO4, M2H2SiO4, MH3SiO4. Wasserglas ist ein mineralischer Leim, der zum Konservieren von Eiern, zum Verkleben von Glas, als Flammschutzmittel usw. verwendet wird.

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

323

SiO2 , Siliciumdioxid, kommt rein vor als Quarz, Bergkristall (farblos), Amethyst (violett), Rauchtopas (braun), Achat, Opal, Kieselsinter etc. Es ist Bestandteil der Körperhülle der Diatomeen (Kieselgur, Infusorienerde). SiO2 ist ein hochpolymerer Stoff (Unterschied zu CO2!). Es existiert in mehreren Modifikationen wie Quarz, Cristobalit, Tridymit, Coesit, Stishovit. In allen Modifikationen mit Ausnahme des Stishovits hat Silicium die Koordinationszahl 4. Im Stishovit hat Silicium die Koordinationszahl 6!

Die besondere Stabilität der Si–O-Bindung wird dadurch erklärt, dass man zu-sätzlich zu den (polarisierten) Einfachbindungen pπ-dπ-Bindungen annimmt. Diese kommen dadurch zustande, dass freie p-Elektronenpaare des Sauerstoffs in leere d-Orbitale des Siliciums eingebaut werden:

_

+

Si

O

Si

O

Abb. 147. Ausgewählte Beispiele für die Anordnung von Sauerstofftetraedern in Silicaten.

Die Si-Atome, welche die Tetraedermitten besetzen, sind weggelassen

324

Spezielle Anorganische Chemie

Eigenschaften: SiO2 ist sehr resistent. Es ist im Allgemeinen unempfindlich gegen Säuren. Ausnahme: HF bildet über SiF

⎯ →

⎯

4

H2SiF6. Mit Laugen entstehen
langsam Silicate. Durch Zusammenschmelzen mit Alkalihydroxiden oder –carbonaten entstehen glasige Schmelzen, deren wässrige Lösungen das Wasserglas darstellen.

SiO2 + 2 NaOH ⎯ →

⎯ Na2SiO3 + H2O

„Kieselgel“ besteht vorwiegend aus der Polykieselsäure (H2Si2O5)∞ (Blattstruktur). Durch geeignete Trocknung erhält man daraus „Kiesel-Xerogele“ = Silica-Gele. Diese finden wegen ihres starken Adsorptionsvermögens vielseitige Verwendung, z.B. mit CoCl2 imprägniert als „Blaugel“ (Trockenmittel). Der Was-sergehalt zeigt sich durch Rosafärbung an (Co-Aquakomplex). Kieselgel ist ferner ein beliebtes chromatographisches Adsorbens.

Im Knallgasgebläse geschmolzener Quarz liefert Quarzglas, das sich durch einen geringen Ausdehnungskoeffizienten auszeichnet. Es ist außerdem gegen alle Säuren außer HF beständig und lässt im Gegensatz zu normalem Glas ultraviolettes Licht durch.

Durch Zusammenschmelzen von Sand (SiO2), Kalk (CaO) und Soda (Na2CO3)

erhält man die gewöhnlichen Gläser wie Fensterglas und Flaschenglas (Na2O, CaO, SiO2).

Spezielle Glassorten entstehen mit Zusätzen. B2O3 setzt den Ausdehnungskoeffizienten herab (Jenaer Glas, Pyrexglas). Kali-Blei-Gläser enthalten K2O und PbO

(Bleikristallglas, Flintglas). Milchglas erhält man z.B. mit SnO2.

Als Gläser bezeichnet man allgemein unterkühlte Schmelzen aus Quarzsand und unterschiedlichen Zusätzen.

Glasfasern entstehen aus Schmelzen geeigneter Zusammensetzung. Sie sind Beispiele für sog. Synthesefasern (Chemiefasern). E-Glas = alkaliarmes

Ca/Al2O3/B/Silicat-Glas; es dient zur Kunststoffverstärkung und im Elektrosektor.

Mineralfaser-Dämmstoffe bestehen aus glasigen kurzen, regellos angeordneten Fasern. Hauptanwendungsgebiete: Wärme-, Schall-, Brandschutz.

Asbest ist die älteste anorg. Naturfaser. Er besteht aus faserigen Aggregaten silicatischer Minerale.

Chrysotil-Asbeste (Serpentinasbeste), Mg3(OH)4[Si2O5] sind fein- und parallel-faserig (spinnbar), alkalibeständig.

Amphibol-Asbeste (Hornblendeasbest, z.B. (Mg,Fe2+)7(OH)2[Si8O22] enthalten starre Kristall-Nadeln und sind säurestabil.

Ersatzstoffe: silicatische Mineralfasern, Al2O3-Fasern u.a.

Über Edelsteine s.S. 465.

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

325

H2SiF6 , Kieselfluorwasserstoffsäure, entsteht durch Reaktion von SiF4 mit H2O.

3

SiF4 + 2 H2O ⎯ →

⎯ SiO2 + 2 H2SiF6

Sie ist eine starke Säure, jedoch im wasserfreien Zustand unbekannt. Ihre Salze sind die Hexafluorosilicate.

SiC, Siliciumcarbid (Carborundum), entsteht aus SiO2 und Koks bei ca. 2000°C.

Man kennt mehrere Modifikationen. Allen ist gemeinsam, dass die Atome jeweils tetraedrisch von Atomen der anderen Art umgeben sind. Die Bindungen sind überwiegend kovalent. SiC ist sehr hart, chemisch und thermisch sehr stabil und ein Halbleiter. Verwendung: als Schleifmittel, als feuerfestes Material, für Heiz-widerstände (Silitstäbe).

SiS2 , Siliciumdisulfid, bildet sich aus den Elementen beim Erhitzen auf Rotglut (∆H° = –207 kJ). Die farblosen Kristalle zeigen eine Faserstruktur. Im Gegensatz zu (SiO2)x besitzt (SiS2)x eine Kettenstruktur, da die Tetraeder kantenverknüpft sind:

S

S

Si

Si

Si

S

S

Zinn

Vorkommen: Als Zinnstein SnO

≡

2 und Zinnkies Cu2FeSnS4

Cu2S · FeS · SnS2.

Herstellung: Durch „Rösten“ von Schwefel und Arsen gereinigter Zinnstein, SnO2, wird mit Koks reduziert. Erhitzt man anschließend das noch mit Eisen ver-unreinigte Zinn wenig über den Schmelzpunkt von Zinn, lässt sich das flüssige Zinn von einer schwerer schmelzenden Fe–Sn-Legierung abtrennen („Seigern“).

Eigenschaften: silberweißes, glänzendes Metall, Schmp. 231,91°C. Es ist sehr weich und duktil und lässt sich z.B. zu Stanniol-Papier auswalzen.

Vom Zinn kennt man neben der metallischen Modifikation (β-Zinn) auch eine nichtmetallische Modifikation α-Zinn (auch graues Zinn) mit Diamantgitter: α

13,2°C

-Zinn
β-Zinn

Metallisches Zinn ist bei gewöhnlicher Temperatur unempfindlich gegen Luft, schwache Säuren und Basen. Beim Erhitzen in feinverteilter Form verbrennt es an der Luft zu SnO2. Mit Halogenen bilden sich die Tetrahalogenide SnX4. In starken Säuren und Basen geht Zinn in Lösung:

Sn + 2 HCl ⎯ →

⎯ SnCl2 + H2
und

Sn + 4 H2O + 2 OH– + 2 Na+ ⎯ →

⎯ 2 Na+ + [Sn(OH)6]2– + 2 H2

326

Spezielle Anorganische Chemie

Beim Eindampfen lässt sich Natriumstannat Na2[Sn(OH)6] isolieren.

Verwendung: Zum Verzinnen (Beispiel: verzinntes Eisenblech = Weißblech. Es ist vor Korrosion geschützt und eignet sich für Konservendosen). Als Legierungsbestandteil: Bronze = Zinn + Kupfer; Britanniametall = Zinn + Antimon + wenig Kupfer; Weichlot oder Schnellot = 40 - 70 % Zinn und 30 - 60 % Blei.

Zinn-Verbindungen

In seinen Verbindungen kommt Zinn in den Oxidationsstufen +2 und +4 vor. Die vierwertige Stufe ist die beständigste. Zinn(II)-Verbindungen sind starke Reduktionsmittel.

Am Beispiel des SnCl2 und SnCl4 kann man zeigen, dass in Verbindungen mit höherwertigen Metallkationen der kovalente Bindungsanteil größer ist als in Verbindungen mit Kationen geringerer Ladung (kleinerer Oxidationszahl). Die höher geladenen Kationen sind kleiner und haben eine größere polarisierende Wirkung auf die Anionen als die größeren Kationen mit kleinerer Oxidationszahl (Ionenradien: Sn2+: 112 pm, Sn4+: 71 pm). Dementsprechend ist SnCl2 eine feste, salzartig gebaute Substanz und SnCl4 eine Flüssigkeit mit SnCl4-Molekülen.

Zinn(II) – Verbindungen

SnCl2 bildet sich beim Auflösen von Zinn in Salzsäure. Es kristallisiert wasserhaltig als SnCl2 · 2 H2O („Zinnsalz“). In verdünnter Lösung erfolgt Hydrolyse: SnCl2 + H2O

Sn(OH)Cl + HCl

Wasserfreies SnCl2 entsteht aus SnCl2 · 2 H2O durch Erhitzen in HCl-Gasatmosphäre auf Rotglut.

SnCl2 ist ein starkes Reduktionsmittel.

Im Gaszustand ist monomeres SnCl2 gewinkelt gebaut. Festes (SnCl2)x enthält SnCl3-Struktureinheiten.

Cl

Cl

Cl

Sn

;

Sn

Sn

Sn

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Sn(OH)2 entsteht als weißer, schwerlöslicher Niederschlag beim tropfenweisen Zugeben von Alkalilaugen zu Sn(II)-Salzlösungen:

Sn2+ + 2 OH– ⎯ →

⎯ Sn(OH)2

Als amphoteres Hydroxid löst es sich sowohl in Säuren als auch in Basen: Sn(OH)2 + 2 H+

⎯ →

⎯ Sn2+ + 2 H2O

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

327

Sn(OH)2 + OH–

⎯ →

⎯ [Sn(OH)3]–
oder Sn(OH)2 + 2 OH– ⎯ →

⎯ [Sn(OH)4]2–

Diese Stannat(II)-Anionen sind starke Reduktionsmittel.

SnS ist dunkelbraun. Es bildet metallglänzende Blättchen Es ist unlöslich in farblosem „Schwefelammon“.

Zinn(IV)-Verbindungen

SnCl4 entsteht durch Erhitzen von Zinn im Cl2-Strom. Es ist eine farblose, an der Luft rauchende Flüssigkeit (Schmp. –36,2°C, Sdp. 114,1°C). Mit Wasser reagiert es unter Hydrolyse und Bildung von kolloidgelöstem SnO2. Es lässt sich auch ein Hydrat SnCl4 · 5 H2O („Zinnbutter“) isolieren.

Beim Einleiten von HCl-Gas in eine wässrige Lösung von SnCl4 bildet sich He-xachlorozinnsäure H2[SnCl6] · 6 H2O. Ihr Ammoniumsalz (Pinksalz) wird als Beizmittel in der Färberei verwendet.

SnCl4 ist eine starke Lewis-Säure, von der viele Addukte bekannt sind.

SnO2 kommt in der Natur als Zinnstein vor. Herstellung durch Erhitzen von Zinn an der Luft („Zinnasche“). Es dient zur Herstellung von Email. Beim Schmelzen mit NaOH entsteht Natriumstannat(IV): Na2[Sn(OH)6]. Dieses Natriumhexa-hydroxostannat (Präpariersalz) wird in der Färberei benutzt. Die zugrunde liegende freie Zinnsäure ist unbekannt.

SnS2 , Zinndisulfid, Musivgold, bildet sich in Form goldglänzender, durchscheinender Blättchen beim Schmelzen von Zinn und Schwefel unter Zusatz von

NH4Cl. Es findet Verwendung als Goldbronze. Bei der Umsetzung von Zinn(IV)-

Salzen mit H2S ist es als gelbes Pulver erhältlich. Mit Alkalisulfid bilden sich Thio-stannate:

SnS2 + Na2S ⎯ →

⎯ Na2[SnS3] (auch Na4[SnS4])

Blei

Vorkommen: selten gediegen, dagegen sehr verbreitet als Bleiglanz, PbS, und Weißbleierz, PbCO3, etc.

Herstellung: PbS kann z.B. nach folgenden zwei Verfahren in elementares Blei übergeführt werden:

(1) Röstreduktionsverfahren:

a)

PbS + 3/2 O ⎯ →

⎯

2

PbO + SO2 „Röstarbeit“
b)

PbO + CO ⎯ →

⎯ Pb + CO2 „Reduktionsarbeit“

328

Spezielle Anorganische Chemie

2) Röstreaktionsverfahren: Hierbei wird PbS unvollständig in PbO übergeführt.

Das gebildete PbO reagiert mit dem verbliebenen PbS nach der Gleichung: PbS + 2 PbO ⎯ →

⎯ 3 Pb + SO2

„Reaktionsarbeit“

Das auf diese Weise gewonnene Blei (Werkblei) kann u.a. elektrolytisch gereinigt werden.

Verwendung: Blei findet vielseitige Verwendung im Alltag und in der Industrie, wie z.B. in Akkumulatoren, als Legierungsbestandteil im Schrotmetall (Pb/As), Letternmetall (Pb, Sb, Sn), Blei-Lagermetalle usw.

Verbindungen

In seinen Verbindungen kommt Blei in der Oxidationsstufe +2 und +4 vor. Die zweiwertige Oxidationsstufe ist die beständigste. Vierwertiges Blei ist ein starkes Oxidationsmittel.

Blei(II)-Verbindungen

PbX2 , Blei(II)-Halogenide (X = F, Cl, Br, I), bilden sich nach der Gleichung: Pb2+ + 2 X– ⎯ →

⎯ PbX2

Sie sind relativ schwerlöslich. PbF2 ist in Wasser praktisch unlöslich.

PbSO

2– ⎯ →

⎯

4: Pb2+ + SO4

PbSO4, ist eine weiße, schwerlösliche Substanz.

PbO, Bleiglätte, ist ein Pulver (gelbe oder rote Modifikation). Es entsteht durch Erhitzen von Pb, PbCO3 usw. an der Luft und dient zur Herstellung von Bleiglä-
sern.

PbS kommt in der Natur als Bleiglanz vor. Aus Bleisalzlösungen fällt es mit S2–-

Ionen als schwarzer, schwerlöslicher Niederschlag aus.

LpPbS = 3,4 · 10–28 mol2 · L–2

Pb(OH)2 bildet sich durch Einwirkung von Alkalilaugen oder NH3 auf Bleisalzlösungen. Es ist ein weißes, in Wasser schwerlösliches Pulver. In konzentrierten Alkalilaugen löst es sich unter Bildung von Plumbaten(II):

Pb(OH)2 + OH– ⎯ →

⎯ [Pb(OH)3]–

Blei(IV)-Verbindungen

PbCl4 ist unbeständig:

PbCl4 ⎯ →

⎯ PbCl2 + Cl2

PbO2 , Bleidioxid, entsteht als braunschwarzes Pulver bei der Oxidation von Blei(II)-Salzen durch starke Oxidationsmittel wie z.B. Cl2 oder durch anodische Oxidation (Pb2+ → Pb4+). PbO2 wiederum ist ein relativ starkes Oxidationsmittel:

Kohlenstoffgruppe (C, Si, Ge, Sn, Pb)

329

PbO2 + 4 HCl ⎯ →

⎯ PbCl2 + H2O + Cl2

Beachte seine Verwendung im Blei-Akku, s. S. 206.

Pb3O4 , Mennige, enthält Blei in beiden Oxidationsstufen: Pb2[PbO4] (Blei(II)-
orthoplumbat(IV)). Als leuchtendrotes Pulver entsteht es beim Erhitzen von feinverteiltem PbO an der Luft auf ca. 500°C.

Inert-pair-Effekt

Blei wird häufig dazu benutzt, um gewisse Valenz-Regeln in den Hauptgruppen des PSE aufzuzeigen.

In einer Hauptgruppe mit z.B. geradzahliger Nummer sind ungeradzahlige Valenzen wenig begünstigt, wenn nicht gar unmöglich. Pb3O4 ist ein „valenzgemischtes“ salzartiges Oxid.

Ein Beispiel für ein Element mit ungeradzahliger Gruppennummer ist Sb2O4 =

Sb(III)Sb(V)O4.

Als Erklärung für das Fehlen bestimmter Wertigkeitsstufen für ein Element, wie z.B. Blei oder Antimon, dient die Vorstellung, dass die s-Elektronen nicht einzeln und nacheinander abgegeben werden. Sie werden erst abgegeben, wenn eine ausreichende Ionisierungsenergie verfügbar ist: = „inert electron pair“.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

Die Elemente dieser Gruppe bilden die V. Hauptgruppe des PSE. Sie haben alle die Elektronenkonfiguration s2p3 und können durch Aufnahme von drei Elektronen ein Oktett erreichen. Sie erhalten damit formal die Oxidationsstufe –3.

Beispiele: NH3, PH3, AsH3, SbH3, BiH3. Die Elemente können auch bis zu 5 Valenzelektronen abgeben. Ihre Oxidationszahlen können demnach Werte von –3
bis +5 annehmen. Die Stabilität der höchsten Oxidationsstufe nimmt in der Gruppe von oben nach unten ab. Bi2O5 ist im Gegensatz zu P4O10 ein starkes Oxidationsmittel. H3PO3 ist im Vergleich zu Bi(OH)3 ein starkes Reduktionsmittel.

Der Metallcharakter nimmt innerhalb der Gruppe nach unten hin zu: Stickstoff ist ein typisches Nichtmetall, Bismut ein typisches Metall. Die Elemente Phosphor, Arsen und Antimon kommen in metallischen und nichtmetallischen Modifikationen vor. Diese Erscheinung heißt Allotropie.

Beachte: Stickstoff kann als Element der 2. Periode in seinen Verbindungen maximal vierbindig sein (Oktett-Regel).

Stickstoff

Vorkommen: Luft enthält 78,09 Volumenanteile (%) Stickstoff. Gebunden kommt Stickstoff u.a. vor im Salpeter KNO3, Chilesalpeter NaNO3 und als Bestandteil von Eiweiß.

Gewinnung: Technisch durch fraktionierte Destillation von flüssiger Luft. Stickstoff hat einen Sdp. von –196°C und verdampft zuerst. Sauerstoff (Sdp. –183°C) bleibt zurück.

Stickstoff entsteht z.B. auch beim Erhitzen von Ammoniumnitrit:

NH

∆

⎯ →

⎯

4NO2

N2 + 2 H2O

Eigenschaften: Stickstoff ist nur als Molekül N2 beständig. Er ist farb-, geruch-und geschmacklos und schwer löslich in H2O. Er ist nicht brennbar und unterhält nicht die Atmung. N2 ist sehr reaktionsträge, weil die N-Atome durch eine Drei-
fachbindung zusammengehalten werden, N2: |N≡N|. Die Bindungsenergie beträgt 945 kJ · mol–1.

332

Spezielle Anorganische Chemie

3

6p2

6s10

5d

271

700

152

74

1,9

Bismut

14

1560
zunehmend
abnehmend
zunehmend
zunehmend
zunehmend

→

→

→

→

→

[Xe]4f3

5p2

5s10

830

136

62

1,9

Antimon

[Kr]4d

631

1380
b
b

3

4p2

4s10

950

118

46

2,0

Arsen

817 (28,36 bar)

subl. bei 613°C

[Ar]3d3

3p2
a

44

280

35

1010

110

2,1

Phosphor

[Ne]3s3

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

2p2

70

–210

–196

1400

13

5+

Eigenschaften der Elemente der Stickstoffgruppe

Tabelle 29.

Element Stickstoff

Elektronenkonfiguration [He]2s

Schmp. [°C]

Sdp. [°C]

Ionisierungsenergie [kJ/mol]

Atomradius [pm] (kovalent)

Ionenradius [pm] E

Elektronegativität 3,0

Metallischer Charakter

Affinität zu elektropositiven Elementen

Affinität zu elektronegativen Elementen

Basencharakter der Oxide

Salzcharakter der Halogenide
weiße Modifikation
graues As
a
b

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

333

Abb. 148. MO-Energiediagramm für AB-Moleküle; B ist der elektronegativere Bindungspartner. Beispiele: CN–, CO, NO. Beachte: Für N2 haben die AO auf beiden Seiten die gleiche Energie. Die Konfiguration ist (σ b
b
b
s )2(σs*)2(πx,y )4(σz )2. Es gibt somit eine
σ-Bindung und zwei π-Bindungen. Vergleiche den Unterschied in der Reihenfolge der MO
beim O2-Molekül, S. 362! Es beruht darauf, dass hier eine Wechselwirkung zwischen den 2s-AO und den 2p-AO auftritt, weil die Energiedifferenz zwischen diesen Orbitalen klein ist.

Beim Erhitzen mit Si, B, Al und Erdalkalimetallen bilden sich Verbindungen, die Nitride. (Li3N bildet sich auch schon bei Zimmertemperatur.)

Verwendung: Stickstoff wird als billiges Inertgas sehr häufig bei chemischen Reaktionen eingesetzt. Ausgangsstoff für NH3-Synthese.

Zusammensetzung trockener Luft in Volumenanteilen (%): N2: 78,09; O2: 20,95; Ar: 0,93; CO2: 0,03; restliche Edelgase sowie CH4.

Verbindungen

Salzartige Nitride werden von den stark elektropositiven Elementen (Alkali- und Erdalkalimetalle, Zn, Cd) gebildet. Sie enthalten in ihrem Ionengitter das N3–-

Anion. Bei der Hydrolyse entsteht NH3.

NH3 , Ammoniak, ist ein farbloses, stechend riechendes Gas. Es ist leichter als Luft und löst sich sehr leicht in Wasser (Salmiakgeist). Die Lösung reagiert alkalisch:

NH

+

3 + H2O

NH4 + OH–

334

Spezielle Anorganische Chemie

Flüssiges Ammoniak ist ein wasserähnliches Lösemittel (Sdp. –33,4°C). Im Vergleich zum Ionenprodukt des Wassers ist dasjenige von flüssigem NH3 sehr klein: 2

NH

+

–

+

–

3

NH4 +NH2 c(NH4 ) · c(NH2 ) = 10–29 mol2 · L–2

Flüssiges (wasserfreies) Ammoniak löst Alkali- und Erdalkalimetalle mit blauer Farbe. Die Blaufärbung rührt von solvatisierten Elektronen her: e– · n NH3. Die Lösung ist ein starkes Reduktionsmittel.

NH3 ist eine starke Lewis-Base und kann als Komplexligand fungieren.

Beispiele: [Ni(NH3)6]2+, [Cu(NH3)4]2+.

Mit Protonen bildet NH

+

3 Ammonium-Ionen NH4 . Beispiel:

NH3 + HCl ⎯ →

⎯ NH4Cl

Alle Ammoniumsalze sind leicht flüchtig.

Das NH +

4 -Ion zeigt Ähnlichkeiten mit den Alkalimetall-Ionen.

Herstellung: Großtechnisch: aus den Elementen nach Haber/Bosch: 3

H

∆

2 + N2

2 NH3

H = –92,3 kJ · mol–1

Das Gleichgewicht verschiebt sich bei dieser Reaktion mit sinkender Temperatur und steigendem Druck nach rechts. Leider ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei Raumtemperatur praktisch Null. Katalysatoren wie α-Eisen wirken aber erst bei ca. 400- 500°C genügend beschleunigend. Weil die Reaktion exotherm verläuft, befinden sich bei dem Druck 1 bar bei dieser Temperatur nur ca. 0,1 Volumenanteile (%) Ammoniak im Gleichgewicht mit den Ausgangsstoffen. Da die Ammo-niakbildung unter Volumenverminderung verläuft, kann man durch Drucker-
höhung die Ausbeute an Ammoniak beträchtlich erhöhen (Prinzip von Le Chatelier, s. S. 267).

Reaktionsbedingungen: Temperatur 400 - 500°C, Druck 200 bar, Ausbeute: 21%.

Andere Verfahren arbeiten bei Drücken von 750 oder 1000 bar. Die Ammoni-akausbeute ist dann entsprechend höher. Die hohen Drücke bedingen jedoch einen größeren apparativen Aufwand. Der Reaktor besteht aus einem Cr/Mo-Stahlman-tel und innen aus V2A-Stahl.

Verwendung von Ammoniak: zur Herstellung von Düngemitteln wie (NH4)2SO4, zur Herstellung von Salpetersäure (Ostwald-Verfahren), zur Sodaherstellung, für Reinigungszwecke, als Kältemittel.

Molekülstruktur von NH3 s. S. 85.

Im NH3-Molekül und seinen Derivaten kann das N-Atom durch die von den drei Bindungspartnern aufgespannte Ebene „hindurchschwingen“. Die Energiebarriere für das als Inversion bezeichnete Umklappen beträgt etwa 24 kJ · mol–1. Im NH3-Molekül schwingt das N-Atom mit einer Frequenz von 2,387 · 1010 Hz.

Diese Inversion ist der Grund dafür, dass bei |NR1R2R3-Molekülen im allgemeinen keine optischen Isomere gefunden werden (s. Bd. II).

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

335

H

N

H

H

H

H

H

N

Abb. 149. Inversion im NH3-Molekül

Werden im NH3-Molekül die H-Atome durch Reste R substituiert, erhält man

Amine: z.B. CH3 N H2, Monomethylamin, (CH3)2 N H, Dimethylamin, (CH3)3N|, Trimethylamin. Ihre Struktur leitet sich vom Tetraeder des |NH3 ab.

Ausnahme: (H3Si)3N, Trisilylamin, ist eben gebaut. Man erklärt dies damit, dass sich zwischen einem p-Orbital des N-Atoms und d-Orbitalen der Si-Atome partielle dπ-pπ-Bindungen ausbilden. Es ist eine sehr schwache Lewis-Base.

Ersetzt man im NH3-Molekül ein H-Atom durch Metalle, entstehen Amide. Beispiel: Na+NH –

2 , Natriumamid.

Herstellung von Natriumamid:

2 Na + 2 HNH

Kat.

⎯⎯→

⎯

∆

2

2 NaNH2 + H2

H = –146 kJ · mol–1

Werden zwei H-Atome durch Metalle ersetzt, erhält man Imide. Beispiel: (Li+)2NH2–.

Nitride enthalten das N3–-Ion. Beispiel: (Li+)3N3–. Mit Wasser entwickeln diese Salze Ammoniak. Es handelt sich demnach um Salze von NH3.

Stickstoffhalogenide

Ihre Herstellung erfolgt nach der Gleichung:

NH

⎯ →

⎯

3 + 3 X2

NX3 + 3 HX

NF3 , Stickstofftrifluorid, ist ein farbloses, stabiles Gas. Mit Wasser erfolgt keine Reaktion. Fluor ist der elektronegativere Bindungspartner. NF3 besitzt praktisch keine Lewis-Base-Eigenschaften, verglichen mit NH3. ( FNF = 98°.

NCl3 , Trichloramin, ist ein explosives, gelbes Öl. Stickstoff ist der elektronegativere Bindungspartner. Reaktion mit Wasser:

NCl3 + 3 H2O

NH3 + 3 HOCl

NBr3 · NH3 , NI3 · NH3 sind wie NCl3 explosiv.

336

Spezielle Anorganische Chemie

N2H4 , Hydrazin, ist eine endotherme Verbindung (∆H(fl) = +55,6 kJ · mol–1).

Bei Raumtemperatur ist es eine farblose, an der Luft rauchende Flüssigkeit (Sdp.

113,5°C, Schmp. 1,5°C). Beim Erhitzen disproportioniert Hydrazin gelegentlich explosionsartig in N2 und NH3. Es ist eine schwächere Base als NH3. Hydrazin bildet Hydraziniumsalze: N

+

2+

2H5 X–, mit sehr starken Säuren: N2H6

(X–)2 (X =
einwertiger Säurerest). N

+

–

2H5 HSO4 lässt sich aus Wasser umkristallisieren. Hy-
drazin ist ein starkes Reduktionsmittel; als Zusatz im Kesselspeisewasser vermindert es die Korrosion. Mit Sauerstoff verbrennt es nach der Gleichung: N2H4 + O2 ⎯ →

⎯ N2 + 2 H2O

∆H = –623 kJ · mol–!

Verwendung: als Korrosionsinhibitor, zur Herstellung von Treibmitteln, Poly-merisationsinitiatoren, Herbiziden, Pharmaka. N2H4 und org. Derivate als Treib-stoffe für Spezialfälle in der Luftfahrt.

Beachte: Hydrazin wird als cancerogen eingestuft.

Die Herstellung von Hydrazin erfolgt durch Oxidation von NH3.

(1) Bei der Hydrazinsynthese nach Raschig verwendet man hierzu Natriumhypochlorit, NaOCl. Dabei entsteht Chloramin, NH2Cl, als Zwischenstufe:

NH3 + HOCl ⎯ →

⎯ NH2Cl + H2O

NH

⎯ →

⎯

2Cl + NH3

H2N–NH2 + HCl

Die durch Schwermetallionen katalysierte Nebenreaktion:

N2H4 + 2 NH2Cl ⎯ →

⎯ N2 + 2 NH4Cl
wird durch Zusatz von Komplexbildnern wie Leim, Gelatine usw. unterdrückt.

Aus der wässrigen Lösung kann Hydrazin als Sulfat oder durch Destillation abgetrennt werden. Durch Erwärmen mit konz. KOH entsteht daraus Hydrazinhydrat, N2H4 · H2O. Entwässern mit festem NaOH liefert wasserfreies Hydrazin.

(2) Ein Herstellungsverfahren verläuft über ein Ketazin:

2NH3 + Cl2 + 2 R2C=O ⎯ →

⎯ R2C=N–N=CR2 + 2 H2O + 2 HCl

(Ketazin)

R2C=N–N=CR2 + 2 H2O ⎯ →

⎯ N2H4 + 2 R2C=O

Diese Reaktion verläuft unter Druck.

Molekülstruktur von N2H4:

H

N

N

H

H

N

N

H

Vgl. hierzu die Struktur von H O !

schiefe, gestaffelte Konformation

2

2

( engl. skew oder gauche )

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

337

HN3 , Stickstoffwasserstoffsäure, ist eine in wasserfreier Form farblose, leichtbewegliche, explosive Flüssigkeit. HN3 ist eine schwache Säure (pKS = 4,75). Ihre Salze heißen Azide. Das Azid-Ion N –

3 ist ein Pseudohalogenid, s. S. 391. Es ver-
hält sich in vielen Reaktionen wie Cl–. Wichtige Ausnahme: Schwermetallazide sind hochexplosiv und finden als Initialzünder Verwendung wie Pb(N3)2. Die Azide stark elektropositiver Metalle sind beständiger. Natriumazid, das aus Distickstoffoxid, N2O, und Natriumamid, NaNH2, entsteht, zersetzt sich beispielsweise erst ab 300°C:

2

NaN ⎯ →

⎯

3

2 Na + 3 N2

Es entsteht reines Na und spektralanalytisch reiner Stickstoff.

Herstellung von HN3:

(1)

N

⎯ →

⎯

2H4 + HNO2

HN3 + 2 H2O

HN3 wird durch Destillation abgetrennt.

(2) 2

NaNH2 + N2O ⎯ →

⎯ NaN3 + NaOH + NH3

Durch Destillation mit verd. H2SO4 entsteht freie HN3. Durch Entwässern mit CaCl2 erhält man 90 prozentige HN3.

110°

H

113 pm

Molekülstruktur

H

+

_

+
von HN :

N

N

N

N

N

N

3

_

124 pm

_

_

_

+

+

2–

2–

+

Struktur von N :

N

N

N

N

N

N

N

N

N

3

Beachte: Die größere Anzahl von mesomeren Grenzformeln (bessere Verteilung der Elektronen) macht die größere Stabilität von N –

3 gegenüber HN3 verständlich.

NH2OH, Hydroxylamin, kristallisiert in farblosen, durchsichtigen, leicht zer-setzlichen Kristallen (Schmp. 33,1°C). Oberhalb 100°C zersetzt sich NH2OH
explosionsartig:

3

NH2OH ⎯ →

⎯ NH3 + N2 + 3 H2O

Hydroxylamin bildet Salze, z.B.

NH2OH + HCl ⎯ →

⎯ [+ NH3OH]Cl – (Hydroxylammoniumchlorid)

Die Herstellung erfolgt durch Reduktion, z.B. von HNO3, oder nach der Gleichung:

NO

Pt

⎯ →

⎯

2 + 5/2 H2

NH2OH + H2O

338

Spezielle Anorganische Chemie

Hydroxylamin ist weniger basisch als Ammoniak. Es ist ein starkes Reduktionsmittel, kann aber auch gegenüber starken Reduktionsmitteln wie SnCl2 als Oxidationsmittel fungieren.

Hydroxylamin reagiert mit Carbonylgruppen: Mit Ketonen entstehen Ketoxime und mit Aldehyden Aldoxime: R2C= N –OH bzw. RCH= N –OH.

Molekülstruktur:

N

H

H

O

H

N2O, Distickstoffmonoxid (Lachgas), ist ein farbloses Gas, das sich leicht verflüssigen lässt (Sdp. –88,48°C). Es muss für Narkosezwecke zusammen mit Sauerstoff eingeatmet werden, da es die Atmung nicht unterhält. Es unterhält jedoch die Verbrennung, weil es durch die Temperatur der Flamme in N2 und 1/2 O2 gespalten wird.

Herstellung: Durch Erhitzen von NH

∆

⎯ →

⎯

4NO3

N2O + 2 H2O.

Elektronenstruktur:

_

_

112,9

118,8

+

+

N

N

O

N

N

O

N

N

O

Beachte: In den Grenzformeln ist N2O mit CO2 isoelektronisch!

NO, Stickstoffmonoxid, ist ein farbloses, in Wasser schwer lösliches Gas. Es ist eine endotherme Verbindung. An der Luft wird es sofort braun, wobei sich NO2
bildet:

2 NO + O

∆

2

2 NO2

H = –56,9 kJ · mol–1

Oberhalb 650°C liegt das Gleichgewicht auf der linken Seite.

Bei der Umsetzung mit F2, Cl2 und Br2 entstehen die entsprechenden Nitrosylhalogenide:

2 NO + Cl ⎯ →

⎯

2

2 NOCl

∆H = –77 kJ · mol–1

Die Verbindungen NOX (X = F, Cl, Br) sind weitgehend kovalent gebaut. NO+-

Ionen liegen vor in NO+ClO –

–

4 , NO+HSO4 . Dabei hat das neutrale NO-Molekül
ein Elektron abgegeben und ist in das NO+-Kation (Nitrosyl-Ion) übergegangen.

Das NO+-Ion kann auch als Komplexligand fungieren.

Die Reaktion von NO mit Stickstoffdioxid NO2 liefert Distickstofftrioxid, N2O3:

NO + NO ⎯ →

⎯

2

N2O3

N2O3 ist nur bei tiefen Temperaturen stabil (tiefblaue Flüssigkeit, blassblaue Kristalle). Oberhalb –10°C bilden sich NO und NO2 zurück.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

339

Herstellung: Großtechnisch durch katalytische Ammoniakverbrennung (Ostwald-Verfahren) bei der Herstellung von Salpetersäure HNO3:

4

NH

Pt

⎯ →

⎯

3 + 5 O2

4 NO + 6 H2O

∆H = –906 kJ · mol–1
s. Salpetersäure!

Weitere Herstellungsmöglichkeiten: Aus den Elementen bei Temperaturen um 3000°C (Lichtbogen):

1/2

N2 + 1/2 O2

NO

∆H = +90 kJ · mol–1
oder durch Einwirkung von Salpetersäure auf Kupfer und andere Metalle (Reduktion von HNO3):

3 Cu + 8 HNO3 ⎯ →

⎯ 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O usw.

Elektronenstruktur von NO: Das NO-Molekül enthält ein ungepaartes Elektron und ist folglich ein Radikal. Im flüssigen und festen Zustand liegt es weitgehend dimer vor: N2O2. Die Anordnung der Elektronen im NO lässt sich sehr schön mit einem MO-Energiediagramm demonstrieren; vgl. hierzu Abb. 148, S. 333. Ein Elektron befindet sich in einem antibindenden π*-Orbital. Die Elektronenkonfiguration ist (σ b
b
b
s )2(σs*)2(πx,y )4(σz )2(πx,y*). Gibt NO sein ungepaartes Elektron
ab, entsteht NO+. Das Nitrosyl-Ion ist isoster mit CO, CN– N2. Die Bindungsordnung ist höher als im NO!

NO ist ein physiologisches Stoffwechselprodukt und als Botenstoff u.a. für Gefäßerweiterungen verantwortlich.

NO2 , Stickstoffdioxid: rotbraunes, erstickend riechendes Gas. Beim Abkühlen auf

–20°C entstehen farblose Kristalle aus (NO2)2:

2

NO

∆

2

N2O4

H = –57 kJ · mol–1

Bei Temperaturen zwischen –20 C und 140°C liegt immer ein Gemisch aus dem monomeren und dem dimeren Oxid vor. Oberhalb 650°C ist NO2 vollständig in NO und 1/2 O2 zerfallen.

NO2 ist ein Radikal; es enthält ein ungepaartes Elektron (paramagnetisch). Durch Elektronenabgabe entsteht NO +

2 , das Nitryl-Kation oder Nitronium-Ion. Dieses

Ion ist isoster mit CO

–

2. Durch Aufnahme eines Elektrons entsteht NO2 , das Nitrit-

Ion (Anion der Salpetrigen Säure).

NO2 ist ein starkes Oxidationsmittel. Mit Wasser reagiert es unter Bildung von Salpetersäure HNO3 und Salpetriger Säure HNO2 ( Disproportionierung): 2

NO2 + H2O ⎯ →

⎯ HNO3 + HNO2

Mit Alkalilaugen entstehen die entsprechenden Nitrite und Nitrate.

340

Spezielle Anorganische Chemie

Herstellung von NO2: NO2 entsteht als Zwischenprodukt bei der Salpetersäure-herstellung nach dem Ostwald-Verfahren aus NO und O2

2 NO + O ⎯ →

⎯

2

2 NO2

Im Labormaßstab erhält man es durch Erhitzen von Nitraten von Schwermetallen wie Pb(NO3)2.

Molekülstruktur:

Abstände [ pm ]

Winkel ONO [°]

_

NO

N

N

O

115,4°

2

_

123,6

_

O

O

O

O

+ e

.

175 pm

+

134° N

N

N

N

O

;

NO

134°

2

118 pm

119,7

_

_

_

O

O
e

O

O

+

+

N O

NO

O

N

O

N

O

180°

2

4

2

115

N2O5 , Distickstoffpentoxid, ist das Anhydrid der Salpetersäure HNO3. Es entsteht aus ihr durch Wasserabspaltung, z.B. mit P4O10 (bei Anwesenheit von O3). Es bildet farblose Kristalle und neigt zu Explosionen. Im festen und flüssigen Zustand liegt es als NO +

–

2 NO3 , Nitryl-nitrat, vor. Im Gaszustand und in CCl4-Lösun-
gen hat es folgende (kovalente) Struktur:

_ O

O

+

+

N

O

N

_

O

O

HNO2 , Salpetrige Säure, ist in freiem Zustand nur in verdünnten, kalten wässrigen Lösungen bekannt (pKS = 3,29). Ihre Salze, die Nitrite, sind dagegen stabil.

Beim Versuch, die wässrige Lösung zu konzentrieren, und beim Erwärmen disproportioniert HNO2 in HNO3 und NO. Diese Reaktion verläuft über mehrere Stufen: In einem ersten Schritt zerfällt HNO2 in Wasser und ihr Anhydrid N2O3.

Dieses zersetzt sich sofort weiter zu NO und NO2. NO2 reagiert mit Wasser unter Disproportionierung usw. Zusammengefasst lässt sich die Reaktion wie folgt beschreiben:

3

HNO2 ⎯ →

⎯ HNO3 + 2 NO + H2O

Je nach der Wahl des Reaktionspartners reagieren HNO2 bzw. ihre Salze als Reduktions- oder Oxidationsmittel. Beispiele: Reduktionswirkung hat HNO2 gegen-
über starken Oxidationsmitteln wie KMnO4. Oxidationswirkung:

HNO

⎯ →

⎯

2 + NH3

N2 + 2 H2O

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

341

NH3 wird hierbei zu Stickstoff oxidiert und HNO2 zu Stickstoff reduziert. Erhitzen von NH4NO2 liefert die gleichen Reaktionsprodukte ( Komproportionierung).

NaNO2 wird in der organischen Chemie zur Herstellung von HNO2 verwendet (s. Sandmeyer-Reaktion, Bd. II).

Herstellung von Nitriten: Aus Nitraten durch Erhitzen bei Anwesenheit eines schwachen Reduktionsmittels oder durch Einleiten eines Gemisches aus gleichen Teilen NO und NO2 in Alkalilaugen:

NO + NO2 + 2 NaOH ⎯ →

⎯ 2 NaNO2 + H2O

Molekülstruktur: Von der freien HNO2 sind zwei tautomere Formen denkbar, von denen organische Derivate existieren (R–NO2 = Nitroverbindungen, R–ONO =

Ester der Salpetrigen Säure).

H

H

146 pm

+

O

N

;

N

N

H

120 pm

O

O

116°

–

O

O

O

(b)

(a)

(b)

Beachte: Im Gaszustand ist nur das Isomere (b) nachgewiesen worden. Das Molekül ist planar.

HNO3 , Salpetersäure, kommt in Form ihrer Salze, der Nitrate, in großer Menge vor; NaNO3 (Chilesalpeter). Nitrate entstehen bei allen Verwesungsprozessen organischer Körper bei Anwesenheit von Basen wie Ca(OH)2.

Wasserfreie HNO3 ist eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit, stark ätzend und an der Luft rauchend (Sdp. 84°C, Schmp. –42°C). Sie zersetzt sich im Licht und wird daher in braunen Flaschen aufbewahrt.

2

HNO ⎯ →

⎯

3

H2O + 2 NO2 + 1/2 O2

HNO3 ist ein kräftiges Oxidationsmittel und eine starke Säure (pKS = –1,32).

Oxidationswirkung:

NO –

3 + 4 H+ + 3 e– ⎯ →

⎯ NO + 2 H2O

Besonders starke Oxidationskraft besitzt konz. HNO3. Sie oxidiert alle Stoffe mit einem Redoxpotential negativer als +0,96 V. Außer Gold und Platin löst sie fast alle Metalle. Als „Scheidewasser“ dient eine 50%ige Lösung zur Trennung von Silber und Gold. Fast alle Nichtmetalle wie Schwefel, Phosphor, Arsen usw.

werden zu den entsprechenden Säuren oxidiert. Aus Zucker entsteht CO2 und H2O. Erhöhen lässt sich die oxidierende Wirkung bei Verwendung eines Gemisches aus einem Teil HNO3 und drei Teilen konz. HCl. Das Gemisch heißt Kö-
nigswasser, weil es sogar Gold löst:

HNO3 + 3 HCl ⎯ →

⎯ NOCl + 2 Cl· + 2 H2O

In Königswasser entsteht Chlor „in statu nascendi“.

342

Spezielle Anorganische Chemie

Einige unedle Metalle wie Aluminium und Eisen werden von konz. HNO3 nicht gelöst, weil sie sich mit einer Oxid-Schutzschicht überziehen ( Passivierung).

HNO3 als Säure: Verdünnte HNO3 ist eine sehr starke Säure: HNO

–

3 + H2O ⎯ →

⎯ H3O+ + NO3

Ihre Salze heißen Nitrate. Sie entstehen bei der Umsetzung von HNO3 mit den entsprechenden Carbonaten oder Hydroxiden.

Beachte: Alle Nitrate werden beim Glühen zersetzt. Alkalinitrate und AgNO3 zersetzen sich dabei in Nitrite und O2:

NaNO

∆

⎯ →

⎯

3

NaNO2 + 1/2 O2

Die übrigen Nitrate gehen in die Oxide oder freien Metalle über, z.B.

Cu(NO

∆

⎯ →

⎯

3)2

CuO + 2 NO2 + 1/2 O2

Hg(NO

∆

⎯ →

⎯

3)2

Hg + 2 NO2 + O2

Nitrylverbindungen enthalten das Nitryl-Kation (Nitronium-Ion) NO +

2 . NO2X-

Verbindungen entstehen aus HNO3 mit noch stärkeren Säuren:

O2NOH + HX ⎯ →

⎯ NO2X + H2O

Beispiele: NO +

–

+

2 ClO4 , NO2 SO3F–.

Herstellung von Salpetersäure: Großtechnisch durch die katalytische Ammoniakverbrennung ( Ostwald-Verfahren):

1. Reaktionsschritt:

4

NH

Pt / Rh

⎯⎯ →

⎯

3 + 5 O2

4 NO + 6 H2O

2. Schritt: Beim Abkühlen bildet sich NO2:

NO + 1/2 O ⎯ →

⎯

2

NO2

3. Schritt: NO2 reagiert mit Wasser unter Bildung von HNO3 und HNO2. Letztere disproportioniert in HNO3 und NO:

3

HNO ⎯ →

⎯

2

HNO3 + 2 NO + H2O

NO wird mit überschüssigem O2 wieder in NO2 übergeführt, und der Vorgang beginnt erneut.

Zusammenfassung:

4 NO

⎯ →

⎯

2 + 2 H2O + O2

4 HNO3

Eine hohe Ausbeute an NO wird dadurch erzielt, dass man das NH3/Luft-Gemisch mit hoher Geschwindigkeit durch ein Netz aus einer Platin/Rhodium-Legierung als Katalysator strömen lässt. Die Reaktionstemperatur beträgt ca. 700°C.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

343

HNO3 entsteht auch beim Erhitzen von NaNO3 mit H2SO4:

NaNO

⎯ →

⎯

3 + H2SO4

HNO3 + NaHSO4

Verwendung: Als Scheidewasser zur Trennung von Silber und Gold, zur Herstellung von Nitraten, Kunststoffen, zur Farbstoff-Fabrikation, zum Ätzen von Metallen, zur Herstellung von Schießpulver und Sprengstoffen wie Nitroglycerin, s.

hierzu Bd. II. Über die Nitriersäure s. Bd. II.

NaNO3 (Chilesalpeter) und NH4NO3 sind wichtige Düngemittel.

Molekülstruktur von HNO3:

_

O

H

O

H

O

H

140 pm

+

+

130°

N

O

;

N

O

N

O

_

O

120 pm

O

O

_

Mesomere Grenzformeln von NO3

_

_

O

O

O

+

+

+

N

N

N

O

O

O

O

O

O

_

_

_

_

HNO

–

3 und das NO3 -Ion sind planar gebaut (sp2-Hybridorbitale am N-Atom).

Phosphor

Vorkommen: Nur in Form von Derivaten der Phosphorsäure, z.B. als Ca3(PO4)2 in den Knochen, als 3 Ca3(PO4)2 · CaF2 (Apatit), als 3 Ca3(PO4)2 · Ca(OH,F,Cl)2

(Phosphorit), im Zahnschmelz, als Ester im Organismus.

Herstellung: Man erhitzt tertiäre Phosphate zusammen mit Koks und Sand (SiO2) im elektrischen Ofen auf 1300 - 1450°C:

2

Ca

⎯ →

⎯

3(PO4)2 + 10 C + 6 SiO2

6 CaSiO3 + 10 CO + 4 P

Bei der Kondensation des Phosphordampfes entsteht weißer Phosphor P4.

Eigenschaften: Das Element Phosphor kommt in mehreren monotropen (einseitig umwandelbaren) Modifikationen vor:

a) Weißer (gelber, farbloser) Phosphor ist fest, wachsglänzend, wachsweich, wasserunlöslich, in Schwefelkohlenstoff (CS2) löslich, Schmp. 44°C. Er entzündet sich bei etwa 45°C an der Luft von selbst und verbrennt zu P4O10,

344

Spezielle Anorganische Chemie

P

P

P

P

Abb. 150. Struktur von weißem Phosphor

Phosphorpentoxid. Weißer Phosphor muss daher unter Wasser aufbewahrt werden. Verwendet wird er in den berüchtigten Phosphorbrandbomben. Er ist sehr giftig. An feuchter Luft zerfließt er langsam unter Bildung von H3PO3, H3PO4 und H4P2O6 (Unterdiphosphorsäure).

Phosphor reagiert mit den meisten Elementen, in lebhafter Reaktion z.B. mit Chlor, Brom und Iod zu den entsprechenden Phosphorhalogeniden.

Im Dampfzustand besteht der weiße Phosphor aus P4-Tetraedern und oberhalb 800°C aus P2-Teilchen.

Die ∠) PPP sind 60° (gleichseitige Dreiecke). Diese Winkel verursachen eine beträchtliche Ringspannung (Spannungsenergie etwa 92 kJ · mol–1).

Das Zustandekommen der Spannung wird dadurch erklärt, dass an der Bildung der P–P-Bindungen im Wesentlichen nur p-Orbitale beteiligt sind. Die drei p-Orbitale am Phosphoratom bilden aber Winkel von 90° miteinander.

b) Roter Phosphor entsteht aus weißem Phosphor durch Erhitzen unter Ausschluss von Sauerstoff auf ca. 300°C. Das rote Pulver ist unlöslich in organischen Lösemitteln, ungiftig und schwer entzündlich. Auch in dieser Modifikation ist jedes P-Atom mit drei anderen P-Atomen verknüpft, es bildet sich jedoch eine mehr oder weniger geordnete Raumnetzstruktur. Der Ordnungsgrad hängt von der thermischen Behandlung ab.

Roter Phosphor findet z.B. bei der Zündholzfabrikation Verwendung. Zusammen mit Glaspulver befindet er sich auf den Reibflächen der Zündholzschachtel. In den Streichholzköpfen befindet sich KClO3, Sb2S3 oder Schwefel (als brennbare Substanz).

c) „Violetter Phosphor“, "Hittdorfscher Phosphor", entsteht beim längeren Erhitzen von rotem Phosphor auf Temperaturen oberhalb 550°C. Das kompliziert gebaute, geordnete Schichtengitter hat einen Schmp. von ca. 620°C. Die Substanz ist unlöslich in CS2.

d) Schwarzer Phosphor ist die bis 550°C thermodynamisch beständigste Phosphormodifikation. Alle anderen sind in diesem Temperaturbereich metastabil, d.h. nur beständig, weil die Umwandlungsgeschwindigkeit zu klein ist.

Schwarzer Phosphor entsteht aus dem weißen Phosphor bei hoher Temperatur und sehr hohem Druck, z.B. 200°C und 12 000 bar. Ohne Druck erhält man ihn durch

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

345

Abb. 151. Ausschnitt aus dem Gitter des
schwarzen Phosphors in der Draufsicht.

•Diese Phosphoratome liegen über der

Papierebene. ο Diese Phosphoratome liegen
unter der Papierebene. ∠) P–P–P ≈ 100°

Erhitzen von weißem Phosphor auf 380°C mit Quecksilber als Katalysator und Impfkristallen aus schwarzem Phosphor. Diese Phosphormodifikation ist ungiftig, unlöslich, metallisch und leitet den elektrischen Strom. Das Atomgitter besteht aus Doppelschichten, die parallel übereinander angeordnet sind, wie aus Abb.151
zu ersehen ist.

Verbindungen

PH3 , Monophosphan, ist ein farbloses, knoblauchartig riechendes, giftiges, brennbares Gas (Sdp. –87,7°C). Der HPH-Winkel beträgt 93,5°. Das freie

Elektronenpaar befindet sich daher vornehmlich in einem s-Orbital. PH3 ist eine schwache Lewis-Base. Mit HI bildet sich PH +

4 I–, Phosphoniumiodid.

Herstellung:

(1) Durch Kochen von weißem Phosphor mit Alkalilauge:

4 P + 3 NaOH + 3 H2O ⎯ →

⎯ PH3 + 3 NaH2PO2

(Salz der hypophosphorigen Säure)

(2) Durch Hydrolyse von Phosphiden wie Ca3P2.

(3) In reiner Form durch Zersetzung von Phosphoniumverbindungen: PH +

4 + OH– ⎯ →

⎯ PH3 + H2O

PH3 ist stärker reduzierend und schwächer basisch als NH3. Es reduziert z.B.

AgNO3 zum Metall. Mit O2 bildet sich H3PO4.

P2H4 , Diphosphan, entsteht bei der Hydrolyse von Phosphiden als Nebenprodukt; Sdp. +51,7°C. Es ist selbstentzündlich und zerfällt in PH3 und (PH)X (gelbe Polymere).

346

Spezielle Anorganische Chemie

P

P

P

P

P

P

P

P

P O

P O

4

6

4

10

Sauerstoff

Abb. 152. Struktur von P4O6 und P4O10

Phosphoroxide

P4O6 entsteht beim Verbrennen von Phosphor bei beschränkter Sauerstoffzufuhr bzw. bei stöchiometrischem Umsatz. Es leitet sich vom P4-Tetraeder des weißen Phosphors dadurch ab, dass in jede P–P-Bindung unter Aufweitung des PPP-Winkels ein Sauerstoffatom eingeschoben wird.

P4O10 , Phosphorpentoxid, bildet sich beim Verbrennen von Phosphor im Sauerstoffüberschuss. Seine Molekülstruktur unterscheidet sich von derjenigen des P4O6 lediglich dadurch, dass jedes Phosphoratom noch ein Sauerstoffatom erhält, Abb. 152. P4O10 ist das Anhydrid der Orthophosphorsäure, H3PO4. Es ist sehr hygroskopisch und geht mit Wasser über Zwischenstufen in H3PO4 über. Es findet als starkes Trockenmittel vielseitige Verwendung.

Phosphorsäuren

Phosphor bildet eine Vielzahl von Sauerstoffsäuren: Ortho säuren H3POn (n =

2,3,4,5), Meta säuren (HPO3)n (n = 3 bis 8), Poly säuren Hn+2PnO3n+1 und Thio-
phosphorsäuren.

H3PO2 , Phosphinsäure (früher: Hypophosphorige Säure), ist eine einwertige Säure. Zwei H-Atome sind direkt an Phosphor gebunden. Phosphor hat in dieser Verbindung die Oxidationszahl +1. Sie ist ein starkes Reduktionsmittel und reduziert z.B. CuSO4 zu CuH, Kupferhydrid! Beim Erwärmen auf ca. 130°C disproportioniert sie in PH3 und H3PO3. Ihre Salze, die Phosphinate wie NaH2PO2, sind gut wasserlöslich.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

347

Molekülstruktur:

_

H

H

H

P

O

H

P

O

OH

O

_

H PO

H PO

3

2

2

2

Beachte: Phosphor hat in H3PO2 eine tetraedrische Umgebung.

Herstellung:

P4 + 6 H2O

PH3 + 3 H3PO2

H3PO3 , Phosphonsäure (früher Phosphorige Säure): farblose, in Wasser sehr leicht lösliche Kristalle (Schmp. 70°C). Herstellung:

PCl3 + 3 H2O ⎯ →

⎯ H3PO3 + 3 HCl

Sie ist ein relativ starkes Reduktionsmittel. Beim Erwärmen disproportioniert sie in PH3 und H3PO4. H3PO3 ist eine zweiwertige Säure, weil ein H-Atom direkt an Phosphor gebunden ist. Dementsprechend kennt man Hydrogenphosphonate wie NaH2PO3 und Phosphonate wie Na2HPO3.

Struktur von H3PO3 und ihren Anionen:

2–

H

H

H

HO

P

OH

O

P

O

O

P

O

O

OH

O

_

2–

H PO

H PO

HPO

3

3

2

3

3

Beachte: Phosphor hat in H3PO3 eine tetraedrische Umgebung.

H3PO4 , Orthophosphorsäure, kurz Phosphorsäure, ist eine dreiwertige mittelstarke Säure, s. S. 219. Sie bildet Dihydrogenphosphate (primäre Phosphate), Hydrogenphosphate (sekundäre Phosphate) und Phosphate (tertiäre Phosphate), s.

S. 220. Über ihre Verwendung im Phosphatpuffer s. S. 228.

Herstellung:

(1)

3 P + 5 HNO3 + 2 H2O ⎯ →

⎯ 3 H3PO4 + 5 NO

(2) Ca

⎯ →

⎯

3(PO4)2 + 3 H2SO4

3 CaSO4 + 2 H3PO4 (20- 50%ige Lösung)

348

Spezielle Anorganische Chemie

(3)

P4O10 + 6 H2O ⎯ →

⎯ 4 H3PO4

(85 - 90%ige wässrige Lösung =

sirupöse

Phosphorsäure)

Eigenschaften: Reine H3PO4 bildet eine farblose, an der Luft zerfließende Kristallmasse, Schmp. 42°C. Beim Erhitzen bilden sich Polyphosphorsäuren, s.

S. 349.

Verwendung: Phosphorsäure wird zur Rostumwandlung (Phosphatbildung) benutzt. Phosphorsaure Salze finden als Düngemittel Verwendung.

„Superphosphat“ ist ein Gemisch aus unlösl. CaSO4 und lösl. Ca(H2PO4)2.

Ca

⎯ →

⎯

3(PO4)2 + 2 H2SO4

Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

„Doppelsuperphosphat“ entsteht nach der Gleichung:

Ca3(PO4)2 + 4 H3PO4 ⎯ →

⎯ 3 Ca(H2PO4)2

(s. hierzu auch S. 468)

Molekülstruktur von H3PO4 und ihren Anionen:

–

2–

3–

OH

OH

OH

O

HO

P

O

O

P

O

O

P

O

O

P

O

OH

OH

O

O

H PO

H PO –

HPO 2–

PO 3–

3

4

2

4

4

4

Im PO 3–

4
sitzt das P-Atom in einem symmetrischen Tetraeder. Alle Bindungen
sind gleichartig. Die π-Bindungen sind pπ-dπ-Bindungen.

H4P2O7 , Diphosphorsäure (Pyrophosphorsäure), erhält man durch Eindampfen von H3PO4-Lösungen oder durch genau dosierte Hydrolyse von P4O10. Die farblose, glasige Masse (Schmp. 61°C) geht mit Wasser in H3PO4 über. Sie ist eine vierwertige Säure und bildet Dihydrogendiphosphate, z.B. K2H2P2O7, und

Diphosphate (Pyrophosphate), z.B. K4P2O7.

Molekülstruktur

O

O

O

2 H

O

P

O

H

H

O

P

O

P

O

H

+ H O

2

OH

OH

OH

Strukturhinweis: Zwei Tetraeder sind über eine Ecke miteinander verknüpft.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

349

H4P2O7 entsteht durch Kondensation aus zwei Molekülen H3PO4:

H

⎯⎯

3PO4 + H3PO4

−

⎯

→ H

H O

4P2O7

2

Durch Erhitzen von H3PO4 bzw. von primären Phosphaten bilden sich durch intermolekulare Wasserabspaltung höhere Polysäuren (Hn+2PnO3n+1).

Na5P3O10 , Natriumtripolyphosphat, entsteht nach der Gleichung: Na

∆

⎯ →

⎯

4P2O7 + 1/n (NaPO3)n

Na5P3O10

Es findet vielfache Verwendung, so bei der Wasserenthärtung, Lebensmittel-konservierung, in Waschmitteln.

Das Polyphosphat NanH2PnO3n+1 (n = 30 - 90) bildet mit Ca2+-Ionen lösliche Komplexe.

Metaphosphorsäuren heißen cyclische Verbindungen der Zusammensetzung (HPO3)n (n = 3 - 8). Sie sind relativ starke Säuren. Die Trimetaphosphorsäure bildet einen ebenen Ring; die höhergliedrigen Ringe sind gewellt.

_

O

O

P

O

O

O

O

Trimetaphosphat - Ion

P

P

_

_

O

O

O

Na3P3O9 entsteht beim Erhitzen von NaH2PO4 auf 500°C.

Die Phosphorsulfide P4S3 , P4S5 , P4S7 und P4S10 entstehen beim Zusammenschmelzen von rotem Phosphor und Schwefel. Sie dienen in der organischen Chemie als Schwefelüberträger. Ihre Strukturen kann man formal vom P4-Tetraeder ableiten, vgl. Abb. 153.

P S

P S

P S

P S

4

3

4

5

4

7

4

10

Schwefel

Abb.

153.

Phosphorsulfide

350

Spezielle Anorganische Chemie

Halogenverbindungen

Man kennt Verbindungen vom Typ PX3, PX5, P2X4 und POX3, PSX3 (X = Halo-
gen).

PF3 entsteht durch Fluorierung von PCl3. Das farblose Gas ist ein starkes Blutgift, da es sich anstelle von O2 an Hämoglobin anlagert. In Carbonylen kann es das CO
vertreten.

PF5 entsteht durch Fluorierung von PF3, PCl5 u.a. Es ist ein farbloses, hydrolyseempfindliches Gas und eine starke Lewis-Säure. Bau: trigonal-bipyramidal. Es zeigt bei RT als „nicht starres“ Molekül intramolekularen Ligandenaustausch, oder besser Ligandenumordnung (= Pseudorotation) Berry 1960.

Pseudorotation (Berry-Mechanismus)

In der trigonalen Bipyramide gibt es zwei Sätze von äquivalenten Positionen. Satz 1 besteht aus den beiden axialen (apicalen) (a) Positionen, Satz 2 aus den drei äquatorialen (e) Positionen.

Die Ligandenumordnung erfolgt mit relativ schwachen und einfachen Winkelde-formationsbewegungen. Zwischen den trigonalen Bipyramiden (a) bzw. (c) und der quadratischen Pyramide (b) besteht nur ein geringer Energieunterschied. Die Rotationsfrequenz ist für PF5: 105 ·s–1, die Rotationsbarriere beträgt 20 kJ ·mol–1.

Andere Beispiele für nicht-starre Moleküle: NH3, H2O, SF4, IF5, XeF6, IF7, Fe(CO)5.

Abb. 154 a-c. Intramolekularer Umordnungsprozess = Pseudorotation (a) trigonale Bipyramide (ursprüngliche Anordnung), (b) quadratische Pyramide (Übergangsstufe), (c) trigonale Bipyramide. Beachte: Die Position 5 wurde festgehalten

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

351

PCl3 bildet sich aus den Elementen:

P + 2 Cl ⎯ →

⎯

2

PCl3

Es ist eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit (Sdp. 75,9°C). Mit Wasser bildet sich phosphorige Säure:

PCl3 + 3 H2O ⎯ →

⎯ H3PO3 + 3 HCl

Mit Sauerstoff bzw. Schwefel entsteht POCl3, Phosphoroxidchlorid (Phosphorylchlorid), bzw. PSCl3, Thiophosphorylchlorid.

PCl5 bildet sich direkt aus den Elementen über PCl3 als Zwischenstufe. Im festen Zustand ist es ionisch gebaut: PCl +

–

4 PCl6 . Im Dampfzustand und meist auch in

Lösung liegen bipyramidal gebaute PCl5-Moleküle vor. PCl5 sublimiert ab 160°C.

Hydrolyse liefert über POCl3 als Endprodukt H3PO4. PCl5 wird als Chlorierungsmittel verwendet.

POCl3 , Phosphoroxidchlorid, ist eine farblose Flüssigkeit (Sdp.108°C). Es entsteht bei der unvollständigen Hydrolyse von PCl5, z.B. mit Oxalsäure H2C2O4.

Phosphor-Stickstoff-Verbindungen

Es gibt eine Vielzahl von Substanzen, die Bindungen zwischen Phosphor- und Stickstoffatomen enthalten. Am längsten bekannt sind die Phosphazene. Sie sind cyclische oder kettenförmige Verbindungen mit der R3P=N– -Gruppierung. Prä-
parativen Zugang zu den Phosphazenen findet man z.B. über die Reaktion von PCl5 mit NH4Cl:

n

PCl
oder C

2

4

5

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯

5 + n NH4Cl
in C H Cl

H Cl

2

6

(NPCl2)n + 4 n HCl

n = 3,4,n

R

R

R

R

P

R

R

P

N

P

R

N

N

R

R

N

N

N

P

P

P

R

P

N

P

R

R

N

R

R

R

R
x

Formale Darstellung von (NPR2)n-Verbindungen

Abb. 155. Bindungsabstände und -winkel
in [NPCl2]3. Berechnet: P–N = 180 pm;

P=N = 161 pm

352

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 156. Molekülstruktur des K-[NPCl2]4
nach Hazekamp et al. (K bedeutet K-Modifi-
kation.) P–N = 166 pm; NPN-Winkel =

117°; PNP-Winkel = 123°

In diesen Verbindungen lassen sich die Chloratome relativ leicht durch eine Vielzahl anderer Atome und Gruppierungen ersetzen, wie z.B. F, Br, SCN, CH3, C6H5, OR.

Vielfach sind die Substanzen sehr stabil. (NPCl2)3 z.B. bildet farblose Kristalle (Schmp. 113°C). Die Substanz lässt sich sublimieren und destillieren (Sdp.

256,5°C).

Beachte: In den Phosphazenen ist die P=N-Doppelbindung meist nur formal vorhanden. Da das π-Elektronensystem mehr oder weniger stark delokalisiert ist, kann man oft nicht mehr zwischen einer P–N-Einfach- und einer P=N-Doppelbindung in den Molekülen unterscheiden.

Arsen

Vorkommen: Selten gediegen in Form von grauschwarzen Kristallen als Scherbenkobalt. Mit Schwefel verbunden als As4S4 (Realgar), As2S3 (Auripigment), NiAs (Rotnickelkies), FeAsS (Arsenkies).

Herstellung: (1) Durch Erhitzen von Arsenkies:

FeAsS

⎯ →

⎯ FeS + As

Arsen sublimiert ab.

(2) Durch Reduktion von As2O3 mit Kohlenstoff:

As2O3 + 3 C ⎯ →

⎯ 2 As + 3 CO

Eigenschaften: Es gibt mehrere monotrope Modifikationen: „graues“ oder metallisches Arsen ist die normal auftretende und stabilste Modifikation; es ist stahlgrau, glänzend und spröde und leitet den elektrischen Strom; es kristallisiert in einem Schichtengitter. Die gewellten Schichten bestehen aus verknüpften Sechsecken.

Beim Abschrecken von As-Dampf mit flüssiger Luft entsteht nichtmetallisches gelbes Arsen, As4. Es ähnelt in seiner Struktur dem weißen Phosphor, ist jedoch instabiler als dieser.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

353

„Schwarzes“ Arsen entspricht dem schwarzen Phosphor.

An der Luft verbrennt Arsen zu As2O3. In Chloratmosphäre entzündet es sich unter Bildung von AsCl3. Mit Metallen bildet es Arsenide.

Verbindungen

AsH3 ist ein farbloses, nach Knoblauch riechendes, sehr giftiges Gas. Es verbrennt mit fahler Flamme zu As2O3 und H2O. In der Hitze zerfällt es in die Elemente.

Leitet man das entstehende Gasgemisch auf kalte Flächen, scheidet sich ein schwarzer Belag von metallischem Arsen ab (Arsenspiegel, Marshsche Probe).

Herstellung: Durch Einwirkung von naszierendem Wasserstoff (z.B. aus Zink und Salzsäure) auf lösliche Arsenverbindungen.

Sauerstoffverbindungen

Alle Oxide und Säuren sind feste weiße Stoffe.

(As2O3)x , Arsentrioxid, Arsenik, ist ein sehr giftiges, in Wasser sehr wenig lösliches weißes Pulver oder eine glasige Masse. Die kubische Modifikation ist aus As4O6-Molekülen aufgebaut. Die monokline Modifikation ist hochmolekular und besteht aus gewellten Schichten.

Herstellung: Durch Verbrennung von Arsen mit Sauerstoff.

Verwendung: Zur Schädlingsbekämpfung, zum Konservieren von Tierpräparaten und Häuten, zur Glasfabrikation usw.

As2O5 bzw. As4O10 entsteht durch Erhitzen (Entwässern) von H3AsO4, Arsensäure, als weiße glasige Masse.

H3AsO3 , Arsenige Säure, ist im freien Zustand unbekannt. Ihre wässrige Lösung entsteht beim Lösen von As2O3 in Wasser. Sie ist eine schwache Säure (pKS =

9,23) und wirkt je nach Reaktionspartner reduzierend oder oxidierend. Ihre Salze heißen Arsenite. Die Alkali- und Erdalkalisalze leiten sich von der Metaform ab: KAsO2. Schwermetallsalze kennt man von der Orthoform: Ag3AsO3.

H3AsO4 , Arsensäure, entsteht beim Erhitzen von Arsen oder As2O3 in konz.

HNO3 in Form von zerfließenden, weißen Kristallen. Gegenüber geeigneten Reaktionspartnern kann sie als Oxidationsmittel wirken. Verwendung fanden sie und ihre Salze, die Arsenate, als Schädlingsbekämpfungsmittel.

Arsensäure ist eine dreiwertige mittelstarke Säure. Dementsprechend gibt es drei Typen von Salzen: z.B. KH2AsO4, K2HAsO4, K3AsO4.

354

Spezielle Anorganische Chemie

Halogenverbindungen

AsF3 , farblose Flüssigkeit, z.B. aus As2O3 mit HF.

AsCl3 , farblose Flüssigkeit, aus den Elementen oder As2O3 mit HCl.

AsI3 , rote Kristalle.

AsF5 , u.a. aus den Elementen als farbloses Gas.

Alle Arsenhalogenverbindungen sind Lewis-Säuren.

Schwefelverbindungen

As2S3 bzw. As4S6 kommt in der Natur als Auripigment vor. Es bildet sich beim Einleiten von H2S in saure Lösungen von As(III)-Substanzen. Es ist löslich in Na2S zu Na3AsS3, Natrium-thioarsenit.

As4S4 , Realgar, bildet sich beim Verschmelzen der Elemente im richtigen stö-
chiometrischen Verhältnis. Seine Struktur ähnelt der des S4N4, s. S. 374.

As2S5 bzw. As4S10 erhält man als gelben Niederschlag durch Einleiten von H2S in saure Lösungen von As(V)-Verbindungen. In Na2S z.B. ist es löslich zu Na3AsS4, Natrium-thioarsenat.

Antimon

Vorkommen: vor allem als Sb2S3 (Grauspießglanz), in geringen Mengen gediegen und als Sb2O3 (Weißspießglanz).

Herstellung: (1.) Durch Röstreduktionsarbeit:

Sb

⎯ →

⎯

2S3 + 5 O2

Sb2O4 (Tetroxid) + 3 SO2

Das Oxid wird mit Kohlenstoff reduziert.

(2.) Niederschlagsarbeit: Durch Verschmelzen mit Eisen wird Antimon in den metallischen Zustand übergeführt:

Sb2S3 + 3 Fe ⎯ →

⎯ 3 FeS + 2 Sb

Eigenschaften: Von Antimon kennt man mehrere monotrope Modifikationen. Das

„graue“, metallische Antimon ist ein grauweißes, glänzendes, sprödes Metall. Es kristallisiert in einem Schichtengitter, vgl. As, und ist ein guter elektrischer Leiter.

„Schwarzes“, nichtmetallisches Antimon entsteht durch Aufdampfen von Antimon auf kalte Flächen.

Antimon verbrennt beim Erhitzen an der Luft zu Sb2O3. Mit Cl2 reagiert es unter Aufglühen zu SbCl3 und SbCl5.

Verwendung findet es als Legierungsbestandteil: mit Blei als Letternmetall, Hartblei, Lagermetalle. Mit Zinn als Britanniametall, Lagermetalle usw.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

355

Verbindungen

SbH3 , Antimonwasserstoff, Monostiban, ist ein farbloses, giftiges Gas. Die Herstellung und Eigenschaften der endothermen Verbindung sind denen des AsH3
ähnlich.

SbCl3 , Antimontrichlorid, ist eine weiße, kristallinische Masse (Antimonbutter).

Sie lässt sich sublimieren und aus Lösemitteln schön kristallin erhalten. Mit Wasser bilden sich basische Chloride (Oxidchloride), z.B. SbOCl.

SbCl5 , Antimonpentachlorid, entsteht aus SbCl3 durch Oxidation mit Chlor. Es ist eine gelbe, stark hydrolyseempfindliche Flüssigkeit (Schmp. 3,8°C). In allen drei Aggregatzuständen ist die Molekülstruktur eine trigonale Bipyramide. Es ist eine starke Lewis-Säure und bildet zahlreiche Komplexe mit der Koordinationszahl 6, z.B. [SbCl6]–. SbCl5 findet als Chlorierungsmittel in der organischen Chemie Verwendung.

Antimonoxide sind Säure- und Basen-Anhydride, denn sie bilden sowohl mit starken Säuren als auch mit starken Basen Salze, die Antimonite und die Antimo-nate. Alle Oxide und Säuren sind feste, weiße Substanzen.

(Sb2O3)x entsteht beim Verbrennen von Antimon mit Sauerstoff als weißes Pulver.

Im Dampf und in der kubischen Modifikation liegen Sb4O6-Moleküle vor, welche wie P4O6 gebaut sind. Die rhombische Modifikation besteht aus hochpolymeren Bandmolekülen. Der Umwandlungspunkt liegt bei 570°C.

Sb2O3 löst sich in konz. H2SO4 oder konz. HNO3 unter Bildung von Sb2(SO4)3
bzw. Sb(NO3)3. In Laugen entstehen Salze der Antimonigen Säure, HSbO2 bzw.

HSb(OH)4 (Meta- und Orthoform).

Sb2O5 ist das Anhydrid der „Antimonsäure“ Sb2O5 · aq

2

SbCl5 + x H2O ⎯ →

⎯ Sb2O5 · aq + 10 HCl

Es ist ein gelbliches Pulver.

SbO2 , Antimondioxid, bzw. Sb2O4 Antimontetroxid, bildet sich aus Sb2O3 oder Sb2O5 beim Erhitzen auf Temperaturen über 800°C als ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Es ist ein Antimon(III,V)-oxid Sb(III)[Sb(V)O4].

H[Sb(OH)6] , Antimon(V)-Säure, ist eine mittelstarke, oxidierend wirkende Säure. Ein Beispiel für ihre Salze ist K[Sb(OH)6] (Kaliumhexahydroxoantimo-nat(V)).

Sb2S3 bzw. Sb2S5 entstehen als orangerote Niederschläge beim Einleiten von H2S
in saure Lösungen von Sb(III)- bzw. Sb(V)-Substanzen. Sie bilden sich auch beim Zusammenschmelzen der Elemente. Eine graue Modifikation von Sb2S3 (Grauspießglanz) erhält man beim Erhitzen der orangeroten Modifikation unter Luftabschluss (Bandstruktur). Beide Sulfide lösen sich in S2–-haltiger Lösung als Thio-antimonit SbS 3–

3–

3
bzw. Thioantimonat SbS4

356

Spezielle Anorganische Chemie

Bismut (früher Wismut)

Vorkommen: meist gediegen, als Bi2S3 (Bismutglanz) und Bi2O3 (Bismutocker).

Herstellung: Rösten von Bi2S3:

Bi

⎯ →

⎯

2S3 + 9/2 O2

Bi2O3 + 3 SO2
und anschließender Reduktion von Bi2O3:

2

Bi2O3 + 3 C ⎯ →

⎯ 4 Bi + 3 CO2

Eigenschaften: glänzendes, sprödes, rötlich-weißes Metall. Es dehnt sich beim Erkalten aus! Bi ist löslich in HNO3 und verbrennt an der Luft zu Bi2O3. Bismut kristallisiert in einem Schichtengitter, s. As.

Verwendung: als Legierungsbestandteil: Woodsches Metall enthält Bi, Cd, Sn, Pb und schmilzt bei 62°C Rose’s Metall besteht aus Bi, Sn, Pb (Schmp. 94°C).

Diese Legierungen finden z.B. bei Sprinkleranlagen Verwendung.

Verbindungen

Beachte: Alle Bismutsalze werden durch Wasser hydrolytisch gespalten, wobei basische Salze entstehen.

BiCl3 bildet sich als weiße Kristallmasse aus Bi und Cl2. Mit Wasser entsteht BiOCl.

Bi2O3 entsteht als gelbes Pulver durch Rösten von Bi2S3 oder beim Verbrennen von Bi an der Luft. Es ist löslich in Säuren und unlöslich in Laugen. Es ist ein ausgesprochen basisches Oxid.

Bi(NO3)3 bildet sich beim Auflösen von Bi in HNO3. Beim Versetzen mit Wasser bildet sich basisches Bismutnitrat:

Bi(NO3)3 + 2 H2O ⎯ →

⎯ Bi(OH)2NO3 + 2 HNO3

BiF3 , weißes wasserunlösliches Pulver.

BiBr3 , gelbe Kristalle.

BiI3 bildet schwarze bis braune glänzende Kristallblättchen.

Diese Substanzen entstehen u.a. beim Auflösen von Bi2O3 in den betreffenden Halogenwasserstoffsäuren.

Bi(V)-Verbindungen erhält man aus Bi(III)-Verbindungen durch Oxidation mit starken Oxidationsmitteln bei Anwesenheit von Alkalilaugen in Form von „Bis-mutaten“ wie KBiO3, den Salzen einer nicht bekannten Säure.

Bismut(V)-Verbindungen sind starke Oxidationsmittel.

Verwendung: Bismutverbindungen wirken örtlich entzündungshemmend und antiseptisch, sie finden daher medizinische Anwendung.

Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb, Bi)

357

Ausnahmen von der Doppelbindungsregel

Die Elemente der V. Hauptgruppe liefern einige schöne Beispiele für Ausnahmen von der Doppelbindungsregel. Die erste stabile Verbindung mit Phosphor-Kohlenstoff-pπ-pπ-Bindungen wurde 1964 hergestellt:

R2

R 2

X

X

X = S , NR1

_

_

_

Y = BF , ClO

P

4

4

Y

R = CH , C H

1

3

2

5

N

+

N

R = H , Br , CH u. a.

2

3

R1

R1

Phosphabenzol und Arsabenzol sind farblose, sehr reaktive Substanzen. Das Bismutabenzol ist nur in Lösung stabil.

P

As

Bi

Phosphabenzol

Arsabenzol

Bismutabenzol

Bekannt sind auch Verbindungen mit S=C-(3p-2p)π-, Te=C-(5p-2p)π-,

Sb=C-(5p-2p)π oder Bi=C-(6p-2p)π-Bindungen.

Im Tetramesityldisilen ist die -Si=Si- (3p-3p)π-Bindung durch die sperrigen Mes-Reste „einbetoniert“. Dies gilt auch für die nachfolgende Phosphor- und die analoge Arsen-Verbindung:

Mes

Mes

Si

Si

(Mes = Mesityl = Me C H )

3

6

2

Mes

Mes

(

= tertiärbutyl)

P

P

(transfiguriert)

Eine C–P-Dreifachbindung liegt z.B. vor in (CH3)3Si–C≡P|.

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

Die Elemente der VI. Hauptgruppe heißen Chalkogene (Erzbildner). Sie haben alle in ihrer Valenzschale die Elektronenkonfiguration s2p4. Aus Tabelle 30 geht hervor, dass der Atomradius vom Sauerstoff zum Schwefel sprunghaft ansteigt, während die Unterschiede zwischen den nachfolgenden Elementen geringer sind.

Sauerstoff ist nach Fluor das elektronegativste Element. In seinen Verbindungen hat Sauerstoff mit zwei Ausnahmen die Oxidationszahl –2. Ausnahmen: Positive Oxidationszahlen hat Sauerstoff in den Sauerstoff-Fluoriden und im O +

2 (Dioxi-
genyl-Kation) im O2[PtF6]; in Peroxiden wie H2O2 hat Sauerstoff die Oxidationszahl –1. Für Sauerstoff gilt die Oktettregel streng. Die anderen Chalkogene kommen in den Oxidationsstufen –2 bis +6 vor. Bei ihnen wird die Beteiligung von d-Orbitalen bei der Bindungsbildung diskutiert.

Der Metallcharakter nimmt — wie in allen vorangehenden Gruppen — von oben nach unten in der Gruppe zu. Sauerstoff und Schwefel sind typische Nichtmetalle.

Von Se und Te kennt man nichtmetallische und metallische Modifikationen.

Polonium ist ein Metall. Es ist ein radioaktives Zerfallsprodukt der Uran- und Protactinium-Zerfallsreihe. Im Kernreaktor entsteht es aus Bismut:

209
γ 210

210

83 Bi( n,

) 83Bi ⎯ →

⎯

84 Po + β

Sauerstoff

Vorkommen: Sauerstoff ist mit ca. 50 % das häufigste Element der Erdrinde. Die Luft besteht zu 20,9 Volumenanteilen (%) aus Sauerstoff. Gebunden kommt Sauerstoff vor z.B. im Wasser und fast allen mineralischen und organischen Stoffen.

Gewinnung: (1) Technisch durch fraktionierte Destillation von flüssiger Luft (Linde-Verfahren). Da Sauerstoff mit –183°C einen höheren Siedepunkt hat als Stickstoff mit –196°C, bleibt nach dem Abdampfen des Stickstoffs Sauerstoff als blassblaue Flüssigkeit zurück.

(2) Durch Elektrolyse von angesäuertem (leitend gemachtem) Wasser.

(3) Durch Erhitzen von Bariumperoxid BaO2 auf ca. 800°C.

360

Spezielle Anorganische Chemie

4

6p2

6s10

5d

254

962

810

2,0

14

Polonium
zunehmend
abnehmend
zunehmend
abnehmend
zunehmend

→

→

→

→

→

[Xe]4f4

5p2

5s10

870

132

222

2,1

Tellur

[Kr]4d4

4p2

450

990

4s
b
b

10

2,4

Selen

685

940

114

202

[Ar]3d4

3p

217

2
a

113

445

1000

104

190

2,5

Schwefel

[Ne]3s4

2p2

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

66

–219

–183

1310

) 146 2–

Eigenschaften der Chalkogene

Tabelle 30.

Element Sauerstoff

Elektronenkonfiguration [He]2s

Schmp. [°C]

Sdp. [°C]

Ionisierungsenergie [kJ/mol]

Atomradius [pm] (kovalent)

Ionenradius [pm] (E

Elektronegativität 3,5

Metallischer Charakter

Allgemeine Reaktionsfähigkeit

Salzcharakter der Halogenide

Affinität zu elektropositiven Elementen

Affinität zu elektronegativen Elementen
α-S
graues Se
a
b

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

361

Eigenschaften und Verwendung

Von dem Element Sauerstoff gibt es zwei Modifikationen: den molekularen Sauerstoff O2 und das Ozon O3.

Sauerstoff, O2 , ist ein farbloses, geruchloses und geschmackloses Gas, das in Wasser wenig löslich ist. Mit Ausnahme der leichten Edelgase verbindet sich Sauerstoff mit allen Elementen, meist in direkter Reaktion. Sauerstoff ist für das Leben unentbehrlich. Für die Technik ist er ein wichtiges Oxidationsmittel und findet Verwendung z.B. bei der Oxidation von Sulfiden („Rösten“), bei der Stahlerzeugung, der Herstellung von Salpetersäure, der Herstellung von Schwefelsäure usw.

Reiner Sauerstoff ist in flüssiger Form in blauen Stahlflaschen („Bomben“) mit 150 bar im Handel.

Das O2-Molekül ist ein Diradikal, denn es enthält zwei ungepaarte Elektronen.

Diese Elektronen sind auch der Grund für die blaue Farbe von flüssigem Sauerstoff und den Paramagnetismus. Die Elektronenstruktur des Sauerstoffmoleküls lässt sich mit der MO-Theorie plausibel machen: Abb. 157 zeigt das MO-Diagramm des Sauerstoffmoleküls. Hierbei gibt es keine Wechselwirkung zwischen den 2s- und 2p-AO, weil der Energieunterschied — im Gegensatz zum N2 — zu groß ist, s. S. 333.

Man sieht: Die beiden ungepaarten Elektronen befinden sich in den beiden entarteten antibindenden MO (= „Triplett-Sauerstoff“, abgekürzt: 3O2). Durch spez.

Aktivatoren wie z.B. Enzymkomplexe mit bestimmten Metallatomen (Cytochrom, Hämoglobin) oder bei Anregung durch Licht entsteht der aggressive diamagnetische „Singulett-Sauerstoff“, abgekürzt: 1O2 (Lebensdauer ca. 10–4 s).

Ein zweiter „Singulett-Sauerstoff“ mit jeweils einem Elektron mit antiparallelem Spin in beiden entarteten Orbitalen hat eine Lebensdauer von nur 10–9 s.

Im 1O2 sind beide Valenzelektronen in einem der beiden π*-MO gepaart.

Eine einfache präparative Methode für 1O2 bietet die Reaktion von H2O2 und Hypochloriger Säure HOCl.

362

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 157. MO-Energiediagramm für O
b
b
b

2 (s. hierzu S. 310). (σs )2(σs*)2(σx )2(πy,z )4(πy*)1

(πz*)1. Für F2 ergibt sich ein analoges MO-Diagramm

O3 , Ozon, bildet sich in der Atmosphäre z.B. bei der Entladung von Blitzen und durch Einwirkung von UV-Strahlen auf O2-Moleküle. Die technische Herstellung erfolgt in Ozonisatoren aus O2 durch stille elektrische Entladungen.

1 1/2 O ⎯ →

⎯

∆

2

O3

H = 143 kJ · mol–1

Eigenschaften und Verwendung: Ozon ist energiereicher als O2 und im flüssigen Zustand ebenfalls blau. Es zerfällt leicht in molekularen und atomaren Sauerstoff: O ⎯ →

⎯

3

O2 + O

Ozon ist ein starkes Oxidationsmittel. Es zerstört Farbstoffe (Bleichwirkung) und dient zur Abtötung von Mikroorganismen ( E0O /O = 1,9 V).

2

3

In der Erdatmosphäre dient es als Lichtfilter, weil es langwellige UV-Strahlung (< 310 nm) absorbiert.

_

O

O

O

O

+

_

+

_

_

O

O

+

+

O

O

O

O

O

O

116°

O–O-Abstand = 128 pm

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

363

Sauerstoffverbindungen

Die Verbindungen von Sauerstoff mit anderen Elementen werden, soweit sie wichtig sind, bei den entsprechenden Elementen besprochen. Hier folgen nur einige spezielle Substanzen.

H2O, Wasser, nimmt in der Chemie einen zentralen Platz ein. Dementsprechend sind seine physikalischen und chemischen Eigenschaften an vielen Stellen dieses Buches zu finden. So werden z.B. die Eigendissoziation des Wassers auf S. 212
besprochen, Wasserstoffbrückenbindungen und im Zusammenhang damit

Schmelz- und Siedepunkt S. 113, der Bau, Dipolmoment und Dielektrizitätskonstante S. 171, das Zustandsdiagramm S. 167, das Lösungsvermögen S. 172, die Wasserhärte S. 291, 292.

Natürliches Wasser ist nicht rein. Es enthält gelöste Salze und kann mit Hilfe von Ionenaustauschern oder durch Destillieren in Quarzgefäßen von seinen Verunreinigungen befreit werden (Entmineralisieren).

Reines Wasser ist farb- und geruchlos, Schmp. 0°C, Sdp. 100°C, und hat bei 4°C
seine größte Dichte. Beim Übergang in den festen Zustand (Eis) erfolgt eine Vo-lumenzunahme von 10 %. Eis ist leichter (weniger dicht) als flüssiges Wasser! Bei höheren Temperaturen wirkt Wasser oxidierend: Wasserdampf besitzt erhebliche Korrosionswirkung.

Wasser ist die Grundvoraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Anschaulich machen dies auch die Bemühungen bei der Suche nach Wasser auf dem Mars.

H2O2 , Wasserstoffperoxid, entsteht durch Oxidation von Wasserstoff und Wasser oder durch Reduktion von Sauerstoff.

Herstellung: (1) Über Anthrachinonderivate und Aceton/Isopropanol im Kreisprozess:

O

OH

O

C H

C H

C H

2

5

2

5

2

5

H / Pd

O

+ H O

2

2

2

2

O

OH

O

2 - Ethyl - Anthrachinon

2 - Ethyl - Anthrahydrochinon

(CH3)2CO

H

Pd

2 /

⎯

→

⎯⎯ (CH3)2CHOH

O2

⎯ →

⎯ (CH3)2CO + H2O2

(2) Durch anodische Oxidation von z.B. 50%iger H2SO4. Es bildet sich Peroxodischwefelsäure H2S2O8. Ihre Hydrolyse liefert H2O2.

364

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 158. Struktur von H2O2

(3) Zersetzung von BaO2:

BaO

⎯ →

⎯

2 + H2SO4

BaSO4 + H2O2

Durch Entfernen von Wasser unter sehr schonenden Bedingungen erhält man konzentrierte Lösungen von H2O2 oder auch wasserfreies H2O2. 30 %iges H2O2 ist als

„Perhydrol“ im Handel.

Eigenschaften: Wasserfrei ist H2O2 eine klare, viskose Flüssigkeit, die sich bisweilen explosionsartig in H2O und O2 zersetzt. Durch Metalloxide wie MnO2 wird der Zerfall katalysiert. H2O2 wirkt im Allgemeinen oxidierend, ist aber gegenüber stärkeren Oxidationsmitteln wie KMnO4 ein Reduktionsmittel.

H2O2 + 2 H2O

O2 + 2 H3O+ + 2 e– E0 = 0,682 (in saurer Lösung)

H2O2 ist eine schwache Säure, pKS = 11,62. Mit einigen Metallen bildet sie Peroxide, z.B. Na2O2, BaO2.

Diese „echten“ Peroxide enthalten die Peroxo-Gruppierung −O − O −

Verwendung findet H2O2 als Oxidationsmittel, zum Bleichen, als Desinfektionsmittel usw.

Alkali- und Erdalkaliperoxide sind ionisch gebaute Peroxide. Sie enthalten O 2–

2

-

Ionen im Gitter.

Oxide

Die Oxide zahlreicher Elemente werden bei den entsprechenden Elementen besprochen. Hier sollen nur einige allgemeine Betrachtungen angestellt werden.

Salzartig gebaute Oxide bilden sich mit den Elementen der I. und II. Hauptgruppe. In den Ionengittern existieren O2–-Ionen. Diese Oxide heißen auch basi-
sche Oxide und Basenanhydride, weil sie bei der Reaktion mit Wasser Hydroxyl-Ionen bilden:

O2– + H2O ⎯ →

⎯ 2 OH–

Alkalioxide lösen sich in Wasser. Die anderen salzartigen Oxide lösen sich nur in Säuren.

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

365

Man kennt auch amphotere Oxide wie ZnO und Al2O3. Sie lösen sich sowohl in Säuren als auch in Laugen.

Oxide mit überwiegend kovalenten Bindungsanteilen sind die Oxide der Nichtmetalle und mancher Schwermetalle, z.B. CrO3. Mit Wasser bilden sie Sauerstoffsäuren. Es sind daher saure Oxide und Säureanhydride.

Schwefel

Vorkommen: frei (gediegen) z.B. in Sizilien und Kalifornien; gebunden als Metallsulfid: Schwefelkies FeS2, Zinkblende ZnS, Bleiglanz PbS, Gips CaSO4 ·

2 H2O, als Zersetzungsprodukt in der Kohle und im Eiweiß. Im Erdgas als H2S
und in Vulkangasen als SO2.

Gewinnung: Durch Ausschmelzen aus vulkanischem Gestein; aus unterirdischen Lagerstätten mit überhitztem Wasserdampf und Hochdrücken des flüssigen

Schwefels mit Druckluft (Frasch-Verfahren); durch Verbrennen von H2S bei beschränkter Luftzufuhr mit Bauxit als Katalysator (Claus-Prozess): H

⎯ →

⎯

2S + 1/2 O2

S + H2O
durch eine Symproportionierungsreaktion aus H2S und SO2:

2

H

⎯ →

⎯

2S + SO2

2 H2O + 3 S

Schwefel fällt auch als Nebenprodukt beim Entschwefeln von Kohle an.

Eigenschaften: Schwefel kommt in vielen Modifikationen vor. Die Schwefelatome lagern sich zu Ketten oder Ringen zusammen. Die Atombindungen entstehen vornehmlich durch Überlappung von p-Orbitalen. Dies führt zur Ausbildung von Zickzack-Ketten. Unter normalen Bedingungen beständig ist nur der achtgliedrige, kronenförmige cyclo-Octaschwefel S8 (Abb. 159). Er ist wasserunlöslich, jedoch löslich in Schwefelkohlenstoff CS2 und bei Raumtemperatur

„schwefelgelb“. Dieser rhombische α -Schwefel wandelt sich bei 95,6°C reversibel in den ebenfalls achtgliedrigen monoklinen β -Schwefel um. Solche Modifikationen heißen enantiotrop (wechselseitig umwandelbar).

Bei etwa 119°C geht der feste Schwefel in eine hellgelbe, dünnflüssige Schmelze über. Die Schmelze erstarrt erst bei 114 - 115°C. Ursache für diese Erscheinung ist die teilweise Zersetzung der Achtringe beim Schmelzen. Die Zersetzungspro-dukte (Ringe, Ketten) verursachen die Depression.

Bei ca. 160°C wird flüssiger Schwefel schlagartig viskos. Man nimmt an, dass in diesem Produkt riesige Makromoleküle (Ketten und Ringe) vorliegen. Die Viskosität nimmt bei weiterem Erhitzen wieder ab; am Siedepunkt von 444,6°C liegt wieder eine dünnflüssige Schmelze vor.

366

Spezielle Anorganische Chemie

S

S

S

S

Abb. 159. Achtgliedriger Ring aus

Abb. 160. Zweidimensionale Darstellung mit den

S-Atomen
freien Elektronenpaaren an den Schwefelatomen.

Diese sind dafür verantwortlich, dass die Schwefel-
ketten nicht eben sind. Es entsteht ein Diederwin-
kel zwischen jeweils drei von vier S-Atomen eines

Kettenabschnitts

Schwefeldampf enthält — in Abhängigkeit von Temperatur und Druck — alle denkbaren Bruchstücke von S8. Blaues S2 ist ein Diradikal.

cyclo-Hexaschwefel, S6 , entsteht beim Ansäuern wässriger Thiosulfat-Lösungen.

Die orangeroten Kristalle zersetzen sich ab 50°C. S6 liegt in der Sesselform vor und besitzt eine hohe Ringspannung.

Weitere Modifikationen enthalten S7-, S9-, S10-, S11-, S12-, S18 oder S20-Ringe.

S6, S12 und S18 entstehen aus Polysulfanen, H2Sx, und Chlorsulfanen, Cl2Sy, unter HCl-Abspaltung. S12 (Schmp. 148°C) und S18 (Schmp. 126°C) sind hellgelbe kristalline Substanzen.

Modifikationen mit ungeradzahligen Schwefelringen (S7, S9, S11) erhält man auf folgende Weise:

(C

HCl

⎯⎯→

⎯

5H5)2TiS5 + SxCl2

(C5H5)2TiCl2 + Sn

(

(C

⎯ →

⎯

5H5)2TiCl2 + Na2S5

(C5H5)2TiS5 )

Den sog. plastischen Schwefel erhält man durch schnelles Abkühlen (Abschrecken) der Schmelze. Gießt man die Schmelze in einem dünnen Strahl in Eiswas-ser, bilden sich lange Fasern. Diese lassen sich unter Wasser strecken und zeigen einen helixförmigen Aufbau. Dieser sog. catena-Schwefel ist unlöslich in CS2. Er wandelt sich langsam in α-Schwefel um.

Verwendung findet Schwefel z.B. zum Vulkanisieren von Kautschuk, zur Herstellung von Zündhölzern, Schießpulver, bei der Schädlingsbekämpfung.

Verbindungen

Schwefel ist sehr reaktionsfreudig. Bei höheren Temperaturen geht er mit den meisten Elementen Verbindungen ein.

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

367

Verbindungen von Schwefel mit Metallen und auch einigen Nichtmetallen heißen Sulfide, z.B. Na2S Natriumsulfid, PbS Bleisulfid, P4S3 Phosphortrisulfid. Natürlich vorkommende Sulfide nennt man entsprechend ihrem Aussehen Kiese,

Glanze oder Blenden.

H2S, Schwefelwasserstoff, ist im Erdgas und in vulkanischen Gasen enthalten und entsteht beim Faulen von Eiweiß. Herstellung: Durch Erhitzen von Schwefel mit Wasserstoff und durch Einwirkung von Säuren auf bestimmte Sulfide, z.B.

FeS + H2SO4 ⎯ →

⎯ FeSO4 + H2S

Eigenschaften: farbloses, wasserlösliches Gas; stinkt nach faulen Eiern. Es verbrennt an der Luft zu SO2 und H2O. Bei Sauerstoffmangel entsteht Schwefel.

H2S ist ein starkes Reduktionsmittel und eine schwache zweiwertige Säure. Sie bildet demzufolge zwei Reihen von Salzen: normale Sulfide wie z.B. Na2S, Natriumsulfid, und Hydrogensulfide wie NaHS. Schwermetallsulfide haben meist charakteristische Farben und oft auch sehr kleine Löslichkeitsprodukte, z.B.

c(Hg2+) · c(S2–) = 10–54 mol2 · L–2. H2S wird daher in der analytischen Chemie als Gruppenreagens verwendet.

H2Sx , Polysulfane, entstehen z.B. beim Eintragen von Alkalipolysulfiden (aus Alkalisulfid + S8) in kalte überschüssige konz. Salzsäure. Sie sind extrem empfindlich gegenüber OH–-Ionen.

Halogenverbindungen

Schwefelfluoride: (SF2), S2F2, SF4, S2F10, SF6.

S2F2 , Difluordisulfan, ist ein farbloses Gas. Es gibt zwei Strukturisomere: S

AgF/125°C

⎯⎯⎯⎯→

⎯

8

FSSF

S

⎯⎯C

2Cl2 + 2 KSO2F oder 2 KF

140°

⎯

→ SSF2

F–S–S–F setzt sich bei –50°C und Anwesenheit von NaF mit S=SF2 ins Gleichgewicht. Oberhalb 0°C liegt nur SSF2 vor.

_

F

F

F

+

S

S

;

S

S

S

S

_

+

F

F

F

SF4 ist ein spezifisches Fluorierungsmittel für Carbonylgruppen. Es bildet sich z.B. nach folgender Gleichung:

SCl

/

°

⎯⎯⎯⎯ →

⎯

2 + Cl2 + 4 NaF

CH CN

C

3

75

SF4 + 4 NaCl

368

Spezielle Anorganische Chemie

Die Molekülstruktur des SF4 (Abb. 162 a) lässt sich von der trigonalen Bipyramide ableiten. Eine der drei äquatorialen Positionen wird dabei von einem freien Elektronenpaar des Schwefels besetzt.

Da dieses nur unter dem Einfluss des Schwefelkernes steht, ist es verhältnismäßig diffus und beansprucht einen größeren Raum als ein bindendes Elektronenpaar.

SF4 ist oberhalb –98°C ein Beispiel für stereochemische Flexibilität (s. Pseudorotation!).

SF6 entsteht z.B. beim Verbrennen von Schwefel in Fluoratmosphäre. Das farb-und geruchlose Gas ist sehr stabil, weil das S-Atom von den F-Atomen „umhüllt“
ist. Es findet als Isoliergas Verwendung.

S2F10 bildet sich als Nebenprodukt bei der Reaktion von Schwefel mit Fluor oder durch photochemische Reaktion aus SF5Cl:

2

SF

⎯ →

⎯

5Cl + H2

S2F10 + 2 HCl

Es ist sehr giftig (Sdp. +29°C) und reaktionsfähiger als SF6, weil es leicht SF5-Radikale bildet. Struktur: F5S–SF5.

SF5Cl entsteht als farbloses Gas aus SF4 mit Cl2 und CsF bei ca. 150°C. Es ist ein starkes Oxidationsmittel.

Schwefelchloride und Schwefelbromide

S2Cl2 bildet sich aus Cl2 und geschmolzenem Schwefel Es dient als Lösemittel für Schwefel beim Vulkanisieren von Kautschuk. Es ist eine gelbe Flüssigkeit (Sdp.

139°C) und stark hydrolyseempfindlich.

SCl2 ist eine dunkelrote Flüssigkeit, Sdp. 60°C. Es bildet sich aus S2Cl2 durch Einleiten von Cl2 bei 0°C:

S

⎯ →

⎯

2Cl2 + Cl2

2 SCl2

SCl4 entsteht als blassgelbe, zersetzliche Flüssigkeit bei tiefer Temperatur: SCl

⎯ →

⎯

2 + Cl2

SC14

Schmp. = –31°C

S2Br2 entsteht aus S2Cl2 mit Bromwasserstoff als tiefrote Flüssigkeit.

Abb. 161. Molekülstruktur von

S2Cl2 und SCl2

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

369

F

158 pm

164,6 pm

F

F

187°

F

90,8°

S

101°

O

S

110°

F

155 pm

125°
freies

154,5 pm

Elektro-

F

F

F
nenpaar

Abb. 162. Molekülstruktur von SF4

Abb. 163. Molekülstruktur von SOF4

Oxidhalogenide SOX2 (X = F, Cl, Br)

SOCl2 , Thionylchlorid, bildet sich durch Oxidation von SCl2, z.B. mit SO3. Es ist eine farblose Flüssigkeit, Sdp. 76°C. Mit H2O erfolgt Zersetzung in HCl und SO2.

Die analogen Brom- und Fluor-Verbindungen werden durch Halogenaustausch erhalten.

SO2Cl2 , Sulfurylchlorid, bildet sich durch Addition von Cl2 an SO2 mit Aktivkohle als Katalysator. Es ist eine farblose Flüssigkeit und dient in der organischen Chemie zur Einführung der SO2Cl-Gruppe.

SOF4 ist ein farbloses Gas. Es entsteht durch Fluorierung von SOF2.

Schwefeloxide und Schwefelsäuren

SO2 , Schwefeldioxid kommt in den Kratergasen von Vulkanen vor.

Herstellung. (1) Durch Verbrennen von Schwefel. (2) Durch Oxidieren (Rösten) von Metallsulfiden:

2

FeS

⎯ →

⎯

2 + 5 1/2 O2

Fe2O3 + 4 SO2

(3) Durch Reduktion von konz. H2SO4 mit Metallen, Kohlenstoff etc.: Cu + 2 H2SO4 ⎯ →

⎯ CuSO4 + SO2 + 2 H2O

Eigenschaften: farbloses, hustenreizendes Gas, leichtlöslich in Wasser. SO2 wird bei –10°C flüssig. Flüssiges SO2 ist ein gutes Lösemittel für zahlreiche Substanzen. SO2 ist das Anhydrid der Schwefligen Säure H2SO3. Seine wässrige Lösung reagiert daher sauer.

SO2 ist ein starkes Reduktionsmittel. Es reduziert z.B. organische Farbstoffe, wirkt desinfizierend und wird daher zum Konservieren von Lebensmitteln und zum Ausschwefeln von Holzfässern verwendet.

370

Spezielle Anorganische Chemie

Molekülstruktur:

_

_

O

O

O

O

+

+

S

S

H2SO3 , Schweflige Säure, entsteht beim Lösen von Schwefeldioxid in Wasser.

Sie lässt sich nicht in Substanz isolieren und ist eine zweiwertige Säure (pKs1 =

1,81 bei 18°C). Ihre Salze, die Sulfite, entstehen z.B. beim Einleiten von SO2 in Laugen. Es gibt normale Sulfite, z.B. Na2SO3, und saure Sulfite, z.B. NaHSO3, Natriumhydrogensulfit. Disulfite oder Pyrosulfite entstehen beim Isolieren der Hydrogensulfite aus wässriger Lösung oder durch Einleiten von SO2 in Sulfit-lösungen:

2

HSO – ⎯ →

⎯

2–

2–

⎯ →

⎯

2–

3

H2O + S2O5 oder SO3 + SO2

S2O5

Sie finden für die gleichen Zwecke Verwendung wie die Sulfite, z.B. zum Bleichen von Wolle und Papier und als Desinfektionsmittel.

SO3 , Schwefeltrioxid, gewinnt man technisch nach dem Kontaktverfahren (s.

unten). In der Gasphase existieren monomere SO3-Moleküle. Die Sauerstoffatome umgeben das S-Atom in Form eines gleichseitigen Dreiecks. Festes SO3 kommt in drei Modifikationen vor: Die eisartige Modifikation (γ-SO3) besteht aus sechs-gliedrigen Ringen. Die beiden asbestartigen Modifikationen (α-SO3, β-SO3) enthalten lange Ketten.

_

_

_

_

O

O

O

O

O

O

2+

2+

2+

S

S

S

O _

O _

O
trigonal - planar

O

O

O

O

O

O

S

S

O

O

S

O

S

O

S

O

O

O

S

O

O

O

O

O
gewellter Ring
tetraedische Umgebung von S - Atomen

SO3 reagiert mit Wasser in stark exothermer Reaktion zu Schwefelsäure, H2SO4.

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

371

HSO3Cl, Chlorsulfonsäure, ist ein Beispiel für eine Halogenschwefelsäure. Sie bildet sich aus SO3 und HCl. Entsprechend werden ihre Salze aus SO3 und Chloriden erhalten. HSO3Cl ist eine farblose, bis 25°C stabile Flüssigkeit. Sie zersetzt sich heftig mit Wasser. Verwendung findet sie zur Einführung der Sulfonsäure-gruppe –SO3H (Sulfonierungsmittel in der organischen Chemie).

Molekülstruktur s. Tabelle 31.

H2SO4 , Schwefelsäure

Herstellung: Durch Oxidation von SO2 mit Luftsauerstoff in Gegenwart von Katalysatoren entsteht Schwefeltrioxid SO3. Durch Anlagerung von Wasser bildet sich daraus H2SO4. Früher stellte man SO3 nach dem sog. Bleikammerverfahren her; hierbei dienten NO2/NO als Katalysator. Heute benutzt man das sog. Kontaktverfahren nach Knietsch.

Kontaktverfahren: SO2 wird zusammen mit Luft bei ca. 400°C über einen Vanadinoxid-Kontakt (V2O5) geleitet:

SO

∆

2 + 1/2 O2

SO3

H = –99 kJ · mol–1

Das gebildete SO3 wird von konzentrierter H2SO4 absorbiert. Es entsteht die rauchende Schwefelsäure (Oleum). Sie enthält Dischwefelsäure (= Pyroschwefel-säure) und andere Polyschwefelsäuren:

H2SO4 + SO3 ⎯ →

⎯ H2S2O7

Durch Verdünnen mit Wasser kann man aus der rauchenden H2SO4 verschieden starke Schwefelsäuren herstellen:

H2S2O7 + H2O ⎯ →

⎯ 2 H2SO4

Eigenschaften: 98,3 %ige Schwefelsäure (konz. H2SO4) ist eine konstant siedende, dicke, ölige Flüssigkeit (Dichte 1,8, Schmp. 10,4°C, Sdp. 338°C) und stark hygroskopisch. Beim Versetzen von konz. H2SO4 mit H2O bilden sich in stark exothermer Reaktion Schwefelsäurehydrate: H2SO4 · H2O, H2SO4 · 2 H2O, H2SO4 · 4 H2O. Diese Hydratbildung ist energetisch so begünstigt, dass konz.

Schwefelsäure ein starkes Trockenmittel für inerte Gase ist. Sie entzieht auch Papier, Holz, Zucker usw. das gesamte Wasser, so dass nur Kohlenstoff zurückbleibt.

H2SO4 löst alle Metalle außer Pb (PbSO4-Bildung), Platin und Gold. Verdünnte H2SO4 löst „unedle Metalle“ (negatives Normalpotential) unter H2-Entwicklung. Metalle mit positivem Normalpotential lösen sich in konz.

H2SO4 unter SO2-Entwicklung. Konz. H2SO4 lässt sich jedoch in Eisengefäßen transportieren, weil sich eine Schutzschicht aus Fe2(SO4)3 bildet. Konz. H2SO4, vor allem heiße, konz. H2SO4, ist ein kräftiges Oxidationsmittel und kann z.B.

Kohlenstoff zu CO2 oxidieren.

In wässriger Lösung ist H2SO4 eine sehr starke zweiwertige Säure. Diese bildet neutrale Salze (Sulfate), Beispiel: Na2SO4, und saure Salze (Hydrogensulfate),

372

Spezielle Anorganische Chemie

Beispiel: NaHSO4. Fast alle Sulfate sind wasserlöslich. Bekannte Ausnahmen sind BaSO4 und PbSO4.

Verwendung: Die Hauptmenge der Schwefelsäure wird zur Herstellung künstlicher Düngemittel, z.B. (NH4)2SO4, verbraucht. Sie wird weiter benutzt zur Herstellung von Farbstoffen, Permanentweiß (BaSO4), zur Herstellung von Orthophosphorsäure H3PO4, von HCl, zusammen mit HNO3 als Nitriersäure zur Herstellung von Sprengstoffen wie Trinitrotoluol (TNT) usw.

Molekülstruktur s. Tabelle 31.

Tabelle 31. Schwefelsäuren

O

O

O

O

_

_

_

H

O

S

O

H

H

O

S

O

O

S

O

H

O

S

Cl

O

O

O

O

Schwefelsäure

Hydrogensulfat -Ion

Sulfat - Ion

Chlorsulfonsäure

O

O

H

S

S

O

H

H

O

S

O

H

O

Thioschwefelsäure

Schweflige Säure

O

O

O

O

H

O

S

O

S

O

H

H

O

S

S

O

H

O

O

Dischwefelsäure

Dithionige Säure

O

H

O

O

S

O

H

O

Peroxomonoschwefelsäure

O

O

O

O

_

_

H

O

S

O

O

S

O

H

O

S

S

S

S

O

O

O

O

O

Peroxodischwefelsäure

Tetrathionat - Ion

Beachte: Im SO 2–

4

-Ion sitzt das S-Atom in einem Tetraeder. Die S–O-Abstände sind
gleich; die pπ-dπ-Bindungen sind demzufolge delokalisiert.

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

373

H2S2O4 , Dithionige Säure, ist nicht isolierbar. Ihre Salze, die Dithionite, entstehen durch Reduktion von Hydrogensulfit-Lösungen mit Natriumamalgam, Zink-staub oder elektrolytisch. Na2S2O4 ist ein vielbenutztes Reduktionsmittel.

Molekülstruktur s. Tabelle 31.

H2S2O3 , Thioschwefelsäure, kommt nur in ihren Salzen vor, z.B. Na2S2O3, Natriumthiosulfat. Es entsteht beim Kochen von Na2SO3-Lösung mit Schwefel: Na2SO3 + S ⎯ →

⎯ Na2S2O3

Das S

2–

2O3

-Anion reduziert Iod zu Iodid, wobei sich das Tetrathionat-Ion bildet:

2

S

2–

⎯ →

⎯

2–

2O3

+ I2

2 I– + S4O6

Diese Reaktion findet Anwendung bei der Iod-Bestimmung in der analytischen Chemie (Iodometrie). Chlor wird zu Chlorid reduziert, aus S

2–

2O3
entsteht dabei

SO 2–

4

(Antichlor). Da Na2S2O3 Silberhalogenide unter Komplexbildung löst

[Ag(S2O3)2]3–, wird es als Fixiersalz in der Photographie benutzt (s. S. 389).

H2SO5 , Peroxomonoschwefelsäure, Carosche Säure, entsteht als Zwischenstufe bei der Hydrolyse von H2S2O8, Peroxodischwefelsäure. Sie bildet sich auch aus konz. H2SO4 und H2O2. In wasserfreier Form ist sie stark hygroskopisch, Schmp.

45°C. Sie ist ein starkes Oxidationsmittel und zersetzt sich mit Wasser in H2SO4
und H2O2.

Molekülstruktur s. Tabelle 31.

H2S2O8 , Peroxodischwefelsäure, entsteht durch anodische Oxidation von H2SO4
oder aus H2SO4 und H2O2. Sie hat einen Schmp. von 65°C, ist äußerst hygroskopisch und zersetzt sich über H2SO5 als Zwischenstufe in H2SO4 und H2O2.

2

H2SO4 + H2O2

2 H2O + H2S2O8

Die Salze, Peroxodisulfate, sind kräftige Oxidationsmittel. Sie entstehen durch anodische Oxidation von Sulfaten.

Molekülstruktur s. Tabelle 31.

Schwefel-Stickstoff-Verbindungen

Von den zahlreichen Substanzen mit S–N-Bindungen beanspruchen die cyclischen Verbindungen das größte Interesse. Am bekanntesten ist das Tetraschwe-
feltetranitrid, S4N4. Es entsteht auf vielen Wegen. Eine häufig benutzte Herstellungsmethode beruht auf der Umsetzung von S2Cl2 mit Ammoniak. Bei dieser Reaktion entstehen auch S

+

4N3 Cl–, S7(NH) und S6(NH)2.

Die Struktur von S4N4 lässt sich als ein acht gliedriges „Käfigsystem“ charakterisieren (Abb. 164). S7NH, S6(NH)2 und das durch Reduktion von S4N4 zugängliche S4(NH)4 leiten sich formal von elementarem Schwefel dadurch ab, dass S-Atome

374

Spezielle Anorganische Chemie
im S

+

8-Ring durch NH-Gruppen ersetzt sind (Abb. 166). Das S4N3 -Kation ist ein ebenes, sieben gliedriges Ringsystem mit einer S–S-Bindung (Abb. 165). Das
sechs gliedrige Ringsystem des S3N3Cl3 entsteht durch Chlorieren von S4N4 (Abb.

168). Oxidation von S4N4 mit SOCl2 bei Anwesenheit von AlCl3 liefert

S

+

–

5N5 AlCl4 . Das Kation ist ein azulenförmiges, zehn gliedriges Ringsystem (Abb.

167). Ein Ringsystem mit unterschiedlich langen S–N-Bindungsabständen ist das S4N4F4. Man erhält es durch Fluorieren von S4N4 mit AgF2.

S2N2 , Dischwefeldinitrid, entsteht als explosive, kristalline, farblose Substanz beim Durchleiten von S4N4-Dampf durch Silberwolle. Es ist nahezu quadratisch gebaut.

(SN)x , Polythiazyl, entsteht durch Erhitzen von S2N2 oder besser durch Erhitzen von S4N4 auf ca. 70°C und Kondensieren des Dampfes auf Glasflächen bei 10 -

30°C. Es ist ein goldglänzender, diamagnetischer Feststoff, ein eindimensionaler elektrischer Leiter und bei 0,26 K ein Supraleiter. (SN)x bildet zickzackförmige SN-Ketten.

258 pm

Abb. 164. Struktur von S4N4. Der Abstand von 258 pm
spricht für eine schwache S–S-Bindung. Beachte: Im

As4S4 (Realgar) tauschen die S-Atome mit den

162 pm

N-Atomen den Platz

+

S

N

Abb. 165. Struktur von S

+

4N3

H

H

H

S

N

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

H

S

S

S

S

S

N

S

S

N

N

S

H

S

H

H

Fp. 113,5 °C

153 °C

130 °C

123 °C

Abb. 166. Die Schwefelimide S7NH, S6(NH)2

Chalkogene (O, S, Se, Te, Po)

375

+

Abb.

167

Struktur von S

+

5N5

Abb. 168. Struktur von S3N3Cl3

2+

S

2+

SNSNS

3N2

, 1,3,4,2,5-Trithiazolium-kation ist ein fünfgliedriges Ringsystem (AsF –

6 )2 mit 6 π-Elektronen.

Selen

Vorkommen und Gewinnung: Es ist vor allem im Flugstaub der Röstgase von Schwefelerzen von Silber und Gold enthalten. Durch Erwärmen mit konz. HNO3
erhält man SeO2. Dieses lässt sich durch Reduktion mit z.B. SO2 in Selen überführen:

SeO

⎯ →

⎯

2 + 2 SO2

Se + 2 SO3

Eigenschaften: Selen bildet wie Schwefel mehrere Modifikationen. Die Molekül-kristalle enthalten Se8-Ringe. Stabil ist graues, metallähnliches Selen. Sein Gitter besteht aus unendlichen, spiraligen Ketten, die sich um parallele Achsen des Kristallgitters winden:

Se

Se

Se

103,1°

Graues Selen ist ein Halbleiter. Die elektrische Leitfähigkeit lässt sich durch Licht erhöhen. Verwendung findet es in Gleichrichtern und Photoelementen.

376

Spezielle Anorganische Chemie

Verbindungen

H2Se, Selenwasserstoff, entsteht als endotherme Verbindung bei ca. 400°C aus den Elementen. ∆H = +30 kJ · mol–1. Die gasförmige Substanz ist giftig und

„riecht nach faulem Rettich“.

SeO2 , Selendioxid, bildet sich beim Verbrennen von Selen als farbloses, sublimierbares Pulver mit Kettenstruktur.

SeO2 + H2O ⎯ →

⎯ H2SeO3

H2SeO3 , Selenige Säure, ist eine schwache, zweiwertige Säure. Sie lässt sich kristallin isolieren.

SeO3 , Selentrioxid (aus H2SeO4 mit P4O10 bei 150°C), ist ein starkes Oxidationsmittel.

SeO3 + H2O ⎯ →

⎯ H2SeO4

H2SeO4 , Selensäure (Schmp. 57°C), entsteht in Form ihrer Salze durch Oxidation von Seleniten oder durch Schmelzen von Selen mit KNO3. Sie ist eine schwächere Säure, aber ein stärkeres Oxidationsmittel als H2SO4.

Tellur

Vorkommen und Gewinnung: Es findet sich als Cu2Te, Ag2Te, Au2Te im Anodenschlamm bei der elektrolytischen Kupfer-Raffination. Aus wässrigen Lösungen von Telluriten erhält man durch Reduktion (mit SO2) ein braunes amorphes Pulver. Nach dem Schmelzen ist es silberweiß und metallisch.

„Metallisches“ Tellur hat die gleiche Struktur wie graues Selen.

Verbindungen

TeO2 , Tellurdioxid, entsteht beim Verbrennen von Tellur als nichtflüchtiger, farbloser Feststoff (verzerrte Rutil-Struktur). In Wasser ist es fast unlöslich. Mit starken Basen entstehen Tellurite: TeO 2–

3

. H2TeO3 ist in Substanz nicht bekannt.

TeO3 , Tellurtrioxid, bildet sich beim Entwässern von Te(OH)6 als orangefarbener Feststoff.

TeO3 + 3 H2O ⎯ →

⎯ Te(OH)6

Te(OH)6 , Tellursäure (Orthotellursäure) entsteht durch Oxidation von Te oder TeO2 mit Na2O2, CrO3 u.a. Die Hexahydroxoverbindung ist eine sehr schwache Säure. Es gibt Salze (Tellurate) verschiedener Zusammensetzung; sie enthalten alle TeO6-Oktaeder: K[TeO(OH)5], Ag2[TeO2(OH)4], Ag6TeO6 usw. Bei der kristallinen Te(OH)6 sind die Oktaeder über Wasserstoffbrücken verknüpft.

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

Die Halogene (Salzbildner) bilden die VII. Hauptgruppe des PSE. Alle Elemente haben ein Elektron weniger als das jeweils folgende Edelgas. Um die Edelgaskonfiguration zu erreichen, versuchen die Halogenatome ein Elektron aufzunehmen. Erfolgt die Übernahme vollständig, dann entstehen die Halogenid-Ionen F–, Cl–, Br–, I–. Sie können aber auch in einer Elektronenpaarbindung einen mehr oder weniger großen Anteil an einem Elektron erhalten, das von einem Bindungspartner stammt. Aus diesem Grunde bilden alle Halogene zweiatomige Moleküle und sind Nichtmetalle: | F ·+ e– ⎯ →

⎯ | F | –, z.B. Na+F –; | F ·+ ·F | ⎯ →

⎯ | F – F |, F2.

Der Nichtmetallcharakter nimmt vom Fluor zum Astat hin ab. At ist radioaktiv; stabilstes Isotop ist 210At mit t1/2 = 8,3 h.

Fluor ist das elektronegativste aller Elemente (EN = 4) und ein sehr starkes Oxidationsmittel. Wie aus einem Vergleich der Redoxpotentiale in Tabelle 32
hervorgeht, nimmt die Oxidationskraft vom Fluor zum Iod hin stark ab.

Fluor hat in allen seinen Verbindungen die Oxidationszahl –1. Die anderen Halogene können in Verbindungen mit den elektronegativeren Elementen Fluor und Sauerstoff auch positive Oxidationszahlen aufweisen: Bei ihnen sind Oxidationszahlen von –1 bis +7 möglich.

Die Halogene kommen wegen ihrer hohen Reaktivität in der Natur nicht elementar vor.

Die Reaktionsfähigkeit nimmt ab in der Reihenfolge: F ĺ Cl ĺ Br ĺI.

Fluor

Vorkommen: als CaF2 (Flussspat, Fluorit), Na3AlF6 (Kryolith), Ca5(PO4)3F ≡

3 Ca3(PO4)2 · CaF2 (Apatit).

Herstellung: Fluor kann nur durch anodische Oxidation von Fluorid-Ionen erhalten werden: Man elektrolysiert wasserfreien Fluorwasserstoff oder eine Lösung von Kaliumfluorid KF in wasserfreiem HF. Als Anode dient Nickel oder Kohle, als Kathode Eisen, Stahl oder Kupfer. Die Badspannung beträgt ca. 10 V.

In dem Elektrolysegefäß muss der Kathodenraum vom Anodenraum getrennt sein, um eine explosionsartige Reaktion von H2 mit F2 zu HF zu vermeiden. Geeignete Reaktionsgefäße für Fluor bestehen aus Cu, Ni, Monelmetall (Ni/Cu), PTFE (Po-lytetrafluorethylen, Teflon).

378

Spezielle Anorganische Chemie

5

6p2

6s10
ab
ab
zu

5d

Astat

302

335

14
nimmt
nimmt
nimmt

→

→

→

[Xe]4f5

5p2

5s

Iod

10

2,5

113,5

128

219

184,35

1010

148,2

+0,53

[Kr]4d5

4p2

4s10

2,8

Brom

–7,2

58,78

1140

111

196

189,2

+1,06

[Ar]3d5

3p2

99

–

3,0

Chlor

–34,6

1260

181

238,2

–100,98

+ e+

[Ne]3s5

+ H

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

2

2p

+1,36 a

2

64

1680

133

157,8

–219,62

–188,14

+3,06 2

/X–

Eigenschaften der Halogene

-Moleküls [kJ/mol] 2

Tabelle 32.

Element Fluor

Elektronenkonfiguration [He]2s

Schmp. [°C]

Sdp. [°C]

Ionisierungsenergie [kJ/mol]

Kovalenter Atomradius [pm]

Ionenradius [pm]

Elektronegativität 4,0

Dissoziationsenergie des

X

Normalpotential [V] X

(in saurem Milieu)

Allgemeine Reaktionsfahigkeit

Affinität zu elektropositiven Elementen

Affinität zu elektronegativen Elementen

HF · aq steht im Gleichgewicht mit l/2 Fa

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

379

Zum MO-Energiediagramm s. S. 362.

Besetzung für F
b
b

2: (σs )2(σs*)2(σx )2(πby,z)4(π*y,z)4.

Eigenschaften: Fluor ist ein schwach gelbliches, stechend riechendes Gas. Es ist stark ätzend und sehr giftig. Fluor ist das reaktionsfähigste aller Elemente und ein sehr starkes Oxidationsmittel. Mit Metallen wie Fe, Al, Ni oder Legierungen wie Messing, Bronze, Monelmetall (Ni/Cu) bildet es Metallfluoridschichten, wodurch das darunterliegende Metall geschützt ist (Passivierung). Verbindungen von Fluor mit Metallen heißen Fluoride.

Fluor reagiert heftig mit Wasser:

F2 + H2O

2 HF + 1/2 O2 (+ wenig O3)

∆H = –256,2 kJ · mol–1

Verbindungen

HF, Fluorwasserstoff, entsteht aus den Elementen oder aus CaF2 und H2SO4 in Reaktionsgefäßen aus Platin, Blei oder Teflon (C2F4)x.

Eigenschaften: HF ist eine farblose, an der Luft stark rauchende, leichtbewegliche Flüssigkeit (Sdp. 19,5°C, Schmp. –83°C). HF riecht stechend und ist sehr giftig.

Das monomere HF-Molekül liegt erst ab 90°C vor. Bei Temperaturen unterhalb 90°C assoziieren HF-Moleküle über Wasserstoffbrücken zu (HF)n (n = 2 - 8).

Dieser Vorgang macht sich auch in den physikalischen Daten wie Schmp., Sdp.

und der Dichte bemerkbar. Bei 20°C entspricht die mittlere Molekülmasse (HF)3-Einheiten.

F

F

In kristallisiertem (HF)

H

H
n ist:

H

F

~ 120°

F

HFH

= 120,1°
d ( F

H )

= 92 pm

Zick - Zack - Ketten
d ( F

H )

= 157 pm

Flüssiger Fluorwasserstoff ist ein wasserfreies Lösemittel für viele Substanzen: 3

HF

H

–

–

2F+ + HF2 ; c(H2F+) · c(HF2 ) = 10–10 mol2 · L–2

Die wässrige HF-Lösung heißt Fluorwasserstoffsäure (Flusssäure). Sie ist eine mäßig starke Säure (Dissoziation bis ca. 10 %). Sie ätzt Glas unter Bildung von SiF4 und löst viele Metalle unter H2-Entwicklung und Bildung von Fluoriden: M(I)+F– usw. Die Metallfluoride besitzen Salzcharakter. Die meisten von ihnen sind wasserlöslich. Schwerlöslich sind LiF, PbF2, CuF2. Unlöslich sind u.a. die Erdalkalifluoride. Einige Fluoride können HF-Moleküle anlagern wie z.B. KF: Aus wasserfreiem flüssigen Fluorwasserstoff kann man u.a. folgende Substanzen

380

Spezielle Anorganische Chemie
isolieren: KF · HF, KF · 2 HF (Schmp. 80°C), KF · 3 HF usw. Sie leiten sich von (HF)n durch Ersatz von einem H+ durch K+ ab und lassen sich demnach schreiben als K+HF –

2 usw.

Zahlreiche Metall- und Nichtmetall-Fluoride bilden mit Alkalifluoriden oft sehr stabile Fluoro-Komplexe. Beispiele:

BF3 + F– ⎯ →

⎯ [BF4]–

SiF4 + 2 F– ⎯ →

⎯ [SiF6]2–

AlF3 + 3 F– ⎯ →

⎯ [AlF6]3–

Ti(H

3+

2O)6

+ 6 F– ⎯ →

⎯ [TiF6]3–

Sauerstoff Verbindungen

Beachte: Von Fluor sind außer HOF keine Sauerstoffsäuren bekannt.

HOF, Hypofluorige Säure, entsteht beim Überleiten von F2-Gas bei niedrigem Druck über Eis (im Gemisch mit HF, O2, F2O). Sie lässt sich als weiße Substanz ausfrieren (Schmp. –117°C). Bei Zimmertemperatur zerfällt sie nach:

2

HOF

⎯ →

⎯ 2 HF + O2 und 2

HOF

⎯ →

⎯ F2O + H2O

Organische Derivate ROF sind bekannt.

F2O, Sauerstoffdifluorid, entsteht beim Einleiten von Fluor-Gas in eine wässrige NaOH- oder KOH-Lösung:

2

F2 + 2 OH– ⎯ →

⎯ 2 F– + F2O + H2O

Das durch eine Disproportionierungsreaktion entstandene F2O ist das Anhydrid der unbeständigen Hypofluorigen Säure HOF. Eigenschaften: F2O ist ein farbloses, sehr giftiges Gas und weniger reaktionsfähig als F2. Sein Bau ist gewinkelt mit ∠) F–O–F = 101,5°.

F2O2 , Disauerstoffdifluorid, entsteht durch Einwirkung einer elektrischen Glimmentladung auf ein Gemisch aus gleichen Teilen F2 und O2 in einem mit flüssiger Luft gekühlten Gefäß als orangegelber Beschlag. Beim Schmp. =

–163,5°C bildet es eine orangerote Flüssigkeit, welche bei –57°C in die Elemente zerfällt. F2O2 ist ein starkes Oxidations- und Fluorierungsmittel.

Bau:

F

O

O

F

Die Substanzen SF4, SF6, NF3, BF3, PF3, CF4 und H2SiF6 werden als Verbindungen der Elemente S, N, B, P, C und Si beschrieben.

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

381

Chlor

Vorkommen: als NaCl (Steinsalz, Kochsalz), KCl (Sylvin), KCl ·MgCl2 ·6 H2O

(Carnallit), KCl · MgSO4 (Kainit).

Herstellung: (1.) Großtechnisch durch Elektrolyse von Kochsalzlösung (Chloralkali-Elektrolyse). (2.) Durch Oxidation von Chlorwasserstoff mit Luft oder MnO2:

MnO2 + 4 HCl ⎯ →

⎯ MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

Eigenschaften: gelbgrünes, giftiges Gas von stechendem, hustenreizendem Geruch, nicht brennbar (Sdp. –34,06°C, Schmp. –101°C). Chlor löst sich gut in Wasser (= Chlorwasser). Es verbindet sich direkt mit fast allen Elementen zu Chloriden. Ausnahmen sind die Edelgase, O2, N2 und Kohlenstoff. Absolut trockenes Chlor ist reaktionsträger als feuchtes Chlor und greift z.B. weder Kupfer noch Eisen an.

Auf seiner Giftwirkung beruht seine Verwendung zur Entkeimung von Trinkwas-ser. Zusammen mit Feuchtigkeit zerstört es Farbstoffe („Chlorbleiche“ z.B. von Papier).

Verbindungen

Beispiele für die Bildung von Chloriden:

2 Na + Cl ⎯ →

⎯

2

2 NaCl

∆H = –822,57 kJ · mol–1

Fe + 3/2 Cl

∆

2 ⎯ →

⎯ FeCl3

H = –405,3 kJ · mol–1

H
hν

2 + Cl2 ⎯

→

⎯ 2 HCl

∆H = –184,73 kJ · mol–1

Die letztgenannte Reaktion ist bekannt als Chlorknallgas-Reaktion, weil sie bei Bestrahlung explosionsartig abläuft (Radikal-Kettenreaktion), s. S. 261.

HCl, Chlorwasserstoff, entsteht (1) in einer „gezähmten“ Knallgasreaktion aus den Elementen. Man benutzt hierzu einen Quarzbrenner. (2) aus NaCl mit Schwefelsäure:

NaCl + H2SO4 ⎯ →

⎯ HCl + NaHSO4
und

NaCl + NaHSO4 ⎯ →

⎯ HCl + Na2SO4

(3.) HCl fällt auch oft als Nebenprodukt bei der Chlorierung organischer Verbindungen an.

Eigenschaften: farbloses, stechend riechendes Gas. HCl ist gut löslich in Wasser.

Die Lösung heißt Salzsäure. Konzentrierte Salzsäure ist 38 prozentig.

382

Spezielle Anorganische Chemie

Sauerstoffsäuren von Chlor

HOCl, Hypochlorige Säure, bildet sich beim Einleiten von Cl2 in Wasser: Cl2 + H2O

HOCl + HCl

(Disproportionierung)

Das Gleichgewicht der Reaktion liegt jedoch auf der linken Seite. Durch Abfan-gen von HCl durch Quecksilberoxid HgO (Bildung von HgCl2 · 2 HgO) erhält man Lösungen mit einem HOCl-Gehalt von über 20 %. HOCl ist nur in wässriger Lösung einige Zeit beständig. Beim Versuch, die wasserfreie Säure zu isolieren, bildet sich Cl2O:

2

HOCl

Cl2O + H2O

HOCl ist ein starkes Oxidationsmittel (E0HOCl/Cl- = +1,5 V) und eine sehr schwache Säure. Chlor hat in dieser Säure die formale Oxidationsstufe +1.

Salze der Hypochlorigen Säure:

Wichtige Salze sind NaOCl (Natriumhypochlorit), CaCl(OCl) (Chlorkalk) und Ca(OCl)2 (Calciumhypochlorit). Sie entstehen durch Einleiten von Cl2 in die entsprechenden starken Basen, z.B.:

Cl2 + 2 NaOH ⎯ →

⎯ NaOCl + H2O + NaCl

Hypochloritlösungen finden Verwendung als Bleich- und Desinfektionsmittel und zur Herstellung von Hydrazin ( Raschig-Synthese).

HClO2 , Chlorige Säure, entsteht beim Einleiten von ClO2 in Wasser gemäß: 2

ClO2 + H2O

HClO2 + HClO3

Sie ist instabil. Ihre Salze, die Chlorite, werden durch Einleiten von ClO2 in Alkalilaugen erhalten:

2

ClO2 + 2 NaOH ⎯ →

⎯ NaClO2 + NaClO3 + H2O

Chloratfrei entstehen sie durch Zugabe von Wasserstoffperoxid H2O2. Die stark oxidierenden Lösungen der Chlorite finden zum Bleichen Verwendung. Das eigentlich oxidierende Agens ist ClO2, das mit Säuren entsteht. Festes NaClO2 bildet mit oxidablen Stoffen explosive Gemische. AgClO2 sowie Pb(ClO2)2 explo-dieren durch Schlag und Erwärmen. In HClO2 und ihren Salzen hat das Chloratom die formale Oxidationsstufe +3. Das ClO –

2 -Ion ist gewinkelt gebaut.

HClO3 , Chlorsäure, entsteht in Form ihrer Salze, der Chlorate, u.a. beim Ansäuern der entsprechenden Hypochlorite. Die freigesetzte Hypochlorige Säure oxidiert dabei ihr eigenes Salz zum Chlorat:

2 HOCl + ClO– ⎯ →

⎯ 2 HCl + ClO –3

(Disproportionierungsreaktion)

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

383

Technisch gewinnt man NaClO3 durch Elektrolyse einer heißen NaCl-Lö-
sung. Ca(ClO3)2 bildet sich beim Einleiten von Chlor in eine heiße Lösung von Ca(OH)2 (Kalkmilch). Zur Herstellung der freien Säure eignet sich vorteilhaft die Zersetzung von Ba(ClO3)2 mit H2SO4.

HClO3 lässt sich bis zu einem Gehalt von ca. 40 % konzentrieren. Diese Lösungen sind kräftige Oxidationsmittel: Sie oxidieren z.B. elementaren Schwefel zu Schwefeltrioxid SO3. In HClO3 hat Chlor die formale Oxidationsstufe +5.

Feste Chlorate spalten beim Erhitzen O2 ab und sind daher im Gemisch mit oxidierbaren Stoffen explosiv! Sie finden Verwendung z.B. mit Mg als Blitzlicht, für Oxidationen, in der Sprengtechnik, in der Medizin als Antiseptikum, ferner als Ausgangsstoffe zur Herstellung von Perchloraten.

Das ClO –

3 -Anion ist pyramidal gebaut.

HClO4 , Perchlorsäure, wird durch H2SO4 aus ihren Salzen, den Perchloraten, freigesetzt:

NaClO4 + H2SO4 ⎯ →

⎯ NaHSO4 + HClO4

Sie entsteht auch durch anodische Oxidation von Cl2. Perchlorate erhält man durch Erhitzen von Chloraten, z.B.:

4

KClO

∆

3 ⎯ →

⎯ KCl + 3 KClO4

(Disproportionierungsreaktion)

oder durch anodische Oxidation. Es sind oft gut kristallisierende Salze, welche in Wasser meist leicht löslich sind. Ausnahme: KClO4. In HClO4 hat das Chloratom die formale Oxidationsstufe +7.

Reine HClO4 ist eine farblose, an der Luft rauchende Flüssigkeit (Schmp.

–112°C). Schon bei Zimmertemperatur wurde gelegentlich explosionsartige Zersetzung beobachtet, vor allem bei Kontakt mit oxidierbaren Stoffen. Verdünnte Lösungen sind wesentlich stabiler. In Wasser ist HClO4 eine der stärksten Säuren (pKS = –9!). Die große Bereitschaft von HClO4, ein H+-Ion abzuspalten, liegt in ihrem Bau begründet. Während in dem Perchlorat-Anion ClO –

4 das

Cl-Atom in der Mitte eines regulären Tetraeders liegt (energetisch günstiger Zustand), wird in der HClO4 diese Symmetrie durch das kleine polarisierende H-Atom stark gestört.

Es ist leicht einzusehen, dass die Säurestärke der Chlorsäuren mit abnehmender Symmetrie (Anzahl der Sauerstoffatome) abnimmt. Vgl. folgende Reihe:

HOCl:

pKS = +7,25; HClO3: pKS = –2,7; HClO4: pKS = –9

Oxide des Chlors

Cl2O, Dichloroxid, entsteht (1) bei der Umsetzung von CCl4 mit HOCl: CCl4 + HOCl ⎯ →

⎯ Cl2O + CHCl3

384

Spezielle Anorganische Chemie

(2) beim Überleiten von Cl2 bei 0°C über feuchtes HgO; (3.) durch Eindampfen einer HOCl-Lösung. Das orangefarbene Gas kondensiert bei 1,9°C zu einer rotbraunen Flüssigkeit. Cl2O ist das Anhydrid von HOCl und zerfällt bei Anwesenheit oxidabler Substanzen explosionsartig. Das Molekül ist gewinkelt gebaut:

∠) Cl–O–Cl = 110,8°.

ClO2 , Chlordioxid, entsteht durch Reduktion von HClO3. Bei der technischen Herstellung reduziert man NaClO3 mit Schwefliger Säure H2SO3:

2

HClO3 + 2 H2SO3 ⎯ →

⎯ 2 ClO2 + H2SO4 + H2O

Weitere Bildungsmöglichkeiten ergeben sich bei der Disproportionierung von HClO3, der Umsetzung von NaClO3 mit konz. HCl, bei der Einwirkung von Cl2
auf Chlorite oder der Reduktion von HClO3 mit Oxalsäure (H2C2O4).

ClO2 ist ein gelbes Gas, das sich durch Abkühlen zu einer rotbraunen Flüssigkeit kondensiert (Sdp. 9,7°C, Schmp. –59°C). Die Substanz ist äußerst explosiv. Als Pyridin-Addukt stabilisiert wird es in wässriger Lösung für Oxidationen und Chlorierungen verwendet. ClO2 ist ein gemischtes Anhydrid. Beim Lösen in Wasser erfolgt sofort Disproportionierung:

2

ClO2 + H2O ⎯ →

⎯ HClO3 + HClO2

Die Molekülstruktur von ClO2 ist gewinkelt, ∠) O–Cl–O = 116,5°. Es hat eine ungerade Anzahl von Elektronen.

Cl2O3 , Dichlortrioxid, bildet sich u.a. bei der Photolyse von ClO2. Der dunkelbraune Festkörper ist unterhalb –78°C stabil. Bei 0°C erfolgt explosionsartige Zersetzung.

Cl2O6 , Dichlorhexoxid, ist als gemischtes Anhydrid von HClO3 und HClO4 aufzufassen. Es entsteht bei der Oxidation von ClO2 mit Ozon O3. Die rotbraune Flüssigkeit (Schmp. 3,5°C) dissoziiert beim Erwärmen in ClO3, welches zu ClO2
und O2 zerfällt. Cl2O6 explodiert mit organischen Substanzen. In CCl4 ist es löslich.

Cl2O7 , Dichlorheptoxid, ist das Anhydrid von HClO4. Man erhält es beim Entwässern dieser Säure mit P4O10 als eine farblose, ölige, explosive Flüssigkeit (Sdp. 81,5°C, Schmp. –91,5°C). Bau: O3ClOClO3.

Brom

Brom kommt in Form seiner Verbindungen meist zusammen mit den analogen

Chloriden vor. Im Meerwasser bzw. in Salzlagern als NaBr, KBr und

KBr · MgBr2 · 6 H2O (Bromcarnallit).

Herstellung: Zur Herstellung kann man die unterschiedlichen Redoxpotentiale von Chlor und Brom ausnutzen: E0

−

0

−

2 Cl / Cl = +1,36 V und E

= +1,07 V.

2

2 Br / Br2

Durch Einwirkung von Cl2 auf Bromide wird elementares Brom freigesetzt:

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

385

2 KBr + Cl ⎯ →

⎯

2

Br2 + 2 KCl

Im Labormaßstab erhält man Brom auch mit der Reaktion:

4 HBr + MnO2 ⎯ →

⎯ MnBr2 + 2 H2O + Br2

Eigenschaften: Brom ist bei Raumtemperatur eine braune, übelriechende Flüssigkeit. (Brom und Quecksilber sind die einzigen bei Raumtemperatur flüssigen Elemente.) Brom ist weniger reaktionsfähig als Chlor. In wässriger Lösung reagiert es unter Lichteinwirkung:

H2O + Br2 ⎯ →

⎯ 2 HBr + ½ O2

Mit Kalium reagiert Brom explosionsartig unter Bildung von KBr.

Verbindungen

HBr, Bromwasserstoff, ist ein farbloses Gas. Es reizt die Schleimhäute, raucht an der Luft und lässt sich durch Abkühlen verflüssigen. HBr ist leicht zu Br2 oxidierbar:

2 HBr + Cl2 ⎯ →

⎯ 2 HCl + Br2

Die wässrige Lösung von HBr heißt Bromwasserstoffsäure. Ihre Salze, die Bromide, sind meist wasserlöslich. Ausnahmen sind z.B. AgBr, Silberbromid und Hg2Br2, Quecksilber(I)-bromid.

Herstellung: Aus den Elementen mittels Katalysator (Platinschwamm, Aktivkohle) bei Temperaturen von ca. 200°C oder aus Bromiden mit einer nichtoxidierenden Säure:

3 KBr + H

⎯ →

⎯

3PO4

K3PO4 + 3 HBr

Es entsteht auch durch Einwirkung von Br2 auf Wasserstoffverbindungen wie H2S
oder bei der Bromierung gesättigter organischer Kohlenwasserstoffe, z.B. Tetra-lin, C10H12.

HOBr, Hypobromige Säure, erhält man durch Schütteln von Bromwasser mit Quecksilberoxid:

2

Br2 + 3 HgO + H2O ⎯ →

⎯ HgBr2 · 2 HgO + 2 HOBr

Die Salze (Hypobromite) entstehen ebenfalls durch Disproportionierung aus Brom und den entsprechenden Laugen:

Br2 + 2 NaOH ⎯ →

⎯ NaBr + NaOBr

Bei Temperaturen oberhalb 0°C disproportioniert HOBr:

3

HOBr

⎯ →

⎯ 2 HBr + HBrO3

Verwendung finden Hypobromitlösungen als Bleich- und Oxidationsmittel.

386

Spezielle Anorganische Chemie

HBrO2 , Bromige Säure, bildet sich in Form ihrer Salze (Bromite) aus Hypobromit durch Oxidation in alkalischem Medium:

BrO– + ClO– ⎯ →

⎯ BrO –2 + Cl–

Bromite sind gelbe Substanzen. NaBrO2 findet bei der Textilveredlung Verwendung.

HBrO3 , Bromsäure, erhält man aus Bromat und H2SO4. Ihre Salze, die Bromate, sind in ihren Eigenschaften den Chloraten ähnlich.

HBrO4 , Perbromsäure, bildet sich in Form ihrer Salze aus alkalischen Bromat-lösungen mit Fluor:

BrO

–

3 + F2 + H2O ⎯ →

⎯ BrO4 + 2 HF

Die Säure gewinnt man aus den Salzen mit verd. H2SO4. Beim Erhitzen entsteht aus KBrO4 (Kaliumperbromat) KBrO3 (Kaliumbromat).

Br2O, Dibromoxid, ist das Anhydrid der hypobromigen Säure. Es ist nur bei Temperaturen < –40°C stabil und ist aus Brom und HgO in Tetrachlorkohlenstoff oder aus BrO2 erhältlich.

BrO2 , Bromdioxid, entsteht z.B. durch Einwirkung einer Glimmentladung auf ein Gemisch von Brom und Sauerstoff. Die endotherme Substanz ist ein nur bei tiefen Temperaturen beständiger gelber Festkörper.

Iod

Vorkommen: im Meerwasser und manchen Mineralquellen, als NaIO3 im Chilesalpeter, angereichert in einigen Algen, Tangen, Korallen, in der Schilddrüse etc.

Herstellung: (1) Durch Oxidation von Iodwasserstoff HI mit MnO2.

(2) Durch Oxidation von NaI mit Chlor:

2 NaI + Cl ⎯ →

⎯

2

2 NaCl + I2

(3) Aus der Mutterlauge des Chilesalpeters (NaNO3) durch Reduktion des darin enthaltenen NaIO3 mit SO2:

2

NaIO3 + 5 SO2 + 4 H2O ⎯ →

⎯ Na2SO4 + 4 H2SO4 + I2

Die Reinigung kann durch Sublimation erfolgen.

Eigenschaften: Metallisch glänzende, grauschwarze Blättchen. Die Schmelze ist braun und der Iod-Dampf violett. Iod ist schon bei Zimmertemperatur merklich flüchtig. Es bildet ein Schichtengitter.

Löslichkeit: In Wasser ist Iod nur sehr wenig löslich. Sehr gut löst es sich mit dunkelbrauner Farbe in einer wässrigen Lösung von Kaliumjodid, KI, oder Iodwasserstoff, HI, unter Bildung von Additionsverbindungen wie KI · I

–

2 = K+I3

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

387
oder HI3. In organischen Lösemitteln wie Alkohol, Ether, Aceton ist Iod sehr leicht löslich mit brauner Farbe. In Benzol, Toluol usw. löst es sich mit roter Farbe, und in CS2, CHCl3, CCl4 ist die Lösung violett gefärbt. Eine 2,5 - 10 %ige alkoholische Lösung heißt Iodtinktur.

Die violetten Lösungenenthalten I2-Moleküle, die braunen Lösungen „Ladungs-
übertragungskomplexe“ (charge transfer-Komplexe) I + |D ↔ I –

2 ····D+. D ist ein

Elektronenpaardonor wie O oder N.

Iod zeigt nur eine geringe Affinität zum Wasserstoff. So zerfällt Iodwasserstoff, HI, beim Erwärmen in die Elemente. Bei höherer Temperatur reagiert Iod z.B.

direkt mit Phosphor, Eisen, Quecksilber.

Eine wässrige Stärkelösung wird durch freies Iod blau gefärbt (s. Bd. II). Dabei wird Iod in Form einer Einschlussverbindung in dem Stärkemolekül eingelagert.

Iodflecken lassen sich mit Natriumthiosulfat Na2S2O3 entfernen. Hierbei entsteht NaI und Natriumtetrathionat Na2S4O6.

Verbindungen

HI, Iodwasserstoff, ist ein farbloses, stechend riechendes Gas, das an der Luft raucht und sich sehr gut in Wasser löst. Es ist leicht zu elementarem Iod oxidierbar. HI ist ein stärkeres Reduktionsmittel als HCl und HBr. Die wässrige Lösung von HI ist eine Säure, die Iodwasserstoffsäure. Viele Metalle reagieren mit ihr unter Bildung von Wasserstoff und den entsprechenden Iodiden. Die Alkaliiodide entstehen nach der Gleichung:

I2 + 2 NaOH ⎯ →

⎯ NaI + NaOI + H2O

Herstellung: (1) Durch Einleiten von Schwefelwasserstoff H2S in eine Aufschlämmung von Iod in Wasser. (2) Aus den Elementen:

H2 + I2(g)

2 HI
mit Platinschwamm als Katalysator. (3) Durch Hydrolyse von Phosphortriiodid PI3.

HOI, Hypoiodige Säure, ist unbeständig und zersetzt sich unter Disproportionierung in HI und Iodsäure:

3

HOI

⎯ →

⎯ 2 HI + HIO3

Diese reagieren unter Komproportionierung zu Iod:

HIO3 + 5 HI ⎯ →

⎯ 3 H2O + 3 I2

Herstellung: Durch eine Disproportionierungsreaktion aus Iod. Der entstehende HI wird mit HgO aus dem Gleichgewicht entfernt:

2

I2 + 3 HgO + H2O ⎯ →

⎯ HgI2 · 2 HgO + 2 HOI

388

Spezielle Anorganische Chemie

Die Salze, die Hypoiodite, entstehen aus I2 und Alkalilaugen. Sie disproportionieren in Iodide und Iodate.

HIO3 , Iodsäure, entsteht z.B. durch Oxidation von I2 mit HNO3 oder Cl2 in wässriger Lösung. Sie bildet farblose Kristalle und ist ein starkes Oxidationsmittel.

pKS = 0,8.

Iodate: Die Alkaliiodate entstehen aus I2 und Alkalilaugen beim Erhitzen. Sie sind starke Oxidationsmittel. Im Gemisch mit brennbaren Substanzen detonieren sie auf Schlag. IO –

3 ist pyramidal gebaut.

Periodsäuren: Wasserfreie Orthoperiodsäure, H5IO6, ist eine farblose, hygroskopische Substanz. Sie ist stark oxidierend und schwach sauer. Sie zersetzt sich beim Erhitzen über die Metaperiodsäure, HIO4, und I2O7 in I2O5. Herstellung: Oxidation von Iodaten.

Iodoxide

I

–

2O4 , IO+IO3 , entsteht aus HIO3 mit heißer H2SO4. Gelbes körniges Pulver.

I2O5 bildet sich als Anhydrid der HIO3 aus dieser durch Erwärmen auf 240 -

250°C. Es ist ein weißes kristallines Pulver, das bis 275°C stabil ist. Es ist eine exotherme Verbindung (∆H = –158,18 kJ · mol–1).

O

O

O

I

I

O

O

139,2°

I2O7 bildet sich beim Entwässern von HIO4. Orangefarbener polymerer Feststoff.

I4O9 , Iod(III)-iodat, I(IO3)3, ist aus I2 mit Ozon O3 in CCl4 bei –78°C erhältlich.

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

389

Bindungsenthalpie und Acidität

Betrachten wir die Bindungsenthalpie (∆H) der Halogenwasserstoff-Verbindungen und ihre Acidität, so ergibt sich: Je stärker die Bindung, d.h. je größer die Bindungsenthalpie, umso geringer ist die Neigung der Verbindung, das H-Atom als Proton abzuspalten.

Substanz

∆H [kJ · mol–1]

pKS-Wert

HF –563,5

3,14

HCl –432

–6,1

HI ist demnach die

HBr –355,3

–8,9
stärkste Säure!

HI –299 <

–9,3

Salzcharakter der Halogenide

Der Salzcharakter der Halogenide nimmt von den Fluoriden zu den Iodiden hin ab. Gründe für diese Erscheinung sind die Abnahme der Elektronegativität von Fluor zu Iod und die Zunahme des Ionenradius von F– zu I–: Das große I–-

Anion ist leichter polarisierbar als das kleine F–-Anion. Dementsprechend wächst der kovalente Bindungsanteil von den Fluoriden zu den Iodiden.

Unter den Halogeniden sind die Silberhalogenide besonders erwähnenswert.

Während z.B. AgF in Wasser leicht löslich ist, sind AgCl, AgBr und AgI schwerlösliche Substanzen (LpAgCl = 10–10 mol2 · L–2, LpAgBr = 5 · 10–13 mol2 · L–2, LpAgI = 10–16 mol2 · L–2). Die Silberhalogenide gehen alle unter Komplexbildung in Lösung: AgCl löst sich u.a. in verdünnter NH3-Lösung, s. S. 145, AgBr löst sich z.B. in konz. NH3-Lösung oder Na2S2O3-Lösung, s. unten, und AgI löst sich in NaCN-Lösung.

Photographischer Prozess (Schwarz-Weiß-Photographie)

Der Film enthält in einer Gelatineschicht auf einem Trägermaterial fein verteilte AgBr-Kristalle. Bei der Belichtung entstehen an den belichteten Stellen Silberkeime (latentes Bild). Durch das Entwickeln mit Reduktionsmitteln wie Hydrochinon wird die unmittelbare Umgebung der Silberkeime ebenfalls zu elementarem (schwarzem) Silber reduziert. Beim anschließenden Behandeln mit einer Na2S2O3-Lösung (= Fixieren) wird durch die Bildung des Bis(thiosulfato)argentat-Komplexes [Ag(S2O3)2]3– das restliche unveränderte AgBr aus der Gelatineschicht herausgelöst, und man erhält das gewünschte Negativ.

Das Positiv (wirklichkeitsgetreues Bild) erhält man durch Belichten von Photo-papier mit dem Negativ als Maske in der Dunkelkammer. Danach wird wie oben entwickelt und fixiert.

Anmerkung: Bei der Farb photographie kommen im Filmmaterial noch mehrere Schichten für die Bildung von Farbstoffen hinzu.

390

Spezielle Anorganische Chemie

Interhalogenverbindungen

Verbindungsbildung der Halogene untereinander führt zu den sog. Interhalogen-
verbindungen. Sie sind vorwiegend vom Typ XYn, wobei Y das leichtere Halogen ist, und n eine ungerade Zahl zwischen 1 und 7 sein kann. Interhalogenverbindungen sind umso stabiler, je größer die Differenz zwischen den Atommassen von X und Y ist. Ihre Herstellung gelingt aus den Elementen bzw.

durch Anlagerung von Halogen an einfache XY-Moleküle. Die Verbindungen
sind sehr reaktiv. Extrem reaktionsfreudig ist IF7. Es ist ein gutes Fluorierungsmittel.

Die Struktur von ClF3, BrF3 und ICl3 leitet sich von der trigonalen Bipyramide ab.

Die Substanzen dimerisieren leicht. ClF3 und BrF3 dissoziieren:

2

ClF

+

–

3

ClF2 + ClF4

ClF +

+

–

–

2 bzw. BrF2 sind gewinkelt und ClF4 bzw. BrF4 quadratisch planar gebaut.

monomeres

ClF3, BrF3, ICl3

Tabelle 33. Interhalogenverbindungen

XY:

ClF (farbloses Gas, Schmp. –155,6°C, Sdp. –100°C); BrF (hellrotes Gas); IF

(braun, fest); ICl (rote Nadeln, Schmp. 27,2°C, Sdp. 97,5°C); IBr (rot-braune Kristalle, Schmp. 36°C, Sdp. 116°C).

XY3:

ClF3 (farbloses Gas, Schmp. –82,6°C, Sdp. 11,3°C); BrF3 (farblose Flüssigkeit, Schmp. 8,8°C, Sdp. 127°C); IF3 (gelb, fest); ICl3 (gelbe Kristalle).

XY5:

ClF5 (farbloses Gas); BrF5 (farblose Flüssigkeit, Schmp. –61,3°C, Sdp. 40,5°C); IF5 (farblose Flüssigkeit, Schmp. 8,5°C, Sdp. 97°C). Die Struktur ist ein Oktaeder, bei dem eine Ecke von einem Elektronenpaar besetzt ist.

XY7:

IF7 (farbloses Gas, Schmp. 4,5°C, Sdp. 5,5°C) (pentagonale Bipyramide).

Halogene (F, Cl, Br, I, At)

391

Polyhalogenid-Ionen sind geladene Interhalogenverbindungen wie z.B. I –

3 (aus I–

+ I

–

–

–

–

2), Br3 , I5 , IBr2 , ICl3F– (aus ICl3 + F–), ICl4 (aus ICl2 + Cl2). Mit großen Kationen ist I –

3 linear und symmetrisch gebaut:

–

I

I

I

Manche Ionen entstehen auch durch Eigendissoziation einer Interhalogenverbindung wie z.B.

2

BrF

+

–

3

BrF2 + BrF4

Pseudohalogene — Pseudohalogenide

Die Substanzen (CN)2 (Dicyan), (SCN)2 (Dirhodan), (SeCN)2 (Selenocyan)

zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit den Halogenen. Sie heißen daher Pseudoha-
logene.

(CN)2 , Dicyan, ist ein farbloses, giftiges Gas. Unter Luftausschluss polymerisiert es zu Paracyan. Mit Wasser bilden sich (NH4)2C2O4 (Ammoniumoxalat),

NH +

–

4 HCO2 (Ammoniumformiat), (NH4)2CO3 und OC(NH2)2 (Harnstoff). Bei
hohen Temperaturen treten CN-Radikale auf. Dicyan ist das Dinitril der Oxalsäure.

Herstellung: durch thermische Zersetzung von AgCN (Silbercyanid): 2

AgCN

∆

⎯ →

⎯ 2 Ag + (CN)2; NŁC–CŁN
durch Erhitzen von Hg(CN)2 mit HgCl2:

Hg(CN)

⎯ →

⎯

2 + HgCl2

Hg2Cl2 + (CN)2;

2

Cu2+ + 4 CN– ⎯ →

⎯ 2 CuCN + (CN)2,
oder durch Oxidation von HCN mit MnO2.

(SCN)2 , Dirhodan, ist ein gelber Festkörper, der schon bei Raumtemperatur zu einem roten unlöslichen Material polymerisiert. (SCN)2 ist ein Oxidationsmittel, das z.B. Iodid zu Iod oxidiert.

Die Pseudohalogene bilden Wasserstoffsäuren, von denen sich Salze ableiten.

Vor allem die Silbersalze sind in Wasser schwer löslich. Zwischen Pseudo-halogenen und Halogenen ist Verbindungsbildung möglich, wie z.B. Cl–CN, Chlorcyan, zeigt.

HCN, Cyanwasserstoff, Blausäure, ist eine nach Bittermandelöl riechende, sehr giftige Flüssigkeit (Sdp. 26°C). Sie ist eine schwache Säure, ihre Salze heißen

Cyanide.

392

Spezielle Anorganische Chemie

Herstellung: durch Zersetzung der Cyanide mit Säure oder großtechnisch durch folgende Reaktion:

2

CH

Katalysator /800°C

4 + 3 O2 + 2 NH3 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯ 2 HCN + 6 H2O

Vom Cyanwasserstoff existiert nur die Normalform HCN. Die organischen Derivate RCN heißen Nitrile. Von der Iso-Form sind jedoch organische Derivate bekannt, die Isonitrile, RNC.

H–C≡N| R–C≡N|

–|C≡N+–R

Nitrile

Isonitrile

Das Cyanid-Ion CN – ist ein Pseudohalogenid. Es ist eine starke Lewis-Base und ein guter Komplexligand.

NaCN wird technisch aus Natriumamid NaNH2 durch Erhitzen mit Kohlenstoff hergestellt:

NH3 + Na ⎯ →

⎯ NaNH2 + 1/2 H2

2

NaNH2 + C

600°

⎯⎯ →

⎯C Na2N2C (Natriumcyanamid) + 2 H2

>

°

Na2N2C + C ⎯⎯⎯ →

⎯

600 C

2 NaCN

KCN erhält man z.B. nach der Gleichung:

HCN + KOH ⎯ →

⎯ KCN + H2O

Kaliumcyanid wird durch starke Oxidationsmittel zu KOCN, Kaliumcyanat, oxidiert. Mit Säuren entsteht daraus eine wässrige Lösung von HOCN, Cyan-
säure, die man auch durch thermische Zersetzung von Harnstoff erhalten kann.

Von der Cyansäure existiert eine Iso-Form, die mit der Normal-Form im Gleichgewicht steht (= Tautomerie). Cyansäure kann zur Cyanursäure trimerisieren (s.

Bd. II).

H–O–C≡N|

O=C=NH

Normal-Form

Iso-Form

Das Cyanat-Ion, |N≡C– O | –, ist wie das Isocyanat-Ion ein Pseudohalogenid.

Weitere Pseudohalogenide sind die Anionen: SCN–, Thiocyanat (Rhodanid) und N –

3 , Azid, s. S. 337, 391.

Knallsäure, Fulminsäure, ist eine zur Cyansäure isomere Substanz, welche im freien Zustand sehr unbeständig ist. Ihre Schwermetallsalze (Hg- und Ag-Salze) dienen als Initialzünder. Die Salze heißen Fulminate. Man erhält sie aus dem Metall, Salpetersäure und Ethanol. Auch von der Knallsäure gibt es eine Iso-Form: H–C≡N +– O | –

–|C≡N +– O –H

Iso-Form

Edelgase (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

Die Edelgase bilden die VIII. bzw. 0. Hauptgruppe des Periodensystems (PSE).

Sie haben eine abgeschlossene Elektronenschale (= Edelgaskonfiguration): Helium hat s2-Konfiguration, alle anderen haben eine s2p6-Konfiguration. Aus diesem Grund liegen sie als einatomige Gase vor und sind sehr reaktionsträge.

Zwischen den Atomen wirken nur van der Waals-Kräfte, s. S. 114.

Vorkommen: In trockener Luft sind enthalten (in Volumenanteilen (%)): He: 5,24 · 10–4, Ne: 1,82 · 10–3, Ar: 0,934, Kr: 1,14 · 10–4, Xe: 1 · 10–5, Rn nur in Spuren. Rn und He kommen ferner als Folgeprodukte radioaktiver Zerfallsprozesse in einigen Mineralien vor. He findet man auch in manchen Erdgasvorkommen (bis zu 10 %).

Radon ist ein radioaktives Gas, das in Gesteinen und Böden vorkommt, von dort aus gelangt es in die Luft. Menschen können das Gas und seine Zerfallsprodukte mit der Atemluft aufnehmen. Während Radon zum größten teil wieder ausgeatmet wird, lagern sich seine radioaktiv strahlenden Zerfallsprodukte in der Lunge an.

Hier können sie Krebs verursachen. Betroffen sind nach Angaben von Experten Gebiete in Süddeutschland, im Schwarzwald, Thüringen, Sachsen und der Eifel.

Europaweit sollen pro Jahr 20000 Todesfälle auf das Konto von Radonstrahlung gehen. Auf der anderen Seite wird in Deutschland in 8 Badeorten die so genannte Radontherapie angeboten. S. hierzu BfS zur Radon-Balneotherapie in „Informationen des Bundesamtes für Strahlenschutz“, 2/00, 3.Jg., Juni 2000.

Gewinnung: He aus den Erdgasvorkommen, die anderen außer Rn aus der verflüssigten Luft durch Adsorption an Aktivkohle, anschließende Desorption und fraktionierte Destillation.

Eigenschaften: Die Edelgase sind farblos, geruchlos, mit Ausnahme von Radon ungiftig und nicht brennbar. Weitere Daten sind in Tabelle 34 enthalten.

Verwendung: Helium: Im Labor als Schutz- und Trägergas, ferner in der Kryo-technik, der Reaktortechnik und beim Gerätetauchen als Stickstoffersatz zusammen mit O2 wegen der im Vergleich zu N2 geringeren Löslichkeit im Blut. Argon: Als Schutzgas bei metallurgischen Prozessen und bei Schweißarbeiten. Edelgase finden auch wegen ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit als Füllgas für Glühlampen Verwendung, ferner in Gasentladungslampen und Lasern.

In Gasentladungslampen leuchtet Helium gelb, Neon rot, Argon blau und rot,

Krypton gelb-grün und Xenon blau-grün.

394

Spezielle Anorganische Chemie

6

6p2

6s10

5d

–71

–62

Radon

14

1040

, seine 2

[Xe]4f6

5p2

5s10

Xenon

–112

[Kr]4d6

4p2

4s10

–157

–152 –108

1320 1170

192 217

Krypton

[Ar]3d6

Ab 2,18 K und 1,013 bar zeigt He ungewöhnliche Eigenschaften

3p2

Argon

–189

[Ne]3s6
sp2

2s

Neon

2

–249

–246 –186

2080 1520

160 192

1s2

(104 bar)

99
a

–269

2370

–269

Eigenschaften der Edelgase

]

[°C

Tabelle 34.

Element Helium

Elektronen- 1s
konfiguration

Schmp. [°C]

Sdp.

Ionisierungs-
energie [kJ/mol]

Kovalenter

Atomradius [pm]

Helium ist bei 1 bar am absoluten Nullpunkt flüssig (He I). a

(He II): supraflüssiger Zustand. Seine Viskosität ist um 3 Zehnerpotenzen kleiner als die von gasförmigen H

Wärmeleitfähigkeit ist um 3 Zehnerpotenzen höher als die von Kupfer bei Raumtemperatur.

Edelgase (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

395

Chemische Eigenschaften: Nur die schweren Edelgase gehen mit den stark elektronegativen Elementen O2 und F2 Reaktionen ein, weil die Ionisierungsenergien mit steigender Ordnungszahl abnehmen. So kennt man von Xenon verschiedene Fluoride, Oxide und Oxidfluoride. Ein XeCl2 entsteht nur auf Umwegen.

Verbindungen

Die erste hergestellte Edelgasverbindung ist das Xe+[PtF6]– ( Bartlett, 1962).

Xenonfluoride sind farblose, kristalline, verdampfbare Stoffe. Sie entstehen bei der Reaktion: Xe + n · F2 + Energie (elektrische Entladungen, UV-Bestrahlung, Erhitzen).

XeF2: linear gebaut. Schmp. 129°C. Disproportioniert:

2

XeF

∆

2 ⎯ →

⎯ Xe + XeF4

XeF4: planar-quadratisch. Schmp. 117°C. Lässt sich im Vakuum sublimieren.

XeF6: oktaedrisch verzerrt.

> 50°C

XeF6 + RbF

Rb[XeF7]

1/2 XeF6 + 1/2 Rb2[XeF8]

(leicht
verzerrtes
quadratisches

Antiprisma)

XeF

–

6 + HF ⎯ →

⎯ [XeF5]+HF2

Xenon-Oxide

XeO3 entsteht bei der Reaktion

XeF6 + 3 H2O ⎯ →

⎯ XeO3 + 6 HF

∆H = +401 kJ · mol–1
und ist in festem Zustand explosiv. Die wässrige Lösung ist stabil und wirkt stark oxidierend. Mit starken Basen bilden sich Salze der Xenonsäure H2XeO4, welche mit OH–-Ionen disproportionieren:

2

HXeO –

4–

4 + 2 OH– ⎯ →

⎯ XeO6 + Xe + O2 + 2 H2O

Das XeO 4–

6

-Anion ist ein starkes Oxidationsmittel (Perxenat-Ion). Beispiele:

Na4XeO6, Ba2XeO6.

XeO4 ist sogar bei –40°C noch explosiv (Zersetzung in die Elemente). Es ist tetraedrisch gebaut und isoelektronisch mit IO –

4 . Die Herstellung gelingt mit

Ba2XeO6 und konz. H2SO4.

396

Spezielle Anorganische Chemie
freie

Elektronen-

F

F
paare

Xe

F

F

Abb. 169. XeF2-Moleküle im

Abb. 170. Molekülstruktur von XeF4.

XeF2-Kristall

Xe ↔ F = 195 pm

Oxidfluoride von Xenon: XeOF4, XeO2F2, XeOF2.

KrF2 , Kryptondifluorid, entsteht aus Kr und F2. Es ist nur bei tiefer Temperatur stabil.

RnFx bildet sich z.B. aus Rn und F2 beim Erhitzen auf 400°C.

XeCl2 wurde massenspektroskopisch und IR-spektroskopisch nachgewiesen. Von

XeCl4 existiert ein Mößbauer-Spektrum.

XeOF4 entsteht als Primärprodukt bei der Reaktion von XeF6 (bei 50°C) mit Quarzgefäßen und durch partielle Hydrolyse. Es ist eine farblose Flüssigkeit.

Schmp. –28°C.

O

F

F

Xe

Xe

F

F

O

O

O

Abb. 171. Molekülstruktur

Abb. 172. Struktur von XeO3.

von XeOF

–

4

Xe–O = 176 pm (ähnlich dem IO3 -Ion)

Edelgase (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

397

„Physikalische Verbindungen“

Beim Ausfrieren von Wasser bei Gegenwart der Edelgase bildet sich eine besondere kubische Eis-Struktur.

Pro Elementarzelle mit 46 H2O-Molekülen sind 8 Hohlräume vorhanden, die von Edelgasatomen besetzt sind: 8 E · 46 H2O. Diese Substanzen bezeichnet man als Einschlussverbindungen, Clathrate (Käfigverbindungen).

Ähnliche Substanzen entstehen mit Hydrochinon in einer Edelgasatmosphäre unter Druck.

Beschreibung der Bindung in Edelgasverbindungen

Zur Beschreibung der Bindung der Edelgasverbindungen wurden sehr unter-
schiedliche Ansätze gemacht.

Besonders einfach ist die Anwendung des VSEPR-Konzepts, s. S. 93. Es gibt auch MO-Modelle, die nur 5s- und 5p-Orbitale von Xenon benutzen.

Die Möglichkeit, dass 5d-, 6s- und 6p-Orbitale an der Bindung beteiligt sind, wird besonders für XeF4 und XeF6 diskutiert.

398

Spezielle Anorganische Chemie

Allgemeine Verfahren zur Reindarstellung von Metallen (Übersicht)

Einige Metalle kommen in elementarem Zustand (= gediegen) vor: Au, Ag, Pt, Hg. Siehe Cyanidlaugerei für Ag, Au.

Von den Metallverbindungen sind die wichtigsten: Oxide, Sulfide, Carbonate, Silicate, Sulfate, Phosphate und Chloride.

Entsprechend den Vorkommen wählt man die Aufarbeitung. Sulfide führt man meist durch Erhitzen an der Luft ( = Rösten) in die Oxide über.

I. Reduktion der Oxide zu den Metallen

1) Reduktion mit Kohlenstoff bzw. CO:

Fe, Cd, Mn, Mg, Sn, Bi, Pb, Zn, Ta.

Metalle, die mit Kohlenstoff Carbide bilden, können auf diese Weise nicht rein erhalten werden. Dies trifft für die meisten Nebengruppenelemente zu.

S. auch „Ferrochrom“, „Ferromangan“, „Ferrowolfram“, „Ferrovanadin“.

2) Reduktion mit Metallen
a)

Das
aluminothermische Verfahren eignet sich z.B. für Cr2O3, MnO2, Mn3O4, Mn2O3, V2O5, BaO (im Vakuum), TiO2.

Cr2O3 + Al ⎯ →

⎯ Al2O3 + 2 Cr

∆H = –535 kJ · mol–1

b) Reduktion mit Alkali- oder Erdalkalimetallen

V2O5 mit Ca; TiO2 bzw. ZrO2 über TiCl4 bzw. ZrCl4 mit Na oder Mg.

Auf die gleiche Weise gewinnt man Lanthanoide (s. S. 461) und einige Actinoide (s. S. 463).

3) Reduktion mit Wasserstoff bzw. Hydriden

Beispiele: MoO3, WO3, GeO2, TiO2 (mit CaH2).

II. Elektrolytische Verfahren

1) Schmelzelektrolyse

Zugänglich sind auf diese Weise Aluminium aus Al2O3, Natrium aus NaOH, die Alkali- und Erdalkalimetalle aus den Halogeniden.

Allgemeine Verfahren zur Reindarstellung von Metallen (Übersicht) 399

2) Elektrolyse wässriger Lösungen

Cu, Cd bzw. Zn aus H2SO4-saurer Lösung von CuSO4, CdSO4 bzw. ZnSO4.

Vgl. Kupfer-Raffination.

Reinigen kann man auf diese Weise auch Ni, Ag, Au.

III. Spezielle Verfahren

1) Röst-Reaktionsverfahren

für Pb aus PbS und Cu aus Cu2S.

2) Transport-Reaktionen
a) Mond-Verfahren: Ni + 4 CO

80°

⎯⎯ →

⎯C Ni(CO)

180°

4 ⎯⎯

→

⎯C Ni + 4 CO
b)

Aufwachs-Verfahren (van Arkel und de Boer) für Ti, V, Zr, Hf.

500°C

Beispiel: Ti + 2 I2

TiI4

1200°C

3) Erhitzen (Destillation, Sublimation)

As durch Erhitzen von FeAsS. Hg aus HgS unter Luftzutritt.

4) Niederschlagsarbeit:

Sb2S3 + 3 Fe ⎯ →

⎯ 2 Sb + 3 FeS

5) Zonenschmelzen

B) Nebengruppenelemente*

Im Langperiodensystem von S. 43 sind zwischen die Elemente der Hauptgruppen II a und III a die sog. Übergangselemente eingeschoben. Zur Definition der Übergangselemente s. S. 44.

Man kann nun die jeweils untereinander stehenden Übergangselemente zu sog.

Nebengruppen zusammenfassen. Hauptgruppen werden durch den Buchstaben a und Nebengruppen durch den Buchstaben b im Anschluss an die durch römische Zahlen gekennzeichneten Gruppennummern unterschieden.

Die Elemente der Nebengruppe II b (Zn, Cd und Hg) haben bereits vollbesetzte d-Niveaus: d10s2 und bilden den Abschluss der einzelnen Übergangsreihen.

Sie werden meist gemeinsam mit den Übergangselementen besprochen, weil sie in ihrem chemischen Verhalten manche Ähnlichkeit mit diesen aufweisen.

Die Nummerierung der Nebengruppen erfolgt entsprechend der Anzahl der Valenzelektronen (Zahl der d- und s-Elektronen). Die Nebengruppe VIII b besteht aus drei Spalten mit insgesamt 9 Elementen. Sie enthält Elemente unterschiedlicher Elektronenzahl im d-Niveau. Diese Elementeinteilung ist historisch entstanden, weil die nebeneinander stehenden Elemente einander chemisch sehr ähnlich sind. Die sog. Eisenmetalle Fe, Co, Ni unterscheiden sich in ihren Eigenschaften recht erheblich von den sechs übrigen Elementen, den sog. Platinmetallen, s.

hierzu auch S. 43.

Alle Übergangselemente sind Metalle. Sie bilden häufig stabile Komplexe und können meist in verschiedenen Oxidationsstufen auftreten. Einige von ihnen bilden gefärbte Ionen und zeigen Paramagnetismus (s. hierzu Kap. 6). Infolge der relativ leicht anregbaren d-Elektronen sind ihre Emissionsspektren Bandenspek-
tren.

Die mittleren Glieder einer Übergangsreihe kommen in einer größeren Zahl verschiedener Oxidationsstufen vor als die Anfangs- und Endglieder (s. Tabelle 37).

* Zu der Durchnummerierung aller Gruppen des PSE von 1 bis 18 s. S. 43.

402

Spezielle Anorganische Chemie

2

4s

II

Zn

10

133

419

906

7,3

74

–0,76

3d

1

4s

Cu

10

3d

I

2

4s

Ni

8

125 128

72 69

62

1450 1083

2730 2600

8,9 8,9

–0,25 –0,35

3d2

4s

VIII

Co

7

125

74

63

1490

2900

8,9

–0,28

–0,4

3d2

4s6

–0,04

3d2

4s

5

3d

–0,28

1

4s

VI VII

Cr Mn Fe

5

137 137 124

88 80 76

63 66 64

1900 1250 1540

2640 2100 3000

7,2 7,4 7,9

–0,91 –1,18 –0,44

–0,74

3d2

V

V

4s3

–1,2

–0,85

3d2

4s

IV

Ti

2

145 132

90 88

87 74

1670 1900

3260 3450

4,5 5,8

–1,63

–1,2

3d2

4s

III

Sc

1

–

161

81

1540

2730

3,0

–2,1

[°C]

]

Eigenschaften der Elemente Sc – Zn

[pm]*

[°C]

3

[pm]**

[V]

[V]

Metall.

-Werte sind in saurer Lösung gemessen.

2+

3+

0

im chemisch stabilen Gaszustand.

2+

3+

M/M

M/M

0

0

Tabelle 35.

Elektronen- 3d
konfiguration

Atomradius

Schmelzpunkt

Siedepunkt

Dichte [g/cm

Ionenradius

M

M

E

E

* im

**

Die E

Nebengruppenelemente

403

Tabelle 36. Eigenschaften der Elemente Mo, Ru – Cd und W, Os – Hg Mo

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

Elektronen-

4d55s1 4d75s1 4d85s1 4d10 4d10s1 4d10s2
konfiguration

Atomradius

[pm]* 136 133 134 138 144 149

Schmelzpunkt

[°C] 2610 2300 1970 1550 961 321

Siedepunkt

[°C] 5560 3900 3730 3125 2210 765

Dichte [g/cm3]

10,2 12,2 12,4 12,0 10,5 8,64

E0M/M+

+0,79

E0M/M2+

+0,45

+0,6

+1,0

–0,4

E0M/M3+

–0,2

W

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Elektronen-

5d46s2 5d66s2 5d96s0 5d96s1 5d10s1 5d10s2
konfiguration

Atomradius

[pm]* 137 134 136 139 144 152

Schmelzpunkt

[°C] 3410 3000 2450 1770 1063 –39

Siedepunkt

[°C] 5930 5500 4500 3825 2970 357

Dichte [g/cm3]

19,3 22,4 22,5 21,4 19,3 13,54

E0M/M+

+1,68

E0M/M2+

+0,85

+1,1

+1,0 +0,85

E0M/M4+

+0,05

*im Metall.

Die E0-Werte sind in saurer Lösung gemessen.

Innerhalb einer Nebengruppe nimmt die Stabilität der höheren Oxidationsstufen von oben nach unten zu (Unterschied zu den Hauptgruppen!).

Die meisten Übergangselemente kristallisieren in dichtesten Kugelpackungen. Sie zeigen relativ gute elektrische Leitfähigkeit und sind im Allgemeinen ziemlich hart, oft spröde und haben relativ hohe Schmelz- und Siedepunkte. Den Grund hierfür kann man in den relativ kleinen Atomradien und dem bisweilen beträchtlichen kovalenten Bindungsanteil sehen.

Beachte: Die Elemente der Gruppe II b (Zn, Cd, Hg) sind weich und haben niedrige Schmelzpunkte.

Vorkommen: meist als Sulfide und Oxide, einige auch gediegen.

404

Spezielle Anorganische Chemie

Zn

+II 4,6

Cd

+II 4,6

Hg

+I

4,6

4,6

2,4

4

2,4

4,(5),6 +II 2,4,6

Cu

+I

+II

+I

(+II)

+I

+III

4,6

Ag

4

Au

4

6

Ni

+II

(+III)

+II

+IV 6

+II

+IV

Pd

5

6

Pt

5

6

6

III

+II

+III

Rh

+

+IV

Ir

+III

+IV

(+VI)

oordinationszahlen der Elemente Sc – Zn, Mo,

Co

6

6

4

4

5,6

6

6

4,5,6

6

4,5,6

4,5,6

Fe

+II

+III

(+IV)

(+VI)

Ru

+II

+III

+IV

+VI

Os

+IV

+VI

+VIII

4,6

5

6

4

3,4

+II

(+III)

(+IV)

(+VI)

+VII

die zugehörigen K
und

Mn

6

4,6

4

6

5,6,8

4,6,8

6,8

5,6,8

4,6,8

Cr

+II

+III

+VI

Mo

+III

+IV 6,8

+V

+VI

W

+IV

+V

+VI

6

4,5,6

4,5,6

4,5,6

Oxidationsstufen

V

+II

+III

+IV

+V

Wichtige

6

4,6

Ti

+III

+IV

(7,8)

+III

+IV 4

Tabelle 37.

Ru – Cd, W, Os – Hg und Ce

Sc

+III

Ce

Die Oxidationszahlen sind durch römische Zahlen gekennzeichnet.

Die arabischen Zahlen geben die zugehörigen Koordinationszahlen an.

Nebengruppenelemente

405

Herstellung: durch Rösten der Sulfide und Reduktion der entstandenen Oxide mit Kohlenstoff oder CO. Falls Carbidbildung eintritt, müssen andere Reduktionsmittel verwendet werden: Aluminium für die Herstellung von Mn, V, Cr, Ti, Wasserstoff für die Herstellung von W oder z.B. auch die Reduktion eines Chlorids mit Magnesium oder elektrolytische Reduktion.

Hochreine Metalle erhält man durch thermische Zersetzung der entsprechenden Iodide an einem heißen Wolframdraht. S. hierzu die Übersicht S. 398.

Oxidationszahlen

Die höchsten Oxidationszahlen erreichen die Elemente nur gegenüber den stark elektronegativen Elementen Cl, O und F. Die Oxidationszahl +8 wird in der Gruppe VIII b nur von Os und Ru erreicht.

Tabelle 37 enthält eine Zusammenstellung wichtiger Oxidationsstufen und der zugehörigen Koordinationszahlen.

Qualitativer Vergleich der Standardpotentiale von einigen Metallen in verschiedenen Oxidationsstufen (vgl. hierzu Kap. 9)

Beachte die folgenden Regeln:

1. Je negativer das Potential eines Redoxpaares ist, umso stärker ist die reduzierende Wirkung des reduzierten Teilchens (Red).

2. Je positiver das Potential eines Redoxpaares ist, umso stärker ist die oxidierende Wirkung des oxidierten Teilchens (Ox).

3. Ein oxidierbares Teilchen Red(1) kann nur dann von einem Oxidationsmittel Ox(2) oxidiert werden, wenn das Redoxpotential des Redoxpaares Red(2)/

Ox(2) positiver ist als das Redoxpotential des Redoxpaares Red(1)/Ox(1). Für die Reduktion sind die Bedingungen analog.

Beispiel 1: Mangan-Ionen in verschiedenen Oxidationsstufen in sauren Lösungen: E0

+

0

+

+

Mn Mn 2

/

= –1,18 V;

E Mn2 / Mn3

= +1,15 V

E0

+

Mn 2 / MnO

= +1,23 V

2

E0

+

0

Mn 2

MnO −

/

= +1,51 V;

E

− = +1,63 V

4

MnO / MnO

2

4

Schlussfolgerung: Mn2+ ist relativ stabil gegenüber einer Oxidation. MnO2 und MnO4– sind starke Oxidationsmittel. Mn3+ lässt sich leicht zu Mn2+ reduzieren.

406

Spezielle Anorganische Chemie

Beispiel 2: (in saurer Lösung)

E0

+

0

+

+

Co Co2

/

= –0,277 V;

E Co2 /Co3

= +1,82 V

Schlussfolgerung: Co3+ kann aus Co2+ nur durch Oxidationsmittel mit einem Redoxpotential > +1,82 V erhalten werden. Ein geeignetes Oxidationsmittel ist z.B.

S

2–

0

−

2−

2O8
mit E 2HSO /S O

= +2,18V.

4

2

8

Beispiel 3: (in saurer Lösung)

E0

+

0

+

Fe Fe2

/

= –0.44 V;

E Fe Fe3

/

= –0,036 V

E0

+

+

0

+

Fe2 / Fe3

= +0,77 V;

E Fe3 FeO 2−

/

= +2,2 V

4

Schlussfolgerung: Ferrate mit FeO 2–

4
sind starke Oxidationsmittel. Fe2+ kann z.B.

leicht mit O

0

2 zu Fe3+ oxidiert werden, weil E H O / O = 1,23 V ist.

2

2

Qualitativer Vergleich der Atom- und Ionenradien
der Nebengruppenelemente

Atomradien

Wie aus Abb. 173 ersichtlich, fallen die Atomradien am Anfang jeder Übergangselementreihe stark ab, werden dann i.a. relativ konstant und steigen am Ende der Reihe wieder an. Das Ansteigen am Ende der Reihe lässt sich damit erklären, dass die Elektronen im vollbesetzten d-Niveau die außenliegenden s-Elektronen (4s, 5s usw.) gegenüber der Kernladung abschirmen, so dass diese nicht mehr so stark vom Kern angezogen werden.

Auf Grund der Lanthanoiden-Kontraktion (s.u.) sind die Atomradien und die Ionenradien von gleichgeladenen Ionen in der 2. und 3. Übergangsreihe einander sehr ähnlich.

Lanthanoiden-Kontraktion

Zwischen die Elemente Lanthan (Ordnungszahl 57) und Hafnium (Ordnungszahl 72) werden die 14 Lanthanoidenelemente oder Seltenen Erden eingeschoben, bei denen die sieben 4f-Orbitale, also innenliegende Orbitale besetzt werden. Da sich gleichzeitig pro Elektron die Kernladung um eins erhöht, ergibt sich eine stetige Abnahme der Atom- bzw. Ionengröße. Die Auswirkungen der Lanthanoiden-Kontraktion zeigen folgende Beispiele:

Lu3+ hat mit 85 pm einen kleineren Ionenradius als Y3+ (92 pm). Hf, Ta, W und Re besitzen fast die gleichen Radien wie ihre Homologen Zr, Nb, Mo und Tc.

Nebengruppenelemente

407

Ir

Abb. 173. Atomradien der Übergangselemente. Im Unterschied zu Abbildung 20 S.46 wurden hier die Kovalenzradien der Atome zugrunde gelegt, um eine der Realität angenäherte Vergleichsbasis sicherzustellen.

Hieraus ergibt sich eine große Ähnlichkeit in den chemischen Eigenschaften dieser Elemente.

Ähnliche Auswirkungen hat die Actinoiden-Kontraktion.

Ionenradien

Bei den Übergangselementen zeigen die Ionenradien eine Abhängigkeit von der Koordinationszahl und den Liganden. Abb. 174 zeigt den Gang der Ionenradien für M2+-Ionen der 3d-Elemente in oktaedrischer Umgebung, z.B. [M(H2O)6]2+. An dieser Stelle sei bemerkt, dass die Angaben in der Literatur stark schwanken.

Eine Deutung des Auf und Ab der Radien erlaubt die Kristallfeldtheorie: Bei schwachen Liganden wie H2O resultieren high spin-Komplexe. Zuerst werden die tiefer liegenden t2g-Orbitale besetzt (Abnahme des Ionenradius). Bei Mn2+ befindet sich je ein Elektron in beiden eg-Orbitalen. Diese Elektronen stoßen die Liganden stärker ab als die Elektronen in den t2g-Orbitalen. Hieraus resultiert ein größerer

408

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 174. Ionenradien für M2+-Ionen der 3d-Elemente in oktaedrischer Umgebung Ionenradius. Von Mn2+ an werden die t2g-Orbitale weiter aufgefüllt. Bei Zn2+
werden schließlich die eg-Orbitale vollständig besetzt.

Der Radius von Ionen mit low spin-Konfiguration ist kleiner als der Radius von Ionen mit high spin-Konfiguration.

Anmerkung: Der Gang der Hydrationsenthalpien ist gerade umgekehrt. Abnehmender Ionenradius bedeutet kürzeren Bindungsabstand. Daraus resultiert eine höhere Bindungsenergie bzw. eine höhere Hydrationsenthalpie.

I. Nebengruppe

Eigenschaften der Elemente

Cu

Ag

Au

Ordnungszahl

29 47 79

Elektronenkonfiguration 3d10 4s1 4d10 5s1 5d10 6s1

Schmp. [°C]

1083

961

1063

Ionenradius

[pm]

M+ 96

126

137

M2+ 69

89

–

M3+ –

–

85

Spez. elektr. Leitfähigkeit

5,72 · 105

6,14 · 105

4,13 · 105

[Ω–1 · cm–1]

Übersicht

Die Elemente dieser Gruppe sind edle Metalle und werden vielfach als Münzme-
talle bezeichnet. Edel bedeutet: Sie sind wenig reaktionsfreudig, denn die Valenzelektronen sind fest an den Atomrumpf gebunden. Der edle Charakter nimmt vom Kupfer zum Gold hin zu. In nicht oxidierenden Säuren sind sie unlöslich.

Kupfer löst sich in HNO3 und H2SO4, Silber in HNO3, Gold in Königswasser (HCl : HNO3 = 3 : 1).

Die Elemente unterscheiden sich in der Stabilität ihrer Oxidationsstufen: Stabil sind im allgemeinen Cu(II)-, Ag(I)- und Au(III)-Verbindungen.

Kupfer

Vorkommen: gediegen, als Cu2S (Kupferglanz), Cu2O (Cuprit, Rotkupfererz), CuCO3 · Cu(OH)2 (Malachit), CuFeS2 (≡ Cu2S · Fe2S3) (Kupferkies).

Herstellung: (1) Röstreaktionsverfahren:

2

Cu

⎯ →

⎯

2S + 3 O2

2 Cu2O + 2 SO2
und Cu2S + 2 Cu2O ⎯ →

⎯ 6 Cu + SO2

410

Spezielle Anorganische Chemie

Geht man von CuFeS2 aus, muss das Eisen zuerst durch kieselsäurehaltige Zuschläge verschlackt werden (Schmelzarbeit).

(2) Kupfererze werden unter Luftzutritt mit verd. H2SO4 als CuSO4 gelöst. Durch Eintragen von elementarem Eisen in die Lösung wird das edlere Kupfer metallisch abgeschieden (Zementation, Zementkupfer):

Cu2+ + Fe ⎯ →

⎯ Cu + Fe2+

Die Reinigung von Rohkupfer („Schwarzkupfer“) erfolgt durch Elektroraffination, s. S. 184.

Eigenschaften: Reines Kupfer ist gelbrot. Unter Bildung von Cu2O erhält es an der Luft die typische kupferrote Farbe. Bei Anwesenheit von CO2 bildet sich mit der Zeit basisches Carbonat (Patina): CuCO3 · Cu(OH)2. Grünspan ist basisches Kupferacetat. Kupfer ist weich und zäh und kristallisiert in einem kubisch flächenzentrierten Gitter. Es besitzt hervorragende thermische und elektrische Leitfähigkeit.

Verwendung: Wegen seiner besonderen Eigenschaften findet Kupfer als Metall vielfache Verwendung. Es ist auch ein wichtiger Legierungsbestandteil, z.B. mit Sn in der Bronze, mit Zn im Messing und mit Zn und Ni im Neusilber. Das hervorragende elektrische Leitvermögen wird in der Elektrotechnik genutzt. Kupfer ist wohl das älteste Werkmetall.

Kupferverbindungen

Kupfer(II)-Verbindungen: Elektronenkonfiguration 3d9; paramagnetisch; meist gefärbt.

CuO (schwarz) bildet sich beim Verbrennen von Kupfer an der Luft. Es gibt leicht seinen Sauerstoff ab. Bei stärkerem Erhitzen entsteht Cu2O.

Cu(OH)2 bildet sich als hellblauer schleimiger Niederschlag: Cu2+ + 2 OH– ⎯ →

⎯ Cu(OH)2

Beim Erhitzen entsteht CuO. Cu(OH)2 ist amphoter;

Cu(OH)2 + 2 OH–

[Cu(OH)4]2+ (hellblau)

Komplex gebundenes Cu2+ wird in alkalischer Lösung leicht zu Cu2O reduziert (s.

hierzu Fehlingsche Lösung, (s. Bd. II).

CuS (schwarz), Gestein; LpCuS = 10–40 mol2 · L–2

CuF2 (weiß) ist vorwiegend ionisch gebaut (verzerrtes Rutilgitter).

CuCl2 ist gelbbraun. Die Substanz ist über Chlorbrücken vernetzt: (CuCl2)x. Es enthält planar-quadratische CuCl4-Einheiten. CuCl2 löst sich in Wasser unter Bildung eines grünen Dihydrats: CuCl2(H2O)2. Die Struktur ist planar. Die Cu–Cl-Bindung besitzt einen beträchtlichen kovalenten Bindungscharakter.

I.

Nebengruppe

411

Abb. 175. Die Umgebung des fünften H2O-Moleküls in CuSO4 · 5 H2O

CuSO4 , (wasserfrei) ist weiß und CuSO4 · 5 H2O (Kupfervitriol) blau. Im trikli-nen CuSO4 · 5 H2O gibt es zwei Arten von Wassermolekülen. Jedes der beiden Cu2+-Ionen in der Elementarzelle ist von vier H2O-Molekülen umgeben, die vier Ecken eines verzerrten Oktaeders besetzen. Außerdem hat jedes Cu2+ zwei O-Atome aus den SO 2–

4

-Tetraedern zu Nachbarn. Das fünfte H2O-Molekül ist nur
von anderen Wassermolekülen und von O-Atomen der SO 2–

4

-lonen umgeben,

Abb. 175.

[Cu(NH3)4]2+ bildet sich in wässriger Lösung aus Cu2+-Ionen und NH3. Die tiefblaue Farbe des Komplex-Ions dient als qualitativer Kupfernachweis. Der

„Cu(II)-tetrammin-Komplex“ hat eine quadratisch-planare Anordnung der Liganden, wenn man nur die nächsten Nachbarn des Cu2+-Ions berücksichtigt. In wässriger Lösung liegt ein verzerrtes Oktaeder vor; hier kommen zwei H2O-Moleküle als weitere Liganden (in größerem Abstand) hinzu. S. hierzu Kapitel 6. Die alkalische Lösung des Komplexes [Cu(NH3)4](OH)2 (Schweizers Reagens) löst Cellulose. Durch Einspritzen der Cellulose-Lösungen in Säuren oder Basen bilden sich Cellulosefäden (Kupferseide).

Kupfer(I)-Verbindungen: 3d10; diamagnetisch, farblos. Sie enthalten große polarisierbare Anionen und kovalenten Bindungsanteil.

In Wasser sind Cu+-Ionen instabil:

2

Cu+

Cu2+ + Cu

Das Gleichgewicht liegt auf der rechten Seite. Nur Anionen und Komplexliganden, welche mit Cu+ schwerlösliche oder stabile Verbindungen bilden, verhindern die Disproportionierung. Es bilden sich dann sogar Cu+-Ionen aus Cu2+ Ionen.

Beispiele:

Cu2+ + 2 I– ⎯ →

⎯ CuI + 1/2 I2

2

Cu2+ + 4 CN– ⎯ →

⎯ 2 CuCN + (CN)2

Struktur von (CuCN)x: ⎯ →

⎯ Cu–C≡N| ⎯ →

⎯ Cu–C≡N| ⎯ →

⎯ Cu–C≡N|

412

Spezielle Anorganische Chemie

CuCN ist im Überschuss von CN–-Ionen löslich und kann folgende Komplexe bilden:

[Cu(CN)2]– bildet im Gitter polymere, spiralige Anion-Ketten mit trigonal planarer Anordnung und KZ 3 am Kupfer.

[Cu(CN)3]2– bildet Ketten aus Cu(CN)4-Tetraedern.

[Cu(CN)4]3–-Ionen liegen als isolierte Tetraeder vor.

Cu2O entsteht durch Reduktion von Cu2+ als gelber Niederschlag. Rotes Cu2O
erhält man durch Erhitzen von CuO bzw. gelbem Cu2O.

Kupfer(I)-Salze können CO binden:

Cu(NH3)2Cl + CO

[Cu(NH3)2ClCO].

Silber

Vorkommen: gediegen, als Ag2S (Silberglanz), AgCl (Hornsilber), in Blei- und Kupfererzen.

Gewinnung: Silber findet sich im Anodenschlamm bei der Elektroraffination von Kupfer. Angereichert erhält man es bei der Bleidarstellung. Die Abtrennung vom Blei gelingt z.B. durch „Ausschütteln“ mit flüssigem Zink (= Parkesieren). Zn und Pb sind unterhalb 400°C praktisch nicht mischbar. Ag und Zn bilden dagegen beim Erstarren Mischkristalle in Form eines Zinkschaums auf dem flüssigen Blei.

Durch teilweises Abtrennen des Bleis wird das Ag im Zinkschaum angereichert.

Nach Abdestillieren des Zn bleibt ein „Reichblei“ mit 8 - 12 % Ag zurück. Die Trennung Ag/Pb erfolgt jetzt durch Oxidation von Pb zu PbO, welches bei 884°C
flüssig ist, auf dem Silber schwimmt und abgetrennt werden kann (Treibarbeit).

Eine weitere Möglichkeit der Silbergewinnung bietet die Cyanidlaugerei (s.

Goldgewinnung, S. 413). Die Reinigung des Rohsilbers erfolgt elektrolytisch.

Eigenschaften: Ag besitzt von allen Elementen das größte thermische und elektrische Leitvermögen. Weitere Eigenschaften s. S. 409.

Verwendung: elementar für Münzen, Schmuck, in der Elektronik etc. oder als Überzug (Versilbern). Zur Verwendung von AgBr in der Photographie s. S. 389.

Silberverbindungen

Silber(I)-Verbindungen: Elektronenkonfiguration 4d10; meist farblos, stabilste Oxidationsstufe.

Ag2O (dunkelbraun) entsteht bei der Reaktion:

2

Ag+ + 2 OH– ⎯ →

⎯ 2 AgOH ⎯ →

⎯ Ag2O + H2O

Ag2S (schwarz) hat ein Löslichkeitsprodukt von ≈ 1,6 · 10–49 mol3 · L–3.

I.

Nebengruppe

413

AgNO3 ist das wichtigste Ausgangsmaterial für andere Ag-Verbindungen. Es ist leicht löslich in Wasser und entsteht nach folgender Gleichung:

3 Ag + 4 HNO ⎯ →

⎯

3

3 AgNO3 + NO + 2 H2O

AgF ist ionisch gebaut. Es ist leicht löslich in Wasser!

AgCl bildet sich als käsiger weißer Niederschlag aus Ag+ und Cl– LpAgCl = 1,6 ·

10–10 mol2 · L–2. In konz. HCl ist AgCl löslich:

AgCl + Cl– ⎯ →

⎯ [AgCl2]–

Mit wässriger verd. NH3-Lösung entsteht das lineare Silberdiamminkomplex-Kation: [Ag(NH3)2]+.

AgBr s. S. 269, 389.

AgF, AgCl, AgBr besitzen NaCl-Struktur.

AgSCN entsteht aus Ag+ + SCN–, Lp = 0,5 · 10–12 mol2 · L–2. Es ist polymer gebaut:

S Ag

N

N

C

Ag

S

AgCN zeigt eine lineare Kettenstruktur mit kovalenten Bindungsanteilen:

–Ag–CN–Ag–CN– . Es ist im CN–-Überschuss löslich.

Silber(II)-Verbindungen sind mit Ausnahme von AgF2 nur in komplexgebundenem Zustand stabil. Sie werden mit sehr kräftigen Oxidationsmitteln erhalten wie Ozon, Peroxodisulfat S

2–

2O8
oder durch anodische Oxidation.

AgF2 , Silberdifluorid, wird aus den Elementen hergestellt. Es ist ein kräftiges Oxidations- und Fluorierungsmittel.

Silber(III)-Verbindungen

Ag2O3 entsteht durch anodische Oxidation einer alkalischen Lösung von Ag(I)-

Verbindungen.

Gold

Vorkommen: hauptsächlich gediegen.

Gewinnung: (1) Aus dem Anodenschlamm der Kupfer-Raffination. (2) Mit dem Amalgamverfahren: Au wird durch Zugabe von Hg als Amalgam (Au/Hg) aus dem Gestein herausgelöst. Hg wird anschließend abdestilliert. (3) Aus gold-haltigem Gestein durch Cyanidlaugerei: Goldhaltiges Gestein wird unter Luftzu-

414

Spezielle Anorganische Chemie
tritt mit verdünnter NaCN-Lösung behandelt. Gold geht dabei als Komplex in Lösung. Mit Zn-Staub wird Au+ dann zu Au reduziert:

a)

2 Au + 4 NaCN + H

⎯ →

⎯

2O + 1/2 O2

2 Na[Au(CN)2] + 2 NaOH
b) 2

Na[Au(CN)2] + Zn ⎯ →

⎯ Na2[Zn(CN)4] + 2 Au

Die Reinigung erfolgt elektrolytisch.

Eigenschaften: Gold ist sehr weich und reaktionsträge. Löslich ist es z.B. in Kö-
nigswasser und Chlorwasser.

Verwendung: zur Herstellung von Münzen und Schmuck und als Legierungsbestandteil mit Cu oder Palladium, in der Dentaltechnik, Optik, Glas-, Keramik-industrie, Elektrotechnik, Elektronik

Gold(I)-Verbindungen sind in wässriger Lösung nur beständig, wenn sie schwerlöslich (AuI, AuCN) oder komplex gebunden sind. Sie disproportionieren leicht in Au(0) und Au (III). Beispiele:

AuCl + Cl– ⎯ →

⎯ [Cl–Au–Cl]–; 3

AuCl

2 Au + AuCl3

Gold(III)-Verbindungen: Das Au3+-Ion ist ein starkes Oxidationsmittel. Es ist fast immer in einen planar-quadratischen Komplex eingebaut. Beispiele: (AuCl3)2, (AuBr3)2 Die Herstellung dieser Substanzen gelingt aus den Elementen. (AuCl3)2
bildet mit Salzsäure Tetrachlorogoldsäure (hellgelb):

2 HCl + Au

⎯ →

⎯

2Cl6

2 H[AuCl4]

Au(OH)3 wird durch OH–-Ionen gefällt. Im Überschuss löst es sich: Au(OH)3 + OH–

[Au(OH)4]– (Aurate)

Beim Trocknen entsteht AuO(OH), beim Erhitzen Au.

X

X

X
planar - quadratische

Au

Au

Umgebung des

3+

Au in Au X

2 6

X

X

X

Cassiusscher Goldpurpur ist ein rotes Goldkolloid. Man erhält es aus Au(III)-

Lösungen durch Reduktion mit SnCl2. Es dient als analytischer Nachweis von Gold und vor allem zum Färben von Glas und Porzellan.

„Flüssiges Gold“ sind Umsetzungsprodukte von Gold(III)-chloro-Komplexen mit schwefelhaltigen Terpenen oder Harzen. Sie werden zum Bemalen von Glas und Porzellan benutzt.

Der Reinheitsgrad von Gold wird in Karat angegeben. 24 Karat ist 100% Gold, 18 Karat ist 75% Gold.

II. Nebengruppe

Eigenschaften der Elemente

Zn

Cd

Hg

Ordnungszahl

30 48 80

Elektronenkonfiguration 3d10 4s2 4d10 5s2 5
d10 6s2

Schmp.

[°C]

419 321 –39

Sdp.

[°C]

906 765 357

Ionenradius M2+ [pm]

74

97

110

E0M/M2+ [V]

–0,76

–0,40

+0,85

Übersicht

Zn und Cd haben in ihren Verbindungen — unter normalen Bedingungen — die Oxidationszahl +2. Hg kann positiv ein- und zweiwertig sein. Im Unterschied zu den Erdalkalimetallen sind die s-Elektronen fester an den Kern gebunden. Die Metalle der II. Nebengruppe sind daher edler als die Metalle der II. Hauptgruppe.

Die Elemente bilden Verbindungen mit z.T. sehr starkem kovalenten Bindungscharakter, z.B. Alkylverbindungen wie Zn(CH3)2. Sie zeigen eine große Neigung zur Komplexbildung: Hg2+ >> Cd2+ > Zn2+. An feuchter Luft überziehen sich die Metalle mit einer dünnen Oxid-, Hydroxidschicht oder auch mit einer Haut von basischem Carbonat, die vor weiterem Angriff schützt (Passivierung). Hg hat ein positives Normalpotential, es lässt sich daher schwerer oxidieren und löst sich

— im Gegensatz zu Zn und Cd — nur in oxidierenden Säuren. Hg bildet mit den meisten Metallen Legierungen, die sog. Amalgame. Einige dieser Legierungen sind weich, plastisch verformbar und erhärten mit der Zeit.

Vorkommen der Elemente: Zn und Cd kommen meist gemeinsam vor als Sulfide, z.B. ZnS (Zinkblende), Carbonate, Oxide oder Silicate. Die Cd-Konzentration ist dabei sehr gering. Hg kommt elementar vor und als HgS (Zinnober).

Herstellung: (1) Rösten der Sulfide bzw. Erhitzen der Carbonate und anschlie-
ßende Reduktion der entstandenen Oxide mit Kohlenstoff:

ZnS + 3/2 O ⎯ →

⎯

2

ZnO + SO2
bzw. ZnCO ⎯ →

⎯

3

ZnO + CO2

ZnO + C ⎯ →

⎯ Zn + CO

416

Spezielle Anorganische Chemie

(2) Elektrolyse von ZnSO4 (aus ZnO und H2SO4) mit Pb-Anode und Al-Kathode.

Die Reinigung erfolgt durch fraktionierte Destillation oder elektrolytisch. Cd fällt bei der Destillation an. HgS liefert beim Erhitzen direkt metallisches Hg.

Verwendung:

Zink: als Eisenüberzug (Zinkblech, verzinktes Eisen). Hierzu taucht man gut gereinigtes Eisen in eine Zinkschmelze (feuerverzinktes Eisen). Als Legierungsbestandteil z.B. im Messing (CuZn), als Anodenmaterial für Trockenbatterien, mit Säuren als Reduktionsmittel. ZnO, Zinkweiß, ist eine Malerfarbe. Kristallisiertes ZnS findet als Material für Leuchtschirme Verwendung, denn es leuchtet nach Belichten nach ( Phosphoreszenz). ZnCl2 wird als Flussmittel beim Löten verwendet.

Beachte: Zink wird von Säuren unter Wasserstoffentwicklung und Bildung von giftigen Zn2+-Ionen angegriffen. Im verzinkten Gefäßen darf man daher keine Speisen aufbewahren oder kochen. Unterschied zu Zinn!

Cadmium: als Rostschutz, als Elektrodenmaterial in Batterien, in Form seiner Verbindungen als farbige Pigmente, Legierungsbestandteil (Woodsches Metall, Schnellot) und in Form von Steuerstäben zur Absorption von Neutronen in Kernreaktoren.

Quecksilber: Verwendung zur Füllung von Thermometern, Barometern, Mano-metern, als Elektrodenmaterial, Quecksilberdampflampen für UV-reiches Licht usw. Quecksilber-Verbindungen sind wie das Metall sehr giftig und oft Bestandteil von Schädlingsbekämpfungsmitteln; sie finden aber auch bei Hautkrankheiten Verwendung. Silberamalgam war beliebt als Zahnfüllmaterial. Alkalimetall-Amalgame sind starke Reduktionsmittel.

Zink-Verbindungen

Zn(OH)2 ist amphoter. Mit OH–-Ionen bilden sich Zinkate: [Zn(OH)4]2– (Tetrahy-droxokomplex). Diese Reaktion ist der Grund dafür, dass Zn in alkalischer Lösung stärker reduziert als in saurer Lösung (E0 = –1,22V)

ZnO ist eine Malerfarbe (Zinkweiß):

Zn + 1/2 O ⎯ →

⎯

2

ZnO.

ZnS (weiß) kommt in zwei Modifikationen vor: Zinkblende (kubisch), s. S. 71, 339 und Wurtzit (hexagonal).

ZnSO4 bildet mit BaS Lithopone (weißes Farbstoffpigment): ZnSO4 + BaS ⎯ →

⎯ BaSO4 + ZnS

ZnR2 , Zinkorganyle, sind die ältesten metallorganischen Verbindungen.

Zn(CH3)2 wurde 1849 von E. Frankland entdeckt. Es sind unpolare, flüssige oder tiefschmelzende Substanzen. Sie sind linear gebaut. Herstellung: Zn + Alkylha-logenid im Autoklaven oder Umsetzung von ZnCl2 mit entsprechenden Lithiumorganylen oder Grignard-Verbindungen (s. Bd. II).

II.

Nebengruppe

417

Cadmium-Verbindungen

Cd(OH)2 ist in Laugen unlöslich, aber in Säuren löslich (Unterschied zu Zn(OH)2).

CdS ist schwerlöslich in Säuren.

Cd2+ + S2– ⎯ →

⎯ CdS (gelb)

Cadmiumgelb ist eine Malerfarbe. LpCdS = 10–29 mol2 · L–2

CdF2 kristallisiert im CaF2-Gitter, s. S. 64.

CdCl2 und CdI2 bilden typische Schichtengitter, s. S. 67.

Quecksilber-Verbindungen

Hg(I)-Verbindungen sind diamagnetisch. Sie enthalten die Einheit [Hg–Hg]2+
mit einer kovalenten Hg–Hg-Bindung. Hg 2+

2

-Ionen disproportionieren sehr leicht:

0

Hg 2+

2

Hg + Hg2+

E0 = –0,12 V

Beispiele:

Hg 2+

2

+ 2 OH–

Hg + HgO + H2O

Hg 2+

2

+ S2–

Hg + HgS

Hg 2+

2

+ 2 CN–

Hg + Hg(CN)2

Hg(I)-halogenide, X–Hg–Hg–X, sind linear gebaut und besitzen vorwiegend kovalenten Bindungscharakter. Mit Ausnahme von Hg2F2 sind sie in Wasser schwerlöslich. Hg2I2 ist gelb gefärbt, die anderen Halogenide sind farblos.

Hg2Cl2 (Kalomel) bildet sich in der Kälte nach der Gleichung: 2

HgCl

⎯ →

⎯

2 + SnCl2

Hg2Cl2 + SnCl4

Es entsteht auch aus HgCl2 und Hg. Mit NH3 bildet sich ein schwarzer Niederschlag:

Hg

⎯ →

⎯

2Cl2 + 2 NH3

Hg + HgNH2Cl + NH4Cl

Die schwarze Farbe rührt von dem feinverteilten, elementaren Quecksilber her.

418

Spezielle Anorganische Chemie

Hg(II)-Verbindungen

HgO kommt in zwei Modifikationen vor (verschiedene Korngröße bedingt Farb-unterschied!):

Hg2+ + 2 OH– ⎯ →

⎯ HgO (gelb) + H2O
und Hg2+ + 1/2 O ⎯ →

⎯

2

HgO (rot)

Bei Temperaturen > 400°C zerfällt HgO in die Elemente. Kristallines HgO besteht aus [–Hg–O–Hg–O–

] -Ketten.

Hg(OH)2 ist nicht isolierbar!

HgS kommt in der Natur als Zinnober (rot) vor. Diese Modifikation besitzt Kettenstruktur wie HgO. Aus Hg2+ + S2– bildet sich HgS (schwarz) mit Zinkblende-struktur, LpHgS = 1,67 · 10–54 mol2 · L–2. Durch Erwärmen von schwarzem HgS, z.B. in Na2S-Lösung, entsteht rotes HgS.

HgF2 ist ionisch gebaut und besitzt CaF2-Struktur.

Hg(CN)

∆

⎯ →

⎯

2

Hg + (CN)2; Hg(CN)2 + 2 CN– ⎯ →

⎯ [Hg(CN)4]2–

HgI2 ist enantiotrop und ein schönes Beispiel für das Phänomen der Thermochromie:

127°C

HgI2 (rot)

HgI2 (gelb)

Entsprechend der Ostwaldschen Stufenregel entsteht bei der Herstellung aus Hg2+ und I– zuerst die gelbe Modifikation, die sich in die rote umwandelt. Mit überschüssigen I–-Ionen bildet sich ein Tetraiodokomplex:

HgI2 + 2 I– ⎯ →

⎯ [HgI4]2–

Eine alkalische Lösung von K2[HgI4] dient als Nesslers-Reagens zum Ammoniak-Nachweis:

2

[HgI4]2– + NH3 + 3 OH– ⎯ →

⎯ [Hg2N]I · H2O + 7 I– + 2 H2O

(braunrote

Färbung)

Mit viel NH3 bildet sich ein rotbrauner Niederschlag von [Hg2N]OH (Millonsche

Base).

HgCl2 (Sublimat) bildet sich beim Erhitzen von HgSO4 mit NaCl. Schmp. 280°C, Sdp. 303°C. Es ist sublimierbar, leichtlöslich in Wasser und bildet Chlorokomplexe [HgCl3]– und [HgCl4]2–, in denen im festen Zustand sechsfachkoordiniertes Hg vorliegt.

II.

Nebengruppe

419

Cl

Cl

Cl

Cl

_

2

Hg

Hg

[HgCl ]

- Bandstruktur

4

KZ 6 am Hg

Cl

Cl

Cl

HgCl2 ist ein linear gebautes Molekül. In wässriger Lösung ist es nur sehr wenig dissoziiert. HgCl2 ist sehr giftig!

Reaktion mit gasförmigem NH3: Es entsteht weißes schmelzbares Präzipitat

(= Niederschlag), Schmp. 300°C:

HgCl

⎯ →

⎯

2 + 2 NH3

[Hg(NH3)2]Cl2

Bau: In einem kubischen Gitter aus Cl–-Ionen sind die Flächenmitten von

[H3N–Hg–NH3]2+-Ionen besetzt.

Reaktion mit wässriger NH3-Lösung: Es entsteht Hg(II)-amid-chlorid = weißes
unschmelzbares Präzipitat:

HgCl2 + 2 NH3 ⎯ →

⎯ Hg(NH2)Cl + NH4Cl

Hg(NH2)Cl bildet gewinkelte Ketten:

H2

N

+

Hg

Hg

Hg

+

N

H2

Beim Kochen einer wässrigen Lösung von Hg(NH2)Cl bildet sich das Chlorid der

Millonschen Base [Hg2N]OH. Die [Hg2N]+-Kationen bilden eine cristobalitähnliche Raumnetzstruktur (s. S. 71), während die Cl–-Ionen in kanalförmigen Hohlräumen sitzen und für den Ladungsausgleich sorgen. Die Cl–-Ionen können gegen andere Anionen ausgetauscht werden.

III. Nebengruppe

Eigenschaften der Elemente

Sc

Y

La

Ac

Ordnungszahl

21 39 57 89

Elektronenkonfiguration 3d1 4s2 4d1 5s2 5d1 6s2 6d1 7 s2

Schmp. [°C]

1540

1500

920

1050

Ionenradius M3+ [pm]

81

92

114

118

Dichte [g · cm–3] 2,99

4,472

6,162

Übersicht

Die d1-Elemente sind typische Metalle, ziemlich weich, silbrig-glänzend und sehr reaktionsfähig. Sie haben in allen Verbindungen die Oxidationsstufe +3. Ihre Verbindungen zeigen große Ähnlichkeit mit denen der Lanthanoiden. Sc, Y und La werden daher häufig zusammen mit den Lanthanoiden als Metalle der „Seltenen Erden“ bezeichnet. Die Abtrennung von Sc und Y von Lanthan und den Lanthanoiden gelingt mit Ionenaustauschern. Y, La finden Verwendung z.B. in der Elektronik und Reaktortechnik.

Verschiedene keramische Supraleiter bestehen aus Ba–La–Cu-Oxiden. Für die Verbindung YBa2Cu3O7 wurde eine Sprungtemperatur von 92 K angegeben.

Scandium

Vorkommen: als Oxid (bis 0,2 %) in Erzen von Zn, Zr, W; in dem seltenen Mineral Thortveitit (Y,Sc)2(Si2O7).

Herstellung: durch Schmelzelektrolyse eines Gemisches aus ScCl3 (wasserfrei) und KCl oder LiCl an einer Zn-Kathode. Es entsteht eine Zn–Sc-Legierung. Zn wird bei höherer Temperatur im Vakuum abdestilliert.

Das Fluorid lässt sich auch mit Calcium oder Magnesium reduzieren.

Herstellung von ScCl3:

Sc2O3 + 3 C + 3 Cl2 ⎯ →

⎯ 2 ScCl3 + 3 CO

422

Spezielle Anorganische Chemie

Eigenschaften: Sc ist relativ unedel und daher leicht in Säuren löslich. Es bildet Komplexe, z.B. K3[ScF6].

Yttrium

Vorkommen: als Oxid in den Yttererden. Als Ausgangsmaterial für die Herstellung dient meist das Mineral Xenotim YPO4. Herstellung s. Sc. Bei den Leuchtstoffen von Fernsehröhren besteht die Rotkomponente aus Y2O2S, Eu oder YVO4.

Lanthan
kommt als Begleiter von Cer im Monazitsand vor. Herstellung s. Sc.

Actinium

Vorkommen: als radioaktives Zerfallsprodukt in Form der Isotope 227

89 Ac (Halb-
wertszeit 28 a) und 228

89 Ac (Halbwertszeit 6 h) in sehr geringen Mengen.

Herstellung von 227

89 Ac aus Radium (RaCO3) im Reaktor durch Bestrahlen mit

Neutronen. 228

232

89 Ac ist ein Tochterprodukt von

90Th .

IV. Nebengruppe

Eigenschaften der Elemente

Ti

Zr

Hf

Ordnungszahl 22

40

72

Elektronenkonfiguration 3d2 4s2 4d2 5s2 5d2 6s2

Schmp. [°C]

1670

1850

2000

Sdp. [°C]

3260

3580

5400

Ionenradius [pm] M4+ 68

79

78

Übersicht

Titan ist mit etwa 0,5 % Massenanteil an der Lithosphäre beteiligt. Die Elemente überziehen sich an der Luft mit einer schützenden Oxidschicht. Die Lanthanoidenkontraktion ist dafür verantwortlich, dass Zirkon und Hafnium praktisch gleiche Atom- und Ionenradien haben und sich somit in ihren chemischen Eigenschaften kaum unterscheiden. Hf kommt immer zusammen mit Zr vor. Bei allen Elementen ist die Oxidationsstufe +4 die beständigste.

Titan

Vorkommen: in Eisenerzen vor allem als FeTiO3 (Ilmenit), als CaTiO3 (Perowskit), TiO2 (Rutil) und in Silicaten. Titan ist in geringer Konzentration sehr verbreitet.

Herstellung: Ausgangsmaterial ist FeTiO3 und TiO2.

2

TiO

⎯ →

⎯

2 + 3 C + 4 Cl2

2 TiCl4 + 2 CO + CO2

TiCl4 (Sdp. 136°C) wird durch Destillation gereinigt. Anschließend erfolgt die Reduktion mit Natrium oder Magnesium unter Schutzgas (Argon):

TiCl4 + 2 Mg ⎯ →

⎯ Ti + 2 MgCl2

Das schwarze, schwammige Titan wird mit HNO3 gereinigt und unter Luftausschluss im elektrischen Lichtbogen zu duktilem metallischem Titan geschmolzen.

424

Spezielle Anorganische Chemie

Ferrotitan wird als Ausgangsstoff für legierte Stähle durch Reduktion von FeTiO3
mit Kohlenstoff hergestellt.

Sehr reines Titan erhält man durch thermische Zersetzung von TiI4 an einem hei-
ßen Wolframdraht. Bei diesem Verfahren von van Arkel und de Boer (Aufwachsverfahren) erhitzt man pulverförmiges Ti und Iod in einem evakuierten Gefäß, das an eine Glühbirne erinnert, auf ca. 500°C. Hierbei bildet sich flüchtiges TiI4. Dieses diffundiert an den ca. 1200°C heißen Wolframdraht und wird zersetzt. Während sich das Titan metallisch an dem Wolframdraht niederschlägt, steht das Iod für eine neue „Transportreaktion“ zur Verfügung.

Eigenschaften: Das silberweiße Metall ist gegen HNO3 und Alkalien resistent, weil sich eine zusammenhängende Oxidschicht bildet (Passivierung). Es hat die

— im Vergleich zu Eisen — geringe Dichte von 4,5 g · cm–1. In einer Sauerstoff-atmosphäre von 25 bar verbrennt Titan mit gereinigter Oberfläche bei 25°C vollständig zu TiO2. Das gebildete TiO2 löst sich dabei in geschmolzenem Metall.

Verwendung: im Apparatebau, für Überschallflugzeuge, Raketen, Rennräder, Brillenfassungen usw., weil es ähnliche Eigenschaften hat wie Stahl, jedoch leichter und korrosionsbeständiger ist.

Titan(IV)-Verbindungen: Alle Verbindungen sind kovalent gebaut. Es gibt keine Ti4+-Ionen!

TiCl

⎯ →

⎯

4:

2 TiO2 + 3 C + 4 Cl2

2 TiCl4 + CO2 + 2 CO

Farblose, an der Luft rauchende Flüssigkeit.

Es hydrolysiert zu TiO2. Mit HCl bildet es einen oktaedrischen Komplex.

TiCl4 + 2 HCl ⎯ →

⎯ [TiCl6]2–

TiF4 entsteht aus TiCl4 mit HF (wasserfrei). TiF4 ist farblos, fest und sublimiert bei 284°C. Es besteht aus Makromolekülen mit F-Brücken. Ti hat darin die KZ. 6.

TiF4 + 2 F– ⎯ →

⎯ [TiF6]2–; [TiF6]2– + H2O ⎯ →

⎯ [TiOF4]2–

TiBr4 (gelb) und TiI4 (rotbraun) sind direkt aus den Elementen zugänglich. TiBr4: Schmp. 38,25°C, Sdp. 233°C; TiI4: Schmp. 155°C, Sdp. 377°C.

Beachte: TiCl4, TiBr4 und TiI4 sind starke Lewis-Säuren. Sie bilden mit zahlreichen Lewis-Basen sehr stabile Addukte, so z.B. mit Ethern und Aminen. Titan erreicht damit die KZ. 6.

TiO2 kommt in drei Modifikationen vor: Rutil (tetragonal), Anatas (tetragonal) und Brookit (rhombisch). Oberhalb 800°C wandeln sich die beiden letzten monotrop in Rutil um. Rutilgitter s. S. 71. TiO2 + BaSO4 ergibt Titanweiß (Anstrichfarbe). Es besitzt ein hohes Lichtbrechungsvermögen und eine hohe Dispersion.

TiO2 wird als weißes Pigment vielfach verwendet.

IV.

Nebengruppe

425

TiOSO4 · H2O Titanoxidsulfat (Titanylsulfat), ist farblos. Bildung: TiO + H

⎯ →

⎯

2SO4 konz.

Ti(SO4)2

Ti(SO4)2 + H2O ⎯ →

⎯ TiOSO4 · H2O

Im Titanylsulfat liegen endlose –Ti–O–Ti–O-Zickzack-Ketten vor. Die SO 2–

4

-

Ionen und H2O-Moleküle vervollständigen die KZ. 6 am Titan. Von Bedeutung ist seine Reaktion mit H2O2. Sie findet als qualitative Nachweisreaktion für H2O2
bzw. Titan Verwendung:

TiO(SO

⎯ →

⎯

4) + H2O2

TiO2(SO4) (Peroxo-Komplex)

Das TiO 2+

2

· x H2O ist orangegelb.

Titan(III)-Verbindungen entstehen durch Reduktion von Ti(IV)-Substanzen und wirken selbst reduzierend. Sie finden z.B. in der Maßanalyse bei der Reduktion von Fe3+ zu Fe2+ Verwendung ( Titanometrie).

TiCl3 , dunkelviolett, kristallisiert in einem Schichtengitter mit sechsfachkoordi-nierten Ti3+-Ionen. Es entsteht beim Durchleiten von TiCl4 und H2 durch ein auf ca. 500°C erhitztes Rohr.

[Ti(H2O)6] 3+- Lösungen sind nur unter Ausschluss von Sauerstoff haltbar.

Ti(OH)3 ist purpurrot und löst sich nur in Säuren.

Titan(II)-Verbindungen sind nur in festem Zustand stabil. Sie sind starke Reduktionsmittel und entstehen beim Erhitzen von Ti(IV)-Verbindungen mit Ti: TiCl4 + Ti ⎯ →

⎯ 2 TiCl2
oder TiO2 + Ti ⎯ →

⎯ 2 TiO

Titan-organische Verbindungen sind Bestandteile von Katalysatoren (z.B. Ziegler/Natta-Katalysator für Niederdruckpolymerisation von Ethylen.)

„Titanorganyle“ gibt es mit Ti(III) und Ti(IV).

Eine wichtige Ausgangsverbindung ist Cp2TiCl2 (Schmp. 230°C). (Cp ≡ η5–

C5H5). Die rote, kristalline Substanz entsteht aus TiCl4 und C5H5Na (Cyclopenta-dienyl-Natrium). Sie besitzt eine quasi-tetraedrische Struktur.

Zirkon und Hafnium

Zr und Hf kommen in der Natur immer zusammen vor. Der Hafniumgehalt beträgt selten mehr als 1 %.

Vorkommen: als ZrSiO4 (Zirkonit) und ZrO2 (Baddeleyit).

Herstellung: s. Titan.

426

Spezielle Anorganische Chemie

Verwendung: Metallisches Zr und Hf finden Verwendung in Kernreaktoren.

Reines Zirkon eignet sich wegen seiner hohen Neutronendurchlässigkeit als Hüllenmaterial für Brennelemente. Zr ist auch Bestandteil von Stahllegierungen.

ZrO2 wird zur Herstellung feuerfester chemischer Geräte verwendet (Schmp.

2700°C) und dient als Trübungsmittel für Email. Der Nernststift, der in der Spektroskopie als Lichtquelle benutzt wird, enthält 15 % Y2O3 und 85 % ZrO2.

ZrOCl

3–

2 findet in der Analytischen Chemie Anwendung zum Abtrennen von PO4
als säurebeständiges Zr3(PO4)4.

ZrF4 bildet (wie Hf F4) mit F –-Ionen [ZrF7]3–-Ionen. Die Struktur ist ein einhütiges Oktaeder (mit einem F über einer Fläche).

Zr(OH)2Cl2 (basisches Chlorid) enthält im Kristallgitter [Zr4(OH)8]8+-Ionen, wobei 4 Zr4+-Ionen in quadratischer Anordnung durch je zwei OH-Brücken verknüpft sind. Die Substanz findet z.B. beim Weißgerben, in der Keramik und als Textilhilfsmittel Verwendung.

Hf C, Hafniumcarbid, hat den höchsten bekannten Schmelzpunkt einer chemischen Verbindung: Schmp. 4160 °C.

Hinweis: Hafnium ist das erste mit Hilfe der Röntgenspektroskopie entdeckte Element (Hevesy u. Coster, 1923).

Die Trennung von Zirkon und Hafnium gelingt z.B. mit Ionenaustauschern, chromatographisch an Kieselgel über die MCl4-Lösungen in HCl-haltigem Methanol oder durch mehrfache Extraktion der ammonrhodanidhaltigen, sauren Lösungen der Sulfate mit Ether.

V. Nebengruppe

Eigenschaften der Elemente

V

Nb

Ta

Ordnungszahl

23 41 73

Elektronenkonfiguration 3d3 4s2 4d4 5s1 5d3 6s2

Schmp.

[°C]

1900 2420 3000

Ionenradius [pm] M5+

59 69 68

Übersicht

Die Elemente sind typische Metalle. V2O5 ist amphoter, Ta2O5 sauer. Die Tendenz, in niederen Oxidationsstufen aufzutreten, nimmt mit steigender Ordnungszahl ab. So sind Vanadin(V)-Verbindungen im Gegensatz zu Tantal(V)-Verbindungen leicht zu V(III)- und V(II)-Verbindungen reduzierbar.

Niedere Halogenide von Niob und Tantal werden durch Metall-Metall-Bindungen stabilisiert. Nb6Cl14 und Ta6Cl14 enthalten [M6Cl12]2+-Einheiten.

Auf Grund der Lanthanoidenkontraktion sind sich Niob und Tantal sehr ähnlich und unterscheiden sich merklich vom Vanadin.

Vanadin

Vorkommen: Eisenerze enthalten oft bis zu 1 % V2O5. Bei der Stahlherstellung sammelt sich V2O5 in der Schlacke des Konverters. Weitere Vanadinvorkommen sind der Carnotit K(UO2)VO4 · 1,5 H2O, der Patronit VS4 (komplexes Sulfid) und der Vanadinit Pb5(VO4)3Cl.

Herstellung: (1) Durch Reduktion von V2O5 mit Calcium oder Aluminium.

(2) Nach dem Verfahren von van Arkel und de Boer durch thermische Zersetzung von VI2.

Eigenschaften: Reines Vanadin ist stahlgrau, duktil und lässt sich kalt bearbeiten.

Es wird durch eine dünne Oxidschicht passiviert. In oxidierenden Säuren sowie HF ist es löslich.

428

Spezielle Anorganische Chemie

Verwendung: Vanadin ist ein wichtiger Legierungsbestandteil von Stählen. Va-nadinstahl ist zäh, hart und schlagfest. Ferrovanadin enthält bis zu 50 % Vanadin.

Zur Herstellung der Legierung reduziert man ein Gemisch von V2O5 und Eisenoxid mit Koks im elektrischen Ofen. V2O5 dient als Katalysator bei der SO3-Herstellung.

Verbindungen des Vanadins

Vanadinverbindungen enthalten das Metall in sehr verschiedenen Oxidationsstufen. Wichtig und stabil sind die Oxidationsstufen +4 und +5.

Vanadin mit der Oxidationsstufe –1: [V(CO)6]–. In dieser Verbindung erreicht Vanadin die Elektronenkonfiguration von Krypton. Herstellung: Reduktion von

[V(CO)6] mit Natrium.

Vanadin mit der Oxidationsstufe 0 liegt vor im Carbonyl [V(CO)6] oder

[V(dipy)3]. Beachte: [V(CO)6] (dunkelgrün) ist einkernig, obwohl ihm ein Elektron zur Edelgaskonfiguration fehlt. Es ist paramagnetisch und lässt sich leicht reduzieren. V hat dann 36 Elektronen.

V(CO)6 + Na ⎯ →

⎯ [V(CO)6]–Na+

Vanadin(II)-Verbindungen sind sehr reaktiv. Sie sind starke Reduktionsmittel.

Man erhält sie durch kathodische Reduktion oder Reduktion mit Zink aus

V(III)-Verbindungen.

VCl2 ist fest und stabil. KZ 6 für Vanadin.

800°C

2

VCl3

VCl2 + VCl4

VI2 (violett) aus VI3 durch Erhitzen.

VO, schwarz, besitzt metallischen Glanz und elektrische Leitfähigkeit. Es ist nicht stöchiometrisch zusammengesetzt und enthält Metall-Metall-Bindungen.

[V(H2O)6]2+ ist ebenso wie VSO4 violett.

Vanadin(III)-Verbindungen sind sehr unbeständig. Die wässrigen Lösungen sind grün. Beispiel: [(V(H2O)6]2(SO4)3, VCl3 (violett).

∆

2

VCl4

2 VCl3 + Cl2

V hat darin die KZ 6.

VI3 (braun) aus den Elementen.

Vanadin(IV)-Verbindungen sind unter normalen Bedingungen sehr beständig.

Sie entstehen aus V(II)- und V(III)-Verbindungen durch Oxidation z.B. mit Sauerstoff oder durch Reduktion von V(V)-Verbindungen.

V.

Nebengruppe

429

VO2 , dunkelblau bis schwarz, ist amphoter (Rutilstruktur).

VO2 + 4 OH– ⎯ →

⎯ [VO4]4– + 2 H2O

Die Vanadate(IV) sind farblos. In schwach alkalischer Lösung bilden sich Isopolyvanadate(IV).

Mit Säuren bildet VO2 Oxovanadin-Verbindungen. Sie enthalten die Gruppierung V=O und Koordinationszahl 6 am Vanadin-Kation (Oxovanadium(IV)-Ion: VO2+).

VOSO4 · 2H2O: in Lösung blau durch [OV(H2O)5]2+-Ionen.

VO(OH)2 (gelbes Vanadylhydroxid) entsteht aus VOSO4 · 2 H2O mit Laugen.

VOCl2 (grün) erhält man mit H2 aus VOCl3.

VCl4 (rotbraune, ölige Flüssigkeit), Sdp. 154°C. Herstellung aus V oder V2O5 mit CCl4 bei 500°C oder aus den Elementen. Es ist tetraedrisch gebaut und nicht assoziiert.

Vanadin(V)-Verbindungen

VF5 (weiß), Schmp. 19,5°C, enthält im Kristall Ketten von F-verbrückten VF6-Oktaedern. Im Gaszustand liegt ein trigonal-bipyramidal gebautes Molekül vor.

Herstellung aus den Elementen.

V2O5 (orange), Vanadinpentoxid, ist das stabilste Vanadinoxid. Es bildet sich beim Verbrennen von Vanadinpulver im Sauerstoffüberschuss oder beim Glühen anderer Vanadinverbindungen an der Luft. Das amphotere Oxid hat einen ähnlichen Bau wie [Si2O5]2–, s. S. 322. Seine Lösungen in Säuren sind stark oxidierend. Sie enthalten das VO +

2 in solvatisiertem Zustand (Dioxovanadium(V)-Ion).

Vanadate(V) (Orthovanadate)

Die Reaktion von V2O5 mit Alkalihydroxiden gibt farblose Vanadate(V), M3VO4.

Diese Vanadate sind nur in stark alkalischem Milieu stabil. Mit sinkendem pH-Wert kondensieren sie unter Farbvertiefung zu Isopolyvanadaten(V). Das Ende der Kondensation, die unter Protonenverbrauch abläuft, bildet wasserhaltiges V2O5.

430

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 176. Ausschnitt aus der Struktur von

Abb. 177. Struktur von [V10O28]6–

(VO –

3 )n (Metavanadat)

Existenzbereich und Kondensationsgrad von Isopolyvanadaten(V):

pH 13 - 8

HVO 2–

4

Mono vanadat

½°

HV

3–

2O7

Divanadate

¾ farblos

°

(VO –

3 )n Meta vanadate

¿
pH 7 - 1,3

[V10O28]6–

½°

([HV10O28]5–, [H2V10O28]4–

Deca vanadat

¾ orange-braun
ůsw.

)

¿
pH ~ 2

V2O5 · aq
pH 0,5 - 1,3

VO +

2 als [VO2(H2O)5]2+
farblos

(Dioxovanadium(V)-Ion)

Vorstehend sind nur die stabilsten Kondensationsprodukte aufgeführt.

Die Isopolyvanadate sind über O-Brücken verknüpft. Im Decavanadat(V) liegen zehn miteinander verknüpfte [VO6]-Oktaeder vor.

Niob und Tantal

Vorkommen: im Niobit (Columbit, Tantalit) (Fe,Mn)(Nb,TaO3)2.

Herstellung: Zusammenschmelzen von Niobit mit KHSO4 und Auswaschen mit heißem Wasser liefert als Rückstand ein Gemisch der Nb- und Ta-Oxide. Zur Aufarbeitung des Rückstandes stellt man die Kaliumfluorokomplexe her:

K2[TaF7], K2[NbF7] oder K2[NbOF5] · H2O. Diese Substanzen unterscheiden sich in ihrer Löslichkeit und können durch fraktionierte Kristallisation getrennt werden. Die einzelnen Fluoro-Komplexe werden nun z.B. mit H2SO4 in die Oxide übergeführt und mit Aluminium zum Metall reduziert. Kompaktes Metall erhält man durch Schmelzen im elektrischen Lichtbogen.

V.

Nebengruppe

431

Eigenschaften: Eine dünne Metalloxidschicht macht die Metalle gegen Säuren, selbst gegen Königswasser resistent.

Verwendung: als Legierungsbestandteil, z.B. für „warmfeste“ Stähle, besonders für Gasturbinen und Brennkammern von Raketen. Tantalfreies Niob dient als Hüllenmaterial für Brennelemente in Kernreaktoren. Metallisches Tantal verwendet man gelegentlich als Ersatz für Platin.

Die Chemie dieser Elemente ist dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen mit positiv fünfwertigen Metallen besonders beständig sind.

Von Interesse sind die Halogenverbindungen. Sie bilden sich aus den Elementen.

NbF5 und TaF5 sind im Gaszustand monomer und trigonal-bipyramidal gebaut.

Im festen Zustand liegen sie tetramer vor und besitzen eine Ringstruktur, bei der vier Metallatome ein Quadrat bilden.

Die Fluoride bilden Fluoro-Komplexe: [NbF6]–, [NbF7]2–, [TaF6]–, [TaF7]2–,

[TaF8]3–(Na3[TaF8], quadratisches Antiprisma).

NbCl5 und TaCl5 sind im flüssigen und festen Zustand dimer.

Beachte: Ein entsprechendes VCl5 ist unbekannt.

Cl

Cl

F Nb

F

NBF

Cl

Cl

Cl

4

4

Nb

Nb

F

F

Cl

Cl

Cl

F Nb

F

NBF

4

4

Cl

Cl

Abb. 178. Struktur von NbF5 im festen

Abb. 179. Struktur von NbCl5

Zustand

VI. Nebengruppe

Eigenschaften der Elemente

Cr

Mo

W

Ordnungszahl

24 42 74

Elektronenkonfiguration 3d5 4s1 4d5 5s1 5
d4 6s2

Schmp.

[°C]

1900 2610 3410

Ionenradius

[pm]

M6+

52 62 62

M3+ 63

Übersicht

Die Elemente dieser Gruppe sind hochschmelzende Schwermetalle. Chrom weicht etwas stärker von den beiden anderen Elementen ab. Die Stabilität der höchsten Oxidationsstufe nimmt innerhalb der Gruppe von oben nach unten zu. Die bevorzugte Oxidationsstufe ist bei Chrom +3, bei Molybdän und Wolfram +6.

Beachte: Cr(VI)-Verbindungen sind starke Oxidationsmittel.

Chrom

Vorkommen: als FeCr

≡

2O4

FeO · Cr2O3, Chromeisenstein (Chromit). Die Sub-
stanz ist ein Spinell. Die O2–-Ionen bauen eine dichteste Kugelpackung auf, die Cr3+-Ionen besetzen die oktaedrischen und die Fe2+-Ionen die tetraedrischen Lü-
cken.

Herstellung: Reines Chrom gewinnt man mit dem Thermitverfahren:

Cr2O3 + 2 Al ⎯ →

⎯ Al2O3 + 2 Cr

∆H = –536 kJ · mol–1

Eigenschaften: Chrom ist silberweiß, weich und relativ unedel. Es löst sich in nichtoxidierenden Säuren unter H2-Entwicklung. Gegenüber starken Oxidationsmitteln wie konz. HNO3 ist es beständig (Passivierung).

Verwendung: Beim Verchromen eines Werkstückes wird elementares Chrom kathodisch auf einer Zwischenschicht von Cadmium, Nickel oder Kupfer abge-

434

Spezielle Anorganische Chemie
schieden und das Werkstück auf diese Weise vor Korrosion geschützt. Chrom ist ein wichtiger Legierungsbestandteil für Stähle. “Ferrochrom“ ist eine Cr–Fe-Legierung mit bis zu 60 % Cr. Man erhält sie durch Reduktion von FeCr2O4

(Chromit) mit Koks im elektrischen Ofen.

Chromverbindungen

In seinen Verbindungen besitzt das Element Chrom formal die Oxidationszahlen

–2 bis +6. Am stabilsten ist Chrom in der Oxidationsstufe +3.

Beispiele für Chromverbindungen mit Chrom verschiedener Oxidationszahl: Oxidationszahl

Verbindung

–2 Na2[Cr(CO)5]: Cr(CO)6 + OH– ⎯ →

⎯ [Cr(CO)5]2+

0 [Cr(CO)6], [Cr(dipy)3], [Cr(C6H6)2]

Chrom(II)-Verbindungen sind starke Reduktionsmittel. Sie entstehen entweder aus den Elementen (wie z.B. CrCl2, CrS) oder durch Reduktion von Cr3+-Verbindungen mit H2 bei höherer Temperatur.

Chrom(III)-Verbindungen sind besonders stabil. Sie enthalten drei ungepaarte Elektronen.

CrCl3 ist die wichtigste Chromverbindung. Sie ist rot und schuppig. Ihr Gitter besteht aus einer kubisch-dichtesten Packung von Chlorid-Ionen. Zwischen jeder zweiten Cl–-Doppelschicht sind zwei Drittel der oktaedrischen Lücken von Cr3+-

Ionen besetzt. Das schuppenartige Aussehen rührt davon her, dass die anderen Schichten aus Cl–-Ionen durch Van der Waals-Kräfte zusammengehalten werden.

Reinstes CrCl3 ist unlöslich in Wasser. Bei Anwesenheit von Cr2+-Ionen geht es aber leicht in Lösung. Die Herstellung gelingt aus Chrom oder Cr

2–

2O7
mit Koks
im Chlorstrom bei Temperaturen oberhalb 1200°C.

Cr2O3 (grün) besitzt Korundstruktur. Es entsteht wasserfrei beim Verbrennen von Chrom an der Luft. Wasserhaltig erhält man es beim Versetzen wässriger Lösungen von Cr(III)-Verbindungen mit OH–-Ionen. Wasserhaltiges Cr2O3 ist amphoter.

Mit Säuren bildet es [Cr(H2O)6]3+-Ionen und mit Laugen [Cr(OH)6]3–-Ionen ( Chromite). Beim Zusammenschmelzen von Cr2O3 mit Metalloxiden M(II)O
bilden sich Spinelle M(II)O · Cr2O3.

In Spinellen bauen O2–-Ionen eine kubisch-dichteste Packung auf, und die M3+- bzw. M2+-Ionen besetzen die oktaedrischen bzw. tetraedrischen Lücken in dieser Packung. Beachte: Die Cr3+-Ionen sitzen in oktaedrischen Lücken.

Cr2(SO4 )3 entsteht aus Cr(OH)3 und H2SO4. Es bildet violette Kristalle mit 12

Molekülen Wasser: [Cr(H2O)6]2(SO4)3.

VI.

Nebengruppe

435

KCr(SO4 )2 · 12 H2O (Chromalaun) kristallisiert aus Lösungen von K2SO4 und Cr2(SO4)3 in großen dunkelvioletten Oktaedern aus.

Verwendung: Cr2(SO4)3 und KCr(SO4)2 · 12 H2O werden zur Chromgerbung von Leder verwendet (Chromleder).

Chrom(IV)-Verbindungen und Chrom(V)-Verbindungen sind sehr selten. Das dunkelgrüne CrF4 und das rote CrF5 sind durch Reaktion der Elemente zugänglich.

Chrom(VI)-Verbindungen sind starke Oxidationsmittel.

CrF6 ist ein gelbes, unbeständiges Pulver. Es entsteht aus den Elementen bei 400°C und 350 bar.

CrO3: orangerote Nadeln, Schmp. 197°C. Herstellung: Cr

2–

⎯ →

⎯

2O7

+ H2SO4 konz.

(CrO3)x

Die Substanz ist sehr giftig (cancerogen!); sie löst sich leicht in Wasser. In viel Wasser erhält man H2CrO4, in wenig Wasser Polychromsäuren H2CrnO3n+1 (s.

unten). (CrO3)x ist das Anhydrid der Chromsäure H2CrO4. Es ist aus Ketten von CrO4-Tetraedern aufgebaut, wobei die Tetraeder jeweils über zwei Ecken verknüpft sind. (CrO3)x ist ein starkes Oxidationsmittel. Mit organischen Substanzen reagiert es bisweilen explosionsartig.

CrO2Cl2 , Chromylchlorid, entsteht aus Chromaten mit Salzsäure. Es ist eine dunkelrote Flüssigkeit mit Schmp. –96,5°C und Sdp. 116,7°C.

Chromate M(I)2CrO4; Dichromate M(I)2Cr2O7

Herstellung von Na2CrO4: (1.) Durch Oxidationsschmelze; in der Technik: Cr

⎯ →

⎯

2O3 + 3/2 O2 + 2 Na2CO3

2 Na2CrO4 + 2 CO2
im Labor:

Cr

⎯ →

⎯

2O3 + 2 Na2CO3 + 3 KNO3

2 Na2CrO4 + 3 KNO2 + 2 CO2

(2.) Durch anodische Oxidation von Cr(III)-sulfat-Lösung an Bleielektroden.

Herstellung von Na2Cr2O7:

2

Na

⎯ →

⎯

2CrO4 + H2SO4

Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

Eigenschaften: Zwischen CrO 2–

2–

4
und Cr2O7 besteht in verdünnter Lösung ein
pH-abhängiges Gleichgewicht:

2

CrO 2–

3

H O+

2–

4

Cr2O7 + H2O

OH –

gelb
orange

436

Spezielle Anorganische Chemie

190 pm

O

O

115°

O

Cr

Cr

160 pm

O

O

O

O

Abb. 180. Struktur von Cr

2–

2O7

Bei der Bildung von Cr

2–

2–

2O7
werden zwei CrO4 -Tetraeder unter Wasserabspal-
tung über eine Ecke miteinander verknüpft. Diese Kondensationsreaktion läuft schon bei Zimmertemperatur ab. Dichromate sind nur bei pH-Werten < 7 stabil. In konzentrierten, stark sauren Lösungen bilden sich unter Farbvertiefung höhere Polychromate der allgemeinen Formel: [CrnO3n+1]2–.

Chromate und Dichromate sind starke Oxidationsmittel. Besonders stark oxidierend wirken saure Lösungen. So werden schwefelsaure Dichromat-Lösungen z.B. bei der Farbstoffherstellung verwendet. Einige Chromate sind schwerlösliche Substanzen: BaCrO4, PbCrO4 und Ag2CrO4 sind gelb, Hg2CrO4 ist rot. PbCrO4

(Chromgelb) und PbCrO4 · Pb(OH)2 (Chromrot) finden als Farbpigmente kaum noch Verwendung wegen der krebserregenden Eigenschaften vieler Chrom(VI)-

Verbindungen, wenn sie in atembarer Form (z.B. als Staub, Aerosol) auftreten.

K2Cr2O7 dient zum Alkoholnachweis in der Atemluft. Bei Anwesenheit von

Alkohol verfärbt es sich von gelb nach grün.

Peroxochromate M(I)HCrO6

Blauviolette Peroxochromate der Zusammensetzung M(I)HCrO6 bilden sich aus sauren Chromatlösungen mit 30 %igem H2O2 unter Eiskühlung:

HCrO –

–

4 + 2 H2O2 ⎯ →

⎯ HCrO6 + 2 H2O

Sie leiten sich vom Chromat dadurch ab, dass zwei O-Atome durch je eine

–O–O– -Gruppe (Peroxo-Gruppe) ersetzt sind. Die wässrigen Lösungen der Peroxochromate zersetzen sich leicht unter O2-Entwicklung.

Peroxochromate M(I)3CrO8 entstehen als rote Substanzen beim Versetzen von alkalischen Chromat-Lösungen mit 30 %igem H2O2 unter Eiskühlung. In diesen Substanzen sind alle O-Atome des Chromats durch –O–O– -Gruppen ersetzt.

CrO ≡

5

CrO(O2)2 , Chromperoxid, ist eine tiefblau gefärbte instabile Verbindung.

Mit Ether, Pyridin usw. lässt sie sich stabilisieren. Sie zerfallt in Cr3+ und Sauerstoff. Herstellung:

HCrO –

⎯⎯C

4 + 2 H2O2 + H+

25°

⎯

→ CrO5 + 3 H2O

VI.

Nebengruppe

437

O

O
py

Cr

O

O

O

Abb. 181. Struktur von CrO(O

3–

2)2 · py

Abb. 182. Struktur von CrO8

Molybdän

Vorkommen: MoS2 (Molybdänglanz, Molybdänit), PbMoO4 (Gelbbleierz).

Gewinnung: Durch Rösten von MoS2 entsteht MoO3. Dieses wird mit Wasserstoff zu Molybdän reduziert. Das anfallende Metallpulver wird anschließend zu kompakten Metallstücken zusammengeschmolzen.

Eigenschaften: Molybdän ist ein hartes, sprödes, dehnbares Metall. Als Legierungsbestandteil in Stählen erhöht es deren Härte und Zähigkeit. Ferromolybdän enthält 50 - 85 % Mo. Man erhält es durch Reduktion von MoO3 und Eisenoxid mit Koks im elektrischen Ofen.

Molybdän ist relativ beständig gegen nichtoxidierende Säuren (Passivierung).

Oxidierende Säuren und Alkalischmelzen führen zur Verbindungsbildung.

Molybdän-Verbindungen

MoO3 ist ein weißes, in Wasser kaum lösliches Pulver. Beim Erhitzen wird es gelb. In Alkalilaugen löst es sich unter Bildung von Molybdaten.

Bei einem pH-Wert > 6,5 entsteht Monomolybdat M(I)2MoO4. Beim Ansäuern erfolgt Kondensation zu Polymolybdaten.

Bei pH ≈ 6 bildet sich vornehmlich [Mo7O24]6–, Heptamolybdat (Paramolybdat), und bei pH-Werten ≈ 3 [Mo8O26]4–, Oktamolybdat (Metamolybdat). Die Polysäuren stehen miteinander im Gleichgewicht. Sie kommen auch in hydratisierter Form vor. Bei einem pH-Wert < 1 fällt gelbes (MoO3)x · aq aus, welches sich bei weiterem Säurezusatz als (MoO2)X2 auflöst.

(NH4 )6Mo7O24 , Ammoniummolybdat, findet in der analytischen Chemie Verwendung zum Nachweis von Phosphat. In salpetersaurer Lösung bildet sich ein gelber Niederschlag von (NH4)3[P(Mo12O40)] = Ammonium-12-molybdato-phosphat.

438

Spezielle Anorganische Chemie

Abb. 183. Struktur von [Mo7O24]6– und [Mo8O26]4–

Im [Mo7O24]6– sind sechs MoO6-Oktaeder zu einem hexagonalen Ring verknüpft, wobei sie das siebte Mo-Atom oktaedrisch umgeben.

Molybdänblau ist eine blaugefärbte, kolloidale Lösung von Oxiden mit vier- und sechswertigem Molybdän. Es entsteht beim Reduzieren einer angesäuerten Mo-lybdatlösung z.B. mit SnCl2 und dient als analytische Vorprobe.

MoS2 bildet sich beim Erhitzen von Molybdänverbindungen, wie MoO3 mit H2S.

Es besitzt ein Schichtengitter und wird als temperaturbeständiger Schmierstoff verwendet.

Abb. 184. MoS2-Gitter. (Nach Hiller)

VI.

Nebengruppe

439

Wolfram

Vorkommen: Wolframit (Mn,Fe(II))WO4, Scheelit CaWO4, Wolframocker WO3 · aq.

Herstellung: Durch Reduktion von WO3 mit Wasserstoff bei ca. 1200°C erhält man Wolfram in Pulverform. Dieses wird zusammengepresst und in einer Was-serstoffatmosphäre elektrisch gesintert.

Eigenschaften: Das weißglänzende Metall zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt und große mechanische Festigkeit aus. Es lässt sich zu langen dünnen Drähten ausziehen. An seiner Oberfläche bildet sich eine dünne, zusammenhängende Oxidschicht, wodurch es gegen viele Säuren resistent ist. Wolfram verbrennt bei Rotglut zu WO3. In Alkalihydroxidschmelzen löst es sich unter Bildung von Wolframaten.

Verwendung: Wolfram findet vielfache technische Verwendung, so z.B. als Glüh-faden in Glühbirnen und als Legierungsbestandteil in „Wolframstahl“. Ferrowolfram enthält 60 - 80 % W. Man gewinnt es durch Reduktion von Wolframerz und Eisenerz mit Koks im elektrischen Ofen. Wolframcarbid WC wird mit ca.

10 % Kobalt gesintert und ist unter der Bezeichnung Widiametall als besonders harter Werkstoff, z.B. für Bohrerköpfe, im Handel.

Halogenglühlampen enthalten eine Glühwendel aus Wolfram sowie Halogen (Iod, Brom oder Dibrommethan). Beim Erhitzen der Glühwendel verdampft Wolf-rammetall. Unterhalb von 1400 °C reagiert der Metalldampf mit dem Halogen, z.B. Iod zu WI2 (W + 2 I

WI2), das bei ca. 250° C gasförmig vorliegt und an
die ca. 1400 °C heiße Wendel diffundiert. Hier wird es wieder in die Elemente gespalten. Wolfram scheidet sich an der Wendel ab, das Halogen steht für eine neue „Transportreaktion“ zur Verfügung.

Transportreaktionen

Als chemische Transportreaktionen bezeichnet man reversible Reaktionen, bei denen sich ein fester oder flüssiger Stoff mit einem gasförmigen Stoff zu gasförmigen Reaktionsprodukten umsetzt. Der Stofftransport erfolgt unter

Bildung flüchtiger Verbindungen (= über die Gasphase), die bei Temperatur-
änderung an anderer Stelle wieder in die Reaktanden zerlegt werden.

Beispiele für transportierbare Stoffe: Elemente, Halogenide, Oxidhalogenide, Oxide, Sulfide, Selenide, Telluride, Nitride, Phosphide, Arsenide, Antimonide.

Beispiele für Transportmittel: Cl2, Br2, I2, HCl, HBr, HI, O2, H2O, CO, CO2, AlCl3, SiCl4, NbCl5.

Wichtige Verfahren „Mond-Verfahren“ s. S. 398, 455.

Verfahren von van Arkel und de Boer s. S. 424, 427.

440

Spezielle Anorganische Chemie

Wolfram-Verbindungen

WO3 , Wolfram(VI)-oxid (Wolframocker), entsteht als gelbes Pulver beim Glühen vieler Wolfram-Verbindungen an der Luft. Es ist unlöslich in Wasser und Säuren, löst sich aber in starken Alkalihydroxidlösungen unter Bildung von Wolframaten.

Wolframate, Polysäuren

Monowolframate, M(I)2WO4 , sind nur in stark alkalischem Medium stabil. Beim Ansäuern tritt Kondensation ein zu Anionen von Polywolframsäuren, die auch hydratisiert sein können:

6

WO 2–

4

[HW6O21]5–

Hexawolframat-Ion
bzw. [H7W6O24]5– (hydratisiertes Ion).

2

[HW6O21]5–

[W12O41]10–

Dodekawolframat-Ion

(bzw. hydratisiert).

Bei pH-Werten < 5 erhält man

12

WO 2–

4

[W12O39]6–

Metawolframat-Ion
bzw. [H2W12O40]6– (= hydratisiert).

Sinkt der pH-Wert unter 1,5, bildet sich (WO3)x · aq (Wolframoxidhydrat).

Die Säuren, welche diesen Anionen zugrunde liegen, heißen Isopolysäuren, weil sie die gleiche Ausgangssäure besitzen.

Heteropolysäuren nennt man im Gegensatz dazu Polysäuren, welche entstehen, wenn man mehrbasige schwache Metallsäuren wie Wolframsäure, Mo-
lybdänsäure, Vanadinsäure mit mehrbasigen, mittelstarken Nichtmetallsäuren (= Stammsäuren) wie Borsäure, Kieselsäure, Phosphorsäure, Arsensäure, Periodsäure kombiniert. Man erhält gemischte Polysäureanionen bzw. ihre Salze.

Heteropolysäuren des Typs [X(W12O40)](n–8)– mit n = Wertigkeit des Heteroatoms erhält man mit den Heteroatomen X = P, As, Si.

Heteropolysäuren des Typs [X(W6O24)](n–12)– kennt man mit X = I, Te, Fe usw.

Wolframblau entsteht als Mischoxid mit W4+ und W5+ bei der Reduktion von Wolframaten mit SnCl2 u.a.

VI.

Nebengruppe

441

Abb. 185 a,b. Struktur von [XMo12O40](8–n)– bzw. [XW12O40](8–n)–. a Anordnung der zwölf MO6-Oktaeder. b Anordnung der zwölf Metallatome

Wolframbronzen sind halbmetallische Mischverbindungen der Zusammensetzung NaxWO3 (x = 0 bis 1). Die blauviolett-goldgelb gefärbten Substanzen haben metallisches Aussehen und leiten den elektrischen Strom. Sie enthalten vermutlich gleichzeitig W(V) und W(VI). Sie entstehen durch Reduktion von geschmolzenen Natriumwolframaten mit Wasserstoff oder elektrolytisch.

WCl6 entsteht bei Rotglut aus den Elementen. Es ist eine dunkelviolette Kristallmasse. Im Dampf liegen monomere Moleküle vor.

VII. Nebengruppe

Eigenschaften

Mn

Tc

Re

Ordnungszahl

25 43 75

Elektronenkonfiguration 3d5 4s2 4d5 5s2 5d5 6s2

Schmp.

[°C]

1250 2140 3180

Ionenradius M2+ [pm]

80

Ionenradius M7+

[pm]

46 56

Übersicht

Von den Elementen der VII. Nebengruppe besitzt nur Mangan Bedeutung. Rhenium ist sehr selten und Technetium wird künstlich hergestellt. Die Elemente können in ihren Verbindungen verschiedene Oxidationszahlen annehmen. Während Mn in der Oxidationsstufe +2 am stabilsten ist, sind Re2+- und Tc2+-Ionen nahezu unbekannt. Mn(VII)-Verbindungen sind starke Oxidationsmittel. Re(VII)- und Tc(VII)-Verbindungen sind dagegen sehr stabil.

Mangan

Vorkommen: in Form von Oxiden: MnO2 (Braunstein), MnO(OH) ≡ Mn2O3

· H

≡

2O (Manganit), Mn3O4

MnO · Mn2O3 (Hausmannit), Mn2O3 (Braunit); ferner
als Carbonat (Manganspat) und Silicat sowie in den sog. Manganknollen auf dem Meeresboden der Tiefsee.

Herstellung: durch Reduktion der Oxide mit Aluminium:

3

Mn3O4 + 8 Al ⎯ →

⎯ 9 Mn + 4 Al2O3
oder 3

MnO2 + 4 Al ⎯ →

⎯ 3 Mn + 2 Al2O3

Eigenschaften: Mangan ist ein silbergraues, hartes, sprödes und relativ unedles Metall. Es löst sich leicht in Säuren unter H2-Entwicklung und Bildung von Mn2+-

Ionen. Mn reagiert mit den meisten Nichtmetallen. An der Luft verbrennt es zu Mn3O4.

444

Spezielle Anorganische Chemie

Verwendung: Mangan ist ein wichtiger Legierungsbestandteil. “Manganstahl”

entsteht bei der Reduktion von Mangan-Eisenerzen mit Koks im Hochofen oder elektrischen Ofen. Mn dient dabei u.a. als Desoxidationsmittel für Eisen: Mn + FeO ⎯ →

⎯ MnO + Fe

“Ferromangan” ist eine Stahllegierung mit einem Mn-Gehalt von 30 - 90 %.

Von den Mangan-Verbindungen findet vor allem KMnO4, Kaliumpermanganat,
als Oxidations- und Desinfektionsmittel Verwendung.

Mangan-Verbindungen

Mangan kann in seinen Verbindungen die Oxidationszahlen -3 bis +7 annehmen.

Von Bedeutung sind jedoch nur die Oxidationsstufen +2 in Mn2+-Kationen, +4 im MnO2 und +7 in KMnO4.

Beispiele für verschiedene Oxidationsstufen:

−3

−1

0

Mn : [Mn(NO)3CO]; Mn : [Mn(CO)5]–; Mn : [Mn2(CO)10];

+1

+2

+3

Mn : [Mn(CN)6]5–; Mn : MnS, MnSO4, MnO; Mn : Mn2O3;

+4

+5

+6

+7

Mn : MnO

3–

2–

–

2; Mn : MnO4

; Mn : MnO4 ; Mn : MnO4

Mn(II)-Verbindungen haben die energetisch günstige Elektronenkonfiguration 3d5. Mn(II)-Verbindungen sind in Substanz und saurem Medium stabil. In alkalischer Lösung wird Mn2+ durch Luftsauerstoff leicht zu Mn4+ oxidiert:

Mn(OH)2 (farblos) ⎯ →

⎯ MnO2 · aq (braun)

MnO ist ein Basenanhydrid. Es kristallisiert wie NaCl. Beim Erhitzen geht es in Mn2O3 über.

MnS fällt im Trennungsgang der qualitativen Analyse als fleischfarbener Niederschlag an. Man kennt auch eine orangefarbene und eine grüne Modifikation.

Mn (IV)-Verbindungen

MnO2 , Braunstein, ist ein schwarzes kristallines Pulver. Wegen seiner außerordentlich geringen Wasserlöslichkeit ist es sehr stabil. Das amphotere MnO2 ist Ausgangsstoff für andere Mn-Verbindungen, z.B.

+

MnO

⎯ →

⎯ C

2 + H2SO4

MnSO4

MnO2 ist ein Oxidationsmittel:

>50 °

2

MnO ⎯⎯⎯

0 C→

⎯

2

Mn2O3 + ½ O2

Zusammen mit Graphit bildet es die positive Elektrode (Anode) in Trockenbatterien (Leclanché-Element, s. S. 204).

VII.

Nebengruppe

445

Als “Glasmacherseife” dient es zum Aufhellen von Glasschmelzen. Herstellung: z.B. durch anodische Oxidation von Mn(II)-Substanzen.

Mn(VI)-Verbindungen: Das tiefgrüne Manganat(VI) K2MnO4 entsteht z.B. bei der Oxidationsschmelze von Mn2+ mit KNO3 + Na2CO3 oder

MnO2 + 1/2 O2 + 2 KOH ⎯ →

⎯ K2MnO4 + H2O

Beim Ansäuern beobachtet man eine Disproportionierungsreaktion:

+

MnO 2–

H O

3

⎯⎯ →

⎯

–

4

MnO2 + MnO4

Mn (VII)-Verbindungen

Beispiel: KMnO4 , Kaliumpermanganat. Es ist ein starkes Oxidationsmittel. In alkalischem Milieu wird es zu MnO2 reduziert (E0 = +0,59 V). In saurer Lösung geht die Reduktion bis zum Mn(II) (E0 = +1,51 V).

Herstellung: technisch durch anodische Oxidation; im Labor durch Oxidationsschmelze und Ansäuern des grünen Manganat (VI) oder durch Oxidation von Mn(II) bzw. Mn(IV) mit PbO2 in konz. HNO3-Lösung.

Mn2O7: Dieses Säureanhydrid entsteht als explosives grünes Öl aus KMnO4 und konz. H2SO4.

Technetium

Technetium (“Eka-Mangan”) wurde erstmals 1937 hergestellt durch Bestrahlen von Molybdän mit Deuteronen. Sein Name (τεχνητóσ = künstlich) soll zeigen, dass es in der Natur nicht vorkommt.

Industriell gewinnt man 99

43Tc (β, t1/2 = 2 · 105 a) als Spaltprodukt von Uran im

Kernreaktor.

Tc2O7 ist hellgelb und beständiger als Mn2O7. Es entsteht z.B. durch Disproportionierung aus TcO3:

3

TcO

∆

⎯ →

⎯

3

Tc2O7 + TcO2

TcO –

4 , Pertechnetat, ist farblos; es bildet sich aus Tc2O7 mit KOH.

Rhenium

Rhenium kommt in sehr geringen Konzentrationen vor, vergesellschaftet mit Molybdän in molybdänhaltigen Erzen. Isoliert wird es in Form des schwerlöslichen KReO4.

446

Spezielle Anorganische Chemie

Metallisches Rhenium erhält man durch Reduktion von NH4ReO4, Re2S7 oder Re3Cl9 mit H2.

Das Pt-ähnliche Metall zeigt eine hohe chemische Resistenz. Es löst sich in HNO3; in Salzsäure ist es unlöslich. Verwendet wird es als Katalysator, in Ther-moelementen (bis 900°C), in elektrischen Lampen.

Verbindungen

Die Verbindungen ähneln denen des Mangan. Die niedrigen Oxidationsstufen sind jedoch unbeständiger und die höheren Oxidationsstufen beständiger als beim Mangan.

Re2O7 ist das beständigste Oxid. Die gelbe, hygroskopische Verbindung entsteht z.B. beim Erhitzen von metallischem Rhenium an der Luft.

MReO4, Perrhenate, sind farblos; sie entstehen z.B. durch Lösen von Re2O7 in KOH.

ReO3 entsteht als rote Substanz durch Reduktion von Re2O7 mit metallischem Re bei 250°C. Bei stärkerem Erhitzen disproportioniert es:

3

ReO3 ⎯ →

⎯ Re2O7 + ReO2

Es besitzt eine unendliche Gitterstruktur (“ReO3-Struktur”) mit oktaedrischer Koordination des Rheniums.

Halogenide

ReCl3 (dunkelrot), ReBr3 (rotbraun), ReI3 (schwarz) entstehen durch thermische Zersetzung aus den höheren Halogeniden. Sie sind trimer (ReX3)3 und besitzen eine “Inselstruktur” ( Dreiecks-Metall-“Cluster” = dreikerniger Cluster) mit Re–

Re-Bindungen. Der kurze Bindungsabstand Re–Re von 248 pm zeigt, dass es sich hier um Doppelbindungen handeln muss. Jedes Re-Atom erhält die Elektronenkonfiguration von Radon (86 Elektronen).

Cl

Cl

Cl

Re

Cl

Cl

Re

Re

Cl

Cl

Cl

Cl

Die KZ. 6 von Rhenium in Re3X9 wird auf 7 erhöht, wenn jedes Re-Atom ein zusätzliches Halogenid aufnimmt. Es entstehen die Chlorokomplexe [Re3X12]3–.

VII.

Nebengruppe

447

[Re2X8 ] 2–-Ionen enthalten einen so kurzen Re–Re-Abstand, dass man eine Vierfach-Bindung annimmt. Die Edelgaskonfiguration des Radons erreichen die Ionen durch Anlagerung von zwei Molekülen Wasser: K2[Re2X8] · 2 H2O

[Re2Cl8 ] 2– erhält man durch Reduktion von ReO4 mit H2 in HCl-saurer Lösung.

Die vier Cl-Atome zeigen eine quadratische Anordnung um das Re-Atom. Die Anordnung ist symmetrisch ( quadratisches Prisma).

Cl

Cl

Cl

Cl

Re

223,7 pm

Re

Cl

Cl

Cl

Cl

ReF7 , ReCl6 , ReBr5 , ReI4 sind die höchsten stabilen Halogenide. Sie sind aus den Elementen zugänglich.

ReF7 (Schmp. 48°C, Sdp. 73,7°C), Bau: pentagonale Bipyramide. Durch Anlagerung von einem F–-Ion bildet sich ReF –

8 (quadratisches Antiprisma).

ReH 2–

–

9
ist ein komplexes Hydrid. Es entsteht aus ReO4 mit Natrium in Ethanol.

Das Molekül ist stereochemisch nicht starr. Seine Struktur entspricht einem trigonalen Prisma mit drei zusätzlichen Positionen über den Zentren der Rechteckflä-
chen.

Anmerkung zu Clustern:

Metall–Metall-Bindungen findet man häufig bei niedrigen Oxidationszahlen von Metallen wie Nb, Ta, Mo, W, Re insbesondere bei Halogeniden und niederen Oxiden (Suboxiden). Für die Bindung werden nämlich “große” d-AO
benötigt.

Außer Clustern mit Inselstruktur kennt man solche mit ein- und mehrdimensio-nalen Metall–Metall-Bauelementen.

Aber auch Elemente ohne d-AO wie Rb und Cs bilden in sog. Suboxiden (Oxide mit formal niedrigen Oxidationszahlen) oktaedrische Cluster aus sechs Metallatomen mit sehr kurzem Metall–Metall-Abstand, z.B. in Rb9O3 und

Cs11O3.

Über Metall–Metall-Bindungen bei Komplexen s. S. 125,
vgl. auch Cl–Hg–Hg–Cl auf S. 417.

VIII. Nebengruppe

Diese Nebengruppe enthält neun Elemente mit unterschiedlicher Elektronenzahl im d-Niveau. Die sog. Eisenmetalle Fe, Co, Ni sind untereinander chemisch sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich in ihren Eigenschaften recht erheblich von den sog. Platinmetallen, welche ihrerseits wieder in Paare aufgetrennt werden können.

Eigenschaften

Element Ordnungs- Elektronen-

Schmp.[°C]

Ionenradius [pm]

Dichte
zahl
konfiguration

M2+

M3+

M4+ [g · cm–3]

Fe 26

3d6 4s2 1540

76

64

7,9

Co 27

3d7 4s2 1490

74

63

8,9

Ni 28

3d8 4s2 1450

72

62

8,9

Ru 44

4d7 5s2 2300

67

12,2

Rh 45

4d8 5s1 1970

86

68

12,4

Pd 46

4
d10 1550

80

65

12,0

Os 76

4f14 5d6 6s2 3000

69

22,4

Ir 77

4f14 5d7 6s2 2454

68

22,5

Pt 78

4f14 5d9 6s1 1770 80

65

21,4

Eisenmetalle

Eisen

Vorkommen: Die wichtigsten Eisenerze sind: Fe

≡

3O4

FeO · Fe2O3, Magneteisen-
stein (Magnetit); Fe2O3, Roteisenstein (Hämatit); Fe2O3 · aq, Brauneisenstein; FeCO3, Spateisenstein (Siderit); FeS2, Eisenkies (Pyrit); Fe1–xS, Magnetkies (Pyrrhotin).

450

Spezielle Anorganische Chemie

Herstellung: Die oxidischen Erze werden meist mit Koks im Hochofen reduziert (Abb. 186). Ein Hochofen ist ein 25 - 30 m hoher schachtförmiger Ofen von ca.

10 m Durchmesser. Die eigenartige Form (aufeinander gestellte Kegel) ist nötig, weil mit zunehmender Temperatur das Volumen der “Beschickung” stark zunimmt und dies ein “Hängen” des Ofens bewirken würde. Daher ist der “Kohlensack” die breiteste Stelle im Ofen. Unterhalb des Kohlensacks schmilzt die Beschickung, was zu einer Volumenverminderung führt. Die Beschickung des Ofens erfolgt so, dass man schichtweise Koks und Eisenerz mit Zuschlag einfüllt.

Im unteren Teil des Ofens wird heiße Luft (“Heißwind”) eingeblasen. Hiermit verbrennt der Koks vorwiegend zu CO (Temperatur bis 1800°C). Die aufsteigenden Gase reduzieren das Erz in der mittleren Zone zu schwammigem Metall. Ein Teil des CO disproportioniert bei 400 - 900°C in CO2 und C (Boudouard-Gleichgewicht s. S. 317).

In der “Kohlungszone” wird Eisen mit dem Kohlenstoff legiert. Dadurch sinkt der Schmelzpunkt des Eisens von 1539°C auf ca. 1150 - 1300°C ab. Das “Roheisen” tropft nach unten und wird durch das “Stichloch” abgelassen. Die ebenfalls flüssige Schlacke sammelt sich auf dem Roheisen und schützt es vor der Oxidation durch den Heißwind. Die Schlacke wird ebenfalls durch eine Öffnung “abge-stochen”.

Im oberen Teil des Hochofens wird das Gemisch aus Erz, Koks und Zuschlägen durch die aufsteigenden heißen Gase vorgewärmt. Das 100 - 300°C heiße Gicht-gas (60 % N2; 30 % CO; CO2) dient in Wärmetauschern zum Aufwärmen der Luft (Heißwind).

Abb. 186. Schematische Darstellung des Hochofenprozesses

VIII.

Nebengruppe

451

Die Zuschläge dienen dazu, die Beimengungen ( “Gangart” ) der Erze in die

Schlacke überzuführen. Die Zuschläge richten sich demnach nach der Zusammensetzung des Erzes. Enthält das Erz Al2O3 und SiO2, nimmt man als basische Zuschläge z.B. Dolomit, Kalkstein etc. Enthält es CaO, gibt man umgekehrt Feldspat, Al2O3 etc. als sauren Zuschlag zu. In beiden Fällen will man leichtschmelz-bare Calcium-Aluminium-Silicate = “Schlacke” erhalten.

Das Roheisen enthält ca. 4 % C, ferner geringe Mengen an Mn, Si, S, P u.a. Es wird als Gusseisen verwendet.

Schmiedbares Eisen bzw. Stahl erhält man durch Verringerung des C-Gehalts im Roheisen unter 1,7 %.

Reines, C-freies Eisen (Weicheisen) ist nicht härtbar. Zum Eisen-Kohlenstoff-Zustandsdiagramm s. S. 112.

Zur Stahlerzeugung dienen das Siemens-Martin-Verfahren und das WindfrischVerfahren im Konverter (Abb. 187).

Beim Siemens-Martin-Verfahren (Herdfrischverfahren) wird ein Gemisch aus Roheisen und Schrott geschmolzen und der Kohlenstoff des Roheisens durch den Sauerstoffgehalt des Schrotts oxidiert. Der Prozess verläuft relativ langsam und kann jederzeit unterbrochen werden. Man kann so Stahl mit einem bestimmten C-Gehalt herstellen.

Beim Konverterverfahren (Windfrischverfahren) wird der gesamte Kohlenstoff im Roheisen durch Einblasen von Luft oder Aufblasen von Sauerstoff verbrannt.

Man erhält eine Oxidschlacke und reines Eisen. Anschließend wird das entkohlte Eisen mit der gewünschten Menge Kohlenstoff dotiert, z.B. durch Zugabe von kohlenstoffhaltigem Eisen.

Der nach beiden Verfahren erzeugte Stahl wird je nach Verwendungszweck mit anderen Metallen legiert, z.B. Ti, V, Mo, W, Ni, Cr.

Über Legierungen s. S. 102. Über das Boudouard-Gleichgewicht s. S. 317.

Abb. 187. Schematische Darstellung eines Konver-
ters zur Stahlerzeugung

452

Spezielle Anorganische Chemie

Eigenschaften: Reines Eisen kommt in drei enantiotropen Modifikationen vor: α-Fe (kubisch-innenzentriert), γ-Fe (kubisch-dicht), δ-Fe (kubisch-innenzentriert):

906°C

1401°C

1539°C
α-Eisen
γ-Eisen
δ-Eisen
flüssiges Eisen
α-Fe ist wie Cobalt und Nickel ferromagnetisch. Bei 768 °C (Curie-Temperatur) wird es paramagnetisch. Eisen wird von feuchter, CO2-haltiger Luft angegriffen. Es bilden sich Oxidhydrate, FeO(OH)

·
aq (= Rostbildung) . Die

Rostbildung ist ein sehr komplexer Vorgang.

Eisenverbindungen

In seinen Verbindungen ist Eisen hauptsächlich zwei- und dreiwertig, wobei der Übergang zwischen beiden Oxidationsstufen relativ leicht erfolgt:

Fe2+

Fe3+ + e–

E0 = +0,77 V

Eisen(II)-Verbindungen

Fe(OH)2 entsteht unter Luftausschluss als weiße Verbindung bei der Reaktion: Fe2+ + 2 OH– ⎯ →

⎯ Fe(OH)2

Es wird an der Luft leicht zu Fe (OH)3 · aq oxidiert.

FeO ist nicht in reinem Zustand bekannt und nur oberhalb 560°C stabil. Es entsteht z.B. aus FeC2O4 durch Erhitzen.

FeCl2 · 6 H2O bildet sich beim Auflösen von Eisen in Salzsäure.

FeSO4 · 7 H2O entsteht aus Eisen und verdünnter H2SO4. Beachte: Wegen der Bildung einer Oxidschicht (Passivierung) wird Eisen von konz. H2SO4 nicht angegriffen.

(NH4 )2 SO4 · FeSO4 · 6 H2O (Mohrsches Salz) ist ein Doppelsalz. In Lösung zeigt es die Eigenschaften der Komponenten. Im Gegensatz zu anderen Fe(II)-

Verbindungen wird es durch Luftsauerstoff nur langsam oxidiert.

FeS

2–

2 (Pyrit, Schwefelkies), glänzend-gelb, enthält S2

-Ionen.

Fe(II)-Komplexverbindungen sind ebenfalls mehr oder weniger leicht zu Fe(III)-Komplexen zu oxidieren. Relativ stabil ist z.B. K4[Fe(CN)6] · 3 H2O, Kaliumhexacyanoferrat(II) ( gelbes Blutlaugensalz). Es wurde ursprünglich durch Erhitzen von Blut mit K2CO3 und anschließendem Auslaugen mit Wasser
gewonnen.

VIII.

Nebengruppe

453

Herstellung:

Fe2+ + 6 CN– ⎯ →

⎯ [Fe(CN)6]4–

Bilder von Häm Bd. II S. 474.

Biologisch wichtig ist der Eisenkomplex, welcher im Hämoglobin, dem Farbstoff der roten Blutkörperchen (Erythrocyten), vorkommt; s. hierzu Bd. II.

Eisen(III)–Verbindungen
γ -Fe2O3: In der kubisch-dichten Packung aus O2–-Ionen sind die tetraedrischen und oktaedrischen Lücken willkürlich mit Fe3+-Ionen besetzt. Bei 300°C erhält man aus der γ-Modifikation α -Fe2O3 mit einer hexagonal-dichten Kugelpackung aus O2–-Ionen, wobei zwei Drittel der Lücken mit Fe(III) besetzt sind.

II

III

Fe3O4 besitzt eine inverse Spinell-Struktur, Fe3+[ Fe Fe O4]. In einer kubisch-dichten Kugelpackung aus O2–-Ionen sitzen die Fe2+-Ionen in oktaedrischen Lü-
cken, die Fe3+-Ionen in tetraedrischen und oktaedrischen Lücken.

FeCl3 entsteht aus den Elementen. Es bildet wie CrCl3 ein Schichtengitter aus. Im Dampf liegen bei 400°C dimere Fe2Cl6-Moleküle vor. Die Umgebung der

Fe-Atome ist tetraedrisch; s. Al2Cl6.

Fe3+-Ionen in Wasser: Beim Auflösen von Fe (III)-Salzen in Wasser bilden sich

[Fe(H2O)6]3+-Ionen. Diese reagieren sauer:

[Fe(H2O)6]3+ +

H2O

[Fe(H2O)5(OH)]2+ + H3O+

[Fe(H2O)5OH]2+ + H2O

[Fe(H2O)4(OH)2]+ + H3O+

[Fe(H2O)6]2+ ist eine sog. Kationsäure und [Fe(H2O)5OH]2+ eine Kationbase.

Bei dieser “Hydrolyse” laufen dann Kondensationsreaktionen ab (besonders beim Verdünnen oder Basenzusatz); es entstehen unter Braunfärbung kolloide Kondensate der Zusammensetzung (FeOOH)x · aq. Mit zunehmender Kondensation flockt Fe(OH)3 · aq bzw. Fe2O3 · n H2O aus. Die Kondensate bezeichnet man auch als “Isopolybasen”.

Al3+ und Cr3+ verhalten sich analog.

Um die “Hydrolyse” zu vermeiden, säuert man z.B. wässrige FeCl3-Lösungen mit Salzsäure an. Es bilden sich gelbe Chlorokomplexe: [FeCl4(H2O)2]–.

Fe2(SO4 )3 entsteht nach der Gleichung:

Fe

⎯ →

⎯

2O3 + 3 H2SO4

Fe2(SO4)3 + 3 H2O

Mit Alkalisulfaten bildet es Alaune (Doppelsalze) vom Typ M(I)Fe(SO4)2 ·

12 H2O, s. S. 306.

454

Spezielle Anorganische Chemie

Fe(SCN)3 ist blutrot gefärbt. Seine Bildung ist ein empfindlicher Nachweis für Fe3+:

Fe3+ + 3 SCN– ⎯ →

⎯ Fe(SCN)3

Mit überschüssigem SCN– entsteht u.a. [Fe(SCN)6]3– bzw. [Fe(NCS)6]3–. (Die Umlagerung ist IR-spektroskopisch nachgewiesen.)

K3[Fe(CN)6 ], Kaliumhexacyanoferrat(III) (rotes Blutlaugensalz), ist thermodynamisch instabiler als das gelbe K4[Fe(CN)6] (hat Edelgaskonfiguration) und gibt langsam Blausäure (HCN) ab. Herstellung: Aus K4[Fe(CN)6] durch Oxidation, z.B. mit Cl2.

FeIII[FeIIIFeII(CN)6 ]3 ist „unlösliches Berlinerblau” oder „unlösliches Turn-
bulls-Blau”. Es entsteht entweder aus K4[Fe(CN)6] und überschüssigen Fe3+-

Ionen oder aus K3[Fe(CN)6] mit überschüssigen Fe2+-Ionen und wird als blauer Farbstoff, zur Herstellung von Blauer Tinte und als Farbstoff für Lichtpausen verwendet. Lösliches Berlinerblau ist K[FeIIIFeII(CN)6].

Eisen(0)-verbindungen: Beispiele sind die Carbonyle, die auf S. 122 besprochen wurden.

Eisen(IV)-, Eisen(V)- und Eisen(VI)-Verbindungen sind ebenfalls bekannt. Es sind Oxidationsmittel.

Ferrate (VI): FeO 2–

4

, entstehen bei der Oxidation von Fe(OH)3 in konzentrierter Alkalilauge mit Chlor oder durch anodische Oxidation von metallischem Eisen als purpurrote Salze. Das Anion ist tetraedrisch gebaut. Das Fe-Kation enthält zwei ungepaarte Elektronen (paramagnetisch). FeO 2–

4
ist ein sehr starkes Oxidations-
mittel.

(π -C5H5)2Fe, Ferrocen, s. S. 121.

Eisenoxide sind wichtige Bestandteile anorganischer Pigmente.

Pigmente sind feinteilige Farbmittel, die in Löse- oder Bindemitteln praktisch unlöslich sind. Sie bestehen mit Ausnahme der “Metallischen Pigmente” (Al, Cu, α-Messing), der “Magnetpigmente” (z.B.γ-Fe2O3, Fe3O4/Fe2O3, Cr2O3) und “Farb-ruße” im Wesentlichen aus Oxiden, Oxidhydraten, Sulfiden, Sulfaten, Carbonaten und Silicaten der Übergangsmetalle.

Beispiele

Natürliche anorg. Pigmente erhält man durch mechanische Behandlung von Mineralien und farbigen “Erden” wie Kreide (CaCO3); Ocker (Limonit, Braunei-senerz/α-FeOOH); Terra die Siena (Montmorillonit/Halloysit, 50 % Fe2O3); Umbra (45 - 70 % Fe2O3, 5 - 20 % MnO2).

VIII.

Nebengruppe

455

Künstliche Pigmente: Weißpigmente: TiO2; Lithopone: ZnS/BaSO4; Zinkblende: ZnS; Baryt: BaSO4 (Permanentweiß).

Buntpigmente: Verantwortlich für die Farben sind: α-FeOOH (gelb); α-Fe2O3

(rot); Fe3O4 (schwarz).

Eisen-Blaupigmente: M+[FeIIFeIII (CN)

+

6] · x H2O; M+ = Na+, K+, NH4 (= “lösli-
ches Berliner Blau”), FeIII[FeIIIFeII(CN)6]3 (= “unlösliches Berliner Blau”).

Cadmium-Pigmente: CdS (gelb), CdSe (rot).

Chrom(III)-oxid-Pigmente

Korrosionsschutzpigmente: z.B. Mennige (Pb3O4).

Cobalt und Nickel

Vorkommen und Herstellung

Cobalterze: CoAsS, Cobaltglanz; CoAs2, Speiscobalt; Co3S4, Cobaltkies u.a.

Nickelerze: NiS, Gelbnickelkies (Millerit); NiAs, Rotnickelkies; NiAsS, Arsen-nickelkies; Magnesiumnickelsilicat (Garnierit) u.a.

Da die Mineralien relativ selten sind, werden Cobalt und Nickel bei der Aufarbeitung von Kupfererzen und Magnetkies (FeS) gewonnen. Nach ihrer Anreicherung werden die Oxide mit Kohlenstoff zu den Rohmetallen reduziert. Diese werden elektrolytisch gereinigt.

Reines Nickel erhält man z.B. auch nach dem Mond-Verfahren durch Zersetzung von Nickeltetracarbonyl:

∆

Ni(CO)4

Ni + 4 CO

Verwendung: Cobalt und Nickel sind wichtige Legierungsbestandteile von Stählen. Cobalt wird auch zum Färben von Gläsern (Cobaltblau) benutzt. Nickel findet Verwendung als Oberflächenschutz (Vernickeln), als Münzmetall, zum Plattieren von Stahl und als Katalysator bei katalytischen Hydrierungen.

Cobalt-Verbindungen

In seinen Verbindungen hat Cobalt meist die Oxidationszahlen +2 und +3. In einfachen Verbindungen ist die zweiwertige und in Komplexen die dreiwertige Oxidationsstufe stabiler.

Cobalt(II)-Verbindungen: In einfachen Verbindungen ist die zweiwertige Oxidationsstufe sehr stabil. Es gibt zahlreiche wasserfreie Substanzen wie CoO, das zum Färben von Glas benutzt wird, oder CoCl2 (blau), das mit Wasser einen rosa gefärbten Hexaqua-Komplex bildet. Es kann daher als Feuchtigkeitsindikator

456

Spezielle Anorganische Chemie
dienen, z.B. im “Blaugel”, s. S. 324. Co2+ bildet oktaedrische (z.B. [Co(H2O)6]2+), tetraedrische (z.B. [CoCl4]2–) und mit bestimmten Chelatliganden planar-quadratische Komplexe.

Cobalt(III) -Verbindungen: Einfache Co(III)-Verbindungen sind instabil. So wird z.B. Co3+ in CoF3 von Wasser sofort zu Co2+ reduziert. CoF3 ist deshalb ein gutes Fluorierungsmittel.

Besonders stabil ist die dreiwertige Oxidationsstufe in Komplexverbindungen.

Co3+ bildet oktaedrische Komplexe, z.B. [Co(H2O)6]3+, von denen die Ammin-, Acido- und Aqua-Komplexe schon lange bekannt sind und bei der Erarbeitung der Theorie der Komplexverbindungen eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ein wichtiger biologischer Co(III)-Komplex ist das Vitamin B12, Cyanocobalamin.

Es ähnelt im Aufbau dem Häm. Das makrocyclische Grundgerüst heißt Corrin.

Vier Koordinationsstellen am Cobalt sind durch die Stickstoffatome des Corrins besetzt, als weitere Liganden treten die CN–-Gruppe und 5,6-Dimethylbenzimid-azol auf, das über eine Seitenkette mit einem Ring des Corrins verknüpft ist.

Die Vitamin-B12-Wirkung bleibt auch erhalten, wenn CN– durch andere Anionen ersetzt wird, z.B. OH–, Cl–, NO –

2 , OCN–, SCN– u.a. Vgl. Bd. II.

CH3

H N

CO

CH

CH

2

2

2

CH3 CH CO NH

H N

CO

CH

2

2

2

2

CH

CH

CO

NH

CH

CN

2

2

2

3

N

N

CH3

+

Co

N

N

CH3

H N

CO

CH

2

2

CH3

CO

CH

CH

2

2

CH3

NH

CH

CH

CH

CO

NH

3

2

2

2

CH

–

O

2

CH

CH

O

P

3

O

O

OH

N

CH3

N

HO

CH

CH

2

O

3

Abb. 188. Vitamin B12

(π -C5H5)2Co, Cobaltocen, s. Ferrocen, S. 121.

VIII.

Nebengruppe

457

O

H

O

H C

CH

3

N

N

C

C

3

Ni

C

C

H C

N

N

CH

3

3

Abb. 189. Bis(dimethylglyoximato)-nickel(II),

Ni-Diacetyldioxim (Grenzstruktur)

O

H

O

Nickel-Verbindungen

Nickel tritt in seinen Verbindungen fast nur zwei wertig auf. Da sich Nickel in verdünnten Säuren löst, sind viele Salze bekannt, die meist gut wasserlöslich sind.

Das schwerlösliche Ni(CN)2 geht mit CN– als [Ni(CN)4]2– komplex in Lösung.

Nickel bildet paramagnetische oktaedrische Komplexe wie z.B. [Ni(H2O)6]2+
und [Ni(NH3)6]2+, paramagnetische tetraedrische Komplexe wie [NiCl4]2– und diamagnetische planar-quadratische Komplexe wie [Ni(CN)4]2– und Bis(dimethylglyoximato)-nickel(II), bekannt auch als Nickeldiacetyldioxim. Dieser rote Komplex entsteht aus einer ammoniakalischen Lösung von Ni-Salzen und einer Lösung von Diacetyldioxim (= Dimethylglyoxim) in Ethanol. Er dient zum qualitativen Nickelnachweis sowie zur quantitativen Nickelbestimmung. Im Kristall sind die quadratischen Komplexe parallel übereinander gestapelt, wobei eine Metall-Metall-Wechselwirkung zu beobachten ist.

Nickel (0) -Verbindungen:

0

Ni (CO) , (tetraedrisch), s. S. 119, 122.

4

0

4

[Ni (CN) ] − entsteht durch Reduktion von [Ni(CN)

4

4]2– mit Alkalimetall in flüs-
sigem Ammoniak.

(π -C5H5)2Ni, Nickelocen, s. Ferrocen, S. 121.

Platinmetalle

Vorkommen und Herstellung

Die Elemente kommen meist gediegen (z.T. als Legierung) oder als Sulfide vor.

Daher finden sie sich oft bei der Aufbereitung von z.B. Nickelerzen oder der Goldraffination. Nach ihrer Anreicherung werden die Elemente in einem lang-wierigen Prozess voneinander getrennt. Er beruht auf Unterschieden in der Oxi-dierbarkeit der Metalle und der Löslichkeit ihrer Komplexsalze.

458

Spezielle Anorganische Chemie

Eigenschaften und Verwendung

Die Elemente sind hochschmelzende, schwere Metalle, von denen Ruthenium
und Osmium kaum verwendet werden. Rhodium wird Platin zulegiert (1 - 10 %), um dessen Haltbarkeit und katalytische Eigenschaften zu verbessern. Iridium ist widerstandsfähiger als Platin; es ist unlöslich in Königswasser. Zur Herstellung von Laborgeräten und Schreibfedern findet eine Pt–Ir-Legierung Verwendung.

Platin und Palladium sind wichtige Katalysatoren in Technik und Labor, s. z.B.

NO-Herstellung S. 338 und Hydrierungsreaktionen (Bd. II). Platin wird darüber hinaus in der Schmuckindustrie benutzt und dient zur Herstellung von technischen Geräten sowie der Abgasreinigung von Ottomotoren. Heißes Palladiumblech ist so durchlässig für Wasserstoff, dass man es zur Reinigung von Wasserstoff benutzen kann. Die Elemente gehören zu den edelsten Metallen.

Palladium löst sich in Cl2-haltiger Salzsäure oder in konz. HNO3.

Platin geht in Königswasser in Lösung, es bildet sich H2[PtCl6] · 6 H2O, Hexa-chloroplatin(IV)-Säure.

Beachte: Platingeräte werden angegriffen von schmelzenden Cyaniden, Hydroxiden, Sulfiden, Phosphat, Silicat, Blei, Kohlenstoff, Silicium, LiCl, HgCl2 u.a.

Verbindungen der Platinmetalle

Wichtige Verbindungen der Platinmetalle sind die Oxide, Halogenide und die Vielzahl von Komplexverbindungen, s. Kap. 6, S. 117.

Ruthenium und Osmium
bilden Verbindungen mit den Oxidationszahlen von -2 bis +8 (z.B. in RuO4 und OsO4). Das farblose, giftige OsO4 (Schmp. ~ 40°C, Sdp. 130°C) ist bei Zimmertemperatur flüchtig. Es eignet sich als selektives Oxidationsmittel in der organischen Chemie. Bekannt sind ferner Halogenide wie OsOF5; RuF6, OsF6; RuF5, OsF5; RuF4, OsF4; RuCl3, OsCl3; RuCl2, OsCl2. Komplexverbindungen mit Ru2+
bzw. Os2+ sind oft diamagnetisch und oktaedrisch gebaut. Über Carbonyle s. S.

122.

Rhodium und Iridium

Die beständigste Oxidationszahl ist +3. Man kennt eine Vielzahl von Komplexen: Bei Koordinationszahl 4 sind sie planar-quadratisch und bei Koordinationszahl 6
oktaedrisch gebaut. Rh(III)-Komplexe sind diamagnetisch.

Palladium und Platin

Viele ihrer Verbindungen waren Forschungsobjekte der klassischen Komplexchemie (s. Kapitel 6, S. 117). Komplexverbindungen mit Pd2+ und Pt2+ sind planar-quadratisch gebaut. Verbindungen mit Pd4+ und Pt4+ haben Koordinationszahl 6 und somit oktaedrischen Bau.

VIII.

Nebengruppe

459
α-Modifikation von PdCl
β-Modifikation von PdCl

2

2

Abb.

190

PdCl2 entsteht aus den Elementen. Die stabile β-Modifikation, welche bei Temperaturen unterhalb 550°C entsteht, enthält Pd6Cl12-Einheiten mit planar-quadratischer Umgebung am Palladiumatom und Metall-Metall-Bindungen (= Metall-Cluster). Bei Temperaturen oberhalb 550°C erhält man eine instabile
α-Modifikation. Sie besteht aus Ketten mit planar-quadratischer Umgebung am Palladium.

Von besonderer praktischer Bedeutung ist die Fähigkeit von metallischem Palladium, Wasserstoffgas in sein Gitter aufzunehmen. Unter beträchtlicher Gitter-aufweitung entsteht hierbei eine Palladium-Wasserstoff-Legierung (maximale Formel: PdH0,85) Bei Hydrierungen kann der Wasserstoff in sehr reaktiver Form wieder abgegeben werden. Ähnlich, jedoch weniger ausgeprägt, ist diese Erscheinung beim Platin. Da Platin auch Sauerstoffgas absorbieren kann, wird es häufig als Katalysator bei Oxidationsprozessen eingesetzt.

cis-PtCl2 (NH3 )2 (quadratisch) zeigt Anti-Tumor-Wirkung.

0

0

Pd(PF3 )4 bzw. Pt(PF3 )4 enthalten Pd bzw. Pt . Sie sind tetraedrisch gebaut.

PtF6 mit Pt (VI) ist ein sehr starkes Oxidationsmittel. Es reagiert mit O2 bzw.

Xenon zu O +

2 [PtF6]– bzw. Xe+[PtF6]–.

Lanthanoide, Ln

Eigenschaften

Element

Ordnungs- Elektronenkonfiguration

Schmp. [°C] Ionenradius

Farben
zahl

[pm]

der M3+-Ionen

Ce 58

4f 2 5s2 5p6 5d0 6s2 795 107
fast farblos

Pr 59

4f 3 5s2 5p6 5d0 6s2 935 106
gelbgrün

Nd 60

4f 4 5s2 5p6 5d0 6s2 1020

104
violett

Pm 61

4f 5 5s2 5p6 5d0 6s2 1030

106
violettrosa

Sm 62

4f 6 5s2 5p6 5d0 6s2 1070

100
tiefgelb

Eu 63

4f 7 5s2 5p6 5d0 6s2 826

98
fast
farblos

Gd

64

4f 7 5s2 5p6 5d1 6s2

1310 97
farblos

Tb 65

4f 9 5s2 5p6 5d0 6s2 1360

93
fast
farblos

Dy 66

4f 10 5s2 5p6 5d0 6s2 1410

92
gelbgrün

Ho 67

4f 11 5s2 5p6 5d0 6s2 1460

91
gelb

Er 68

4f 12 5s2 5p6 5d0 6s2 1500

89
tiefrosa

Tm 69

4f 13 5s2 5p6 5d0 6s2 1550

87
blassgrün

Yb 70

4f 14 5s2 5p6 5d0 6s2 824

86
fast
farblos

Lu 71

4f 14 5s2 5p6 5d1 6s2 1650

85
farblos

Übersicht

Die Chemie der 14 auf das La folgenden Elemente ist der des La sehr ähnlich, daher auch die Bezeichnung Lanthanoide (früher Lanthanide). Der ältere Name

“Seltene Erden” ist irreführend, da die Elemente weit verbreitet sind. Sie kommen meist jedoch nur in geringer Konzentration vor. Alle Lanthanoide bilden stabile M(III)-Verbindungen, deren Metall-Ionenradien mit zunehmender Ordnungszahl infolge der Lanthanoidenkontraktion abnehmen (s. S. 406).

Vorkommen und Herstellung

Meist als Phosphate oder Silicate im Monazitsand CePO4, Thorit ThSiO4, Orthit (Cer-Silicat), Gadolinit Y2Fe(SiO4)2O2, Xenotim YPO4 u.a. Die Mineralien wer-

462

Spezielle Anorganische Chemie
den z.B. mit konz. H2SO4 aufgeschlossen und die Salze aus ihren Lösungen über Ionenaustauscher abgetrennt. Die Metalle gewinnt man durch Reduktion der Chloride von Ce – Eu mit Natrium oder der Fluoride von Gd – Lu mit Magnesium. Die Isotope des kurzlebigen, radioaktiven Pm werden durch Kernreaktionen hergestellt.

Eigenschaften und Verwendung

Die freien Metalle reagieren mit Wasser unter H2-Entwicklung und relativ leicht mit H2, O2 oder N2 zu Hydriden, Oxiden oder Nitriden. Auch die Carbide besitzen Ionencharakter. Bei den Salzen ist die Schwerlöslichkeit der Fluoride (LnF3) und Oxalate in Wasser erwähnenswert.

Ln(II)-Verbindungen: Die Stabilität nimmt in der Reihe Eu2+ > Yb2+ > Sm2+ > Tm2+ ab. Die Verbindungen zeigen ein ähnliches Verhalten wie die der Erdalkalimetalle.

Ln(IV)-Verbindungen: Ce, Tb, Pr, Dy und Nd treten auch vierwertig auf, jedoch sind nur Ce(IV)-Verbindungen in Wasser beständig. Da beim Redoxprozess

Ce3+ (farblos)

Ce4+ (gelb) + e– die Farbe umschlägt, wird Ce(IV)-sulfat als

Oxidationsmittel in der Maßanalyse verwendet (“Cerimetrie” ). Die Fluoride und Oxide dieser Elemente sind besonders gut untersucht.

Ln(III)-Verbindungen: Alle Lanthanoide bilden stabile Ln(III)-Verbindungen, wobei (La), Gd und Lu praktisch nur dreiwertig auftreten, während von den anderen je nach Elektronenkonfiguration auch stabile Ln(II)- bzw. Ln(IV)-Verbindungen existieren. Bekannt sind Salze wie die Halogenide, Sulfate, Nitrate, Phosphate und Oxalate, die früher teilweise zur Trennung der Elemente durch fraktionierte Kristallisation benutzt wurden. Heute erfolgt die Trennung mit Ionenaustauschern mit z.B. Citronensäure als Elutionsmittel.

Die Aquakationen [Ln(H2O)n]3+ zeigen von Ce – Lu die unter “Eigenschaften”

genannten Farben. Auffällig ist die Abhängigkeit der Farbe von der Elektronenkonfiguration.

Verwendung findet Ce im Cer-Eisen (70 % Ce, 30 % Fe), als Zündstein in Feuer-zeugen und als Oxid in den Gasglühstrümpfen (1 % CeO2 + 99 % ThO2). Oxide von Nd und Pr dienen zum Färben von Brillengläsern. Einige Lanthanoiden-Verbindungen werden als Zusatz in den Leuchtschichten von Farbfernsehgeräten verwendet.

Actinoide, An

Eigenschaften

Element

Ordnungs-
vermutliche Elektronen- Schmp.[°C]

Ionenradius[pm]

zahl
konfiguration

M3+

M4+

Th 90

5f 0 6s2 6p6 6d2 7s2

1700

102

Pa 91

5f 2 6s2 6p6 6d1 7s2 1230

113 98

U 92

5f 3 6s2 6p6 6d1 7s2 1130

97

Np 93

5f 5 6s2 6p6 6d0 7s2 640 110 95

Pu 94

5f 6 6s2 6p6 6d0 7s2 640 108 93

Am 95

5f 7 6s2 6p6 6d0 7s2 940 107 92

Cm

96

5f 7 6s2 6p6 6d1 7s2

1350 98

89

Bk 97

5f 8 6s2 6p6 6d1 7s2 980

94 87

Cf 98

5f 10 6s2 6p6 6d0 7s2 900

98 86

Es 99

5f 11 6s2 6p6 6d0 7s2

93

Fm 100

5f 12 6s2 6p6 6d0 7s2

Md 101

5f l3 6s2 6p6 6d0 7s2

No 102

5f 14 6s2 6p6 6d0 7s2

Lr

103

5f 14 6s2 6p6 6d1 7s2

Übersicht

Th, Pa und U kommen natürlich vor, alle anderen Elemente werden durch Kernreaktionen gewonnen. Im Gegensatz zu den Lanthanoiden treten sie in mehreren Oxidationsstufen auf und bilden zahlreiche Komplexverbindungen, zum Teil mit KZ 8.

Vorkommen und Herstellung

Die künstlich durch Kernumwandlung hergestellten Elemente werden durch Ionenaustauscher getrennt und gereinigt. Th wird aus dem Monazitsand gewonnen, Pa aus Uranmineralien und U aus Uranpecherz UO2 und anderen uranhaltigen Mineralien wie U

≡

3O8

UO2 · 2 UO3 (Uraninit). U wird in Form von UO2(NO3)2
aus den Erzen herausgelöst und über UO2 in UF4 übergeführt. Aus diesem wird mit Ca oder Mg metallisches Uran erhalten.

464

Spezielle Anorganische Chemie

Eigenschaften und Verwendung

Alle Actinoide sind unedle Metalle, die in ihren Verbindungen in mehreren Oxidationsstufen auftreten. Meist sind die Halogenide und Oxide besser als die anderen Verbindungen bekannt und untersucht.

Oxidationszahl VII: nur bei Np und Pu bekannt als Li5NpO6 und Li5PuO6.

Oxidationszahl VI: Die Beständigkeit nimmt in der Reihe U > Np > Pu > Am ab.

Besonders wichtig ist das flüchtige Hexafluorid des Urans UF6, das zur Isotopentrennung mittels Gasdiffusion verwendet wird. Daneben sind viele Salze (Nitrate, Sulfate etc.) bekannt, welche das Uranylion UO 2+

2
enthalten. Uranat(VI)

bildet in saurer Lösung keine Polyanionen wie Mo oder W, sondern nur ein Di-uranat(VI):

2

[UO4]2– + 2 H3O+

[U2O7]2– + 3 H2O

Oxidationszahl V: Die Beständigkeit nimmt ab in der Reihe Pa > Np > U > Pu > Am. UF5 disproportioniert:

3

UF5

U2F9 + UF6

Oxidationszahl IV: Wichtige Verbindungen sind die stabilen Dioxide AnO2 mit Fluoritstruktur und zahlreiche Komplexverbindungen (z.B. Fluorokomplexe).

Oxidationszahl III: Alle Actinoide bilden An3+-Ionen, die meist leicht oxidierbar und in ihrem chemischen Verhalten den Ln(III)-Ionen ähnlich sind.

Oxidationszahl II: Bekannt sind Oxide wie PnO, NpO, AmO etc. und Halogenide wie ThX2, AmX2 u.a. Diese Oxidationsstufe ist charakteristisch für Am.

Technische Verwendung finden die Elemente u.a. in Kernreaktoren und als Ener-giequelle, z. B. in Weltraumsatelliten.

Anhang

Edelsteine

Unter Edelsteinen versteht man Stoffe, die wegen der Schönheit ihrer Farben oder ihres besonderen Farbenspiels (“Feuer”, “Glanz”), ihrer Seltenheit sowie einer gewissen Härte zu Schmuckzwecken verwendet werden. Die meisten Edelsteine sind Minerale. Kleinere Steine sowie viele industriell verwendete Edelsteine werden auch synthetisch hergestellt.

Beispiele:

Smaragd, Al2Be3[Si6O18], Mohshärte 7,5 - 8, hellblau, blau, blaugrün, farbgebende Substanz: Chrom, Vanadin.

Aquamarin, Al2Be3[Si6O18], Mohshärte 7,5 - 8, hellblau, blau, blaugrün, farbgebende Substanz: Eisen.

Granat (Gruppe verschiedenfarbiger Mineralien mit ähnlicher Zusammensetzung). Beispiel: Mg3Al2[SiO4]3 rot.

Turmalin (Aluminium-Borat-Silicat), farbenreich

Bergkristall, SiO2, farblos

Amethyst, SiO2, violett – rotviolett

Citrin, SiO2, hellgelb – goldbraun

Achat, SiO2, verschiedenfarbig

Opal, SiO2 · n H2O, weiß, grau, blau, grün, orange, schwarz

Lapislazuli, Na8[Al6Si6O24]S2, lasurblau

Andere Edelsteine:

Diamant, Mohshärte 10; Rubin, Al2O3, Mohshärte 9, farbgebende Substanz: Chrom, bei bräunlichen Tönen auch Eisen, Saphir, Al2O3, Mohshärte 9, farbenreich, farbgebende Substanz: blau: Eisen, Titan; violett: Vanadin; rosa: Chrom; gelb/grün: wenig Eisen.

Anorganische

466

Chemie

Düngemittel

Düngemittel sind Substanzen oder Stoffgemische, welche die von der Pflanze benötigten Nährstoffe in einer für die Pflanze geeigneten Form zur Verfügung stellen.

Pflanzen benötigen zu ihrem Aufbau verschiedene Elemente, die unentbehrlich sind, deren Auswahl jedoch bei den einzelnen Pflanzenarten verschieden ist. Dazu gehören die Nichtmetalle H, B, C, N, O, S, P, Cl und die Metalle Mg, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo. C, H und O werden als CO2 und H2O bei der Photosynthese verarbeitet, die anderen Elemente werden in unterschiedlichen Mengen, z.T. nur als Spurenelemente benötigt. Die sechs wichtigen Hauptnährelemente sind fett geschrieben; N, P, K sind dabei von besonderer Bedeutung.

Allgemein wird unterschieden zwischen Handelsdüngern mit definiertem Nähr-stoffgehalt und wirtschaftseigenen Düngern. Letztere sind Neben- und Abfallpro-dukte, wie z.B. tierischer Dung, Getreidestroh, Gründüngung (Leguminosen), Kompost, Trockenschlamm (kompostiert aus Kläranlagen).

Handelsdünger aus natürlichen Vorkommen

Organische Dünger sind z.B. Guano, Torf, Horn-, Knochen-, Fischmehl.

Organische Handelsdünger

Düngemittel

% N

% P2O5

% K2O

% Ca

% org. Masse

Blutmehl 10-14

1,3

0,7

0,8

60

Erdkompost 0,02

0,15

0,15

0,7

8

Fischguano 8

13

0,4

15

40

Holzasche

– 3 6-10

30 –

Horngrieß 12-14

6-8

–

7

80

Horn-Knochen-Mehl 6-7

6-12

–

7

40-50

Horn-Knochen-Blutmehl 7-9 12 0,3

13 50

Hornmehl 10-13

5

–

7

80

Hornspäne 9-14

6-8

–

7

80

Knochenmehl,
entleimt 1 30 0,2

30 –

Knochenmehl, gedämpft

4-5

20-22

0,2

30

–

Klärschlamm 0,4

0,15

0,16

2

20

Kompost 0,3

0,2

0,25

10

20-40

Peruguano 6

12

2

20

40

Rinderdung, getrocknet

1,6

1,5

4,2

4,2

45

Ricinusschrot 5

–

–

–

40

Ruß 3,5

0,5

1,2

5-8

80

Stadtkompost 0,3

0,3

0,8

8-10

20-40

Stallmist, Rind, frisch

0,35

1,6

4

3,1

20-40

Anhang

467

Anorganische Dünger (Mineraldünger) aus natürlichen Vorkommen sind z.B.

NaNO3 (Chilesalpeter (seit 1830)), CaCO3 (Muschelkalk), KCl (Sylvin). Sie werden bergmännisch abgebaut und kommen gereinigt und zerkleinert in den Handel.

Kunstdünger

Organische Dünger: Harnstoff, H2N–CO–NH2, wird mit Aldehyden kondensiert als Depotdüngemittel verwendet; es wird weniger leicht ausgewaschen. Ammon-nitrat-Harnstoff-Lösungen sind Flüssigdünger mit schneller Düngewirkung.

Harnstoff wirkt relativ langsam (–NH →

–

2

–NO3 ). Dies gilt auch für CaCN2 s. u.

Mineraldünger

Stickstoffdünger

Sie sind von besonderer Bedeutung, weil bisher der Luftstickstoff nur von den Leguminosen unmittelbar verwertet werden kann. Die anderen Pflanzen nehmen Stickstoff als NO –

+

3 oder NH4 je nach pH-Wert des Bodens auf. Bekannte Dün-
gemittel, die i.a. als Granulate ausgebracht werden, sind:

Ammoniumnitrat, “Ammonsalpeter” , NH4NO3 (seit 1913)

NH3 + HNO3 ⎯ →

⎯ NH4NO3 (explosionsgefährlich)

wird mit Zuschlägen gelagert und verwendet. Zuschläge sind z.B. (NH4)2SO4, Ca(NO3)2, Phosphate, CaSO4 · 2 H2O, CaCO3.

Kalkammonsalpeter, NH4NO3/CaCO3.

Natronsalpeter, NaNO3, Salpeter, KNO3.

Kalksalpeter, Ca(NO3)2

1100°C

Kalkstickstoff (seit 1903) CaC2 + N2

CaCN2 + C

(CaO + 3C

CaC2 + CO)

Ammoniumsulfat, (NH4)2SO4,

2

NH3 + H2SO4 ⎯ →

⎯ (NH4)2SO4
oder (NH4)2CO3 + CaSO4 ⎯ →

⎯ (NH4)2SO4 + CaCO3

(NH4)2HPO4 s. Phosphatdünger

Vergleichsbasis der Dünger ist % N.

Anorganische

468

Chemie

Phosphatdünger

P wird von der Pflanze als Orthophosphat-Ion aufgenommen. Vergleichbasis der Dünger ist % P2O5. Der Wert der phosphathaltigen Düngemittel richtet sich auch nach ihrer Wasser- und Citratlöslichkeit (Citronensäure, Ammoniumcitrat) und damit nach der vergleichbaren Löslichkeit im Boden.

Beispiele

„Superphosphat” , (seit1850) ist ein Gemisch aus Ca(H2PO4)2 und CaSO4 · 2H2O

(Gips).

Ca

⎯ →

⎯

3(PO4)2 + 2 H2SO4

Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

„Doppelsuperphosphat” entsteht aus carbonatreichen Phosphaten:

Ca

⎯ →

⎯

3(PO4)2 + 4 H3PO4

3 Ca(H2PO4)

CaCO

⎯ →

⎯

3 + 2 H3PO4

Ca(H2PO4)2 + CO2 + H2O

„Rhenaniaphosphat” (seit 1916) 3 CaNaPO4 · Ca2SiO4 entsteht aus einem Gemisch von Ca3(PO4)2 mit Na2CO3, CaCO3 und Alkalisilicaten bei 1100 - 1200°C
in Drehrohröfen (“Trockener Aufschluss”). Es wird durch organische Säuren im Boden zersetzt.

„Ammonphosphat” (NH4)2HPO4

H

⎯ →

⎯

3PO4 + 2 NH3

(NH4)2HPO4

„Thomasmehl” (seit 1878) ist feingemahlene “Thomasschlacke”. Hauptbestandteil ist: Silico-carnotit Ca5(PO4)2[SiO4]

Kaliumdünger

K reguliert den Wasserhaushalt der Pflanzen. Es liegt im Boden nur in geringer Menge vor und wird daher ergänzend als wasserlösliches Kalisalz aufgebracht.

Vergleichbasis der Dünger ist % K2O.

Beispiele

„Kalidüngesalz” KCl (Gehalt ca. 40 %) (seit 1860).

„Kornkali” mit Magnesiumoxid: 37 % KCl + 5 % MgO

Kalimagnesia K2SO4 · MgSO4 · 6 H2O

Kaliumsulfat K2SO4 (Gehalt ca. 50 %).

Carnallit KMgCl3 · 6 H2O

Kainit KMgClSO4 · 3 H2O

Anhang

469

Mehrstoffdünger

Dünger, die mehrere Nährelemente gemeinsam enthalten, aber je nach den Boden-verhältnissen in unterschiedlichen Mengen, werden Mischdünger genannt. Man kennt Zweinährstoff- und Mehrnährstoffdünger mit verschiedenen N–P–K–Mg-Gehalten. So bedeutet z.B. die Formulierung 20–10–5–1 einen Gehalt von 20 % N

– 10 % P2O5 – 5 % K2O – 1 % MgO.

Häufig werden diese Dünger mit Spurenelementen angereichert, um auch bei einem einmaligen Streuvorgang möglichst viele Nährstoffe den Pflanzen anbieten zu können.

Beispiele

„Kaliumsalpeter”: KNO3/NH4Cl

„Nitrophoska”: (NH4)2HPO4/NH4Cl bzw. (NH4)2SO4 und KNO3

„Hakaphos”: KNO3, (NH4)2HPO4, Harnstoff

Literaturauswahl und Quellennachweis

1. Große Lehrbücher

Cotton, F.A., Wilkinson, G.: Advanced Inorganic Chemistry. New York: Interscience Publishers.

Emeléus, H.J., Sharpe, A.G.: Modern Aspects of Inorganic Chemistry. London: Routledge

& Kegen Paul.

Greenwoodn N.N., Earnshaw A.: Chemistry of the Elements. Pergamon Press.

Heslop, R.B., Jones, K.: Inorganic Chemistry. Elsevier.

Hollemann, A.F., Wiberg, E.: Lehrbuch der anorganischen Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Huheey, I.E., Keiter, E.A. u.a.: Anorganische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Lagowski, J.J.: Modern Inorganic Chemistry. New York: Marcel Dekker.

Purcell, K.F., Kotz, J.C.: Inorganic Chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders.

Riedel,E.: Anorganische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Riedel,E. Hrsg.: Moderne Anorganische Chemie, Berlin: Walter de Gruyter.

2. Kleine Lehrbücher

Cotton, F.A., Wilkinson, G.: Basic inorganic chemistry. New York: John Wiley & Sons.

Gutmann/Hengge: Allgemeine und anorganische Chemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Jander, G., Spandau, H.: Kurzes Lehrbuch der anorganischen und allgemeinen Chemie.

Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Kaufmann, H.: Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie. Basel: Birkhäuser.

Mortimer, Ch.E., Müller, U.: Chemie. Stuttgart: Thieme.

Riedel, E.: Allgemeine und Anorganische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Anorganische

472

Chemie

3. Darstellungen der allgemeinen Chemie

Becker, R.S., Wentworth, W.E.: Allgemeine Chemie. Stuttgart: Thieme.

Blaschette, A.: Allgemeine Chemie. Frankfurt: Akademische Verlagsgesellschaft.

Christen, H.R.: Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie. Aarau und Frankfurt: Sauerländer-Salle.

Dickerson/Gray/Haight: Prinzipien der Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Fachstudium Chemie, Lehrbuch 1 - 7. Weinheim: Verlag Chemie.

Gründler, W., et al.: Struktur und Bindung. Weinheim: Verlag Chemie.

Heyke, H.E.: Grundlagen der Allgemeinen Chemie und Technischen Chemie. Heidelberg: Hüthig.

Sieler, J., et al.: Struktur und Bindung – Aggregierte Systeme und Stoffsystematik.

Weinheim: Verlag Chemie.

4. Physikalische Chemie

Barrow, G.M.: Physikalische Chemie. Braunschweig: Vieweg.

Brdicka, R.: Grundlagen der Physikalischen Chemie. Weinheim: Wiley-VCH.

Ebert, H.: Elektrochemie. Würzburg: Vogel.

Hamann/Vielstich: Elektrochemie. Weinheim: Wiley-VCH.

Moore, W.J., Hummel, D.O.: Physikalische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Näser, K.-H.: Physikalische Chemie. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoff-industrie.

Wagner, W.: Chemische Thermodynamik. Berlin: Akademie-Verlag.

Wiberg, E.: Die chemische Affinität. Berlin: Walter de Gruyter.

5. Monographien über Teilgebiete

Bailar, J.C.: The chemistry of coordination compounds. New York: Reinhold Publishing Corp.

Bell, R.P.: Säuren und Basen. Weinheim: Verlag Chemie.

Chemische Kinetik. Fachstudium Chemie. Bd.6. Weinheim: Verlag Chemie.

Büchner, Schliebs, Winter, Büchel: Industrielle Anorganische Chemie. Verlag Chemie, Weinheim.

Emsley, J.: Die Elemente. Berlin: Walter de Gruyter.

Evans, R.C.: Einführung in die Kristallchemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Literaturauswahl und Quellenverzeichnis

473

Gillespie, R.J.: Molekülgeometrie. Weinheim: Verlag Chemie.

Gray, H.B.: Elektronen und chemische Bindung. Berlin: Walter de Gruyter.

Greenwood, N.N.: Ionenkristalle, Gitterdefekte und nichtstöchiometrische Verbindungen.

Weinheim: Verlag Chemie.

Grinberg, A.A.: The Chemistry of Complex Compounds. London: Pergamon Press.

Hard, H.-D.: Die periodischen Eigenschaften der chemischen Elemente. Stuttgart: Thieme.

Hiller, J.-E.: Grundriss der Kristallchemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Homann, Kl.H.: Reaktionskinetik. Darmstadt: Steinkopff.

Kehlen, H., Kuschel, Fr., Sackmann, H.: Grundlagen der chemischen Kinetik.

Braunschweig: Vieweg.

Kettler, S.F.A.: Koordinationsverbindungen. Weinheim: Verlag Chemie.

Klapötke, T.M., Tornieporth-Oetting, I.C.: Nichtmetallchemie. Weinheim: Verlag Chemie Kleber, W.: Einführung in die Kristallographie. Berlin: VEB Verlag Technik.

Kober, F.: Grundlagen der Komplexchemie. Frankfurt: Salle + Sauerländer.

Krebs, H.: Grundzüge der Anorganischen Kristallchemie. Stuttgart: Enke.

Kunze, U.R.: Grundlagen der quantitativen Analyse. Stuttgart: Thieme.

Latscha, H.P., Klein, H.A.: Analytische Chemie. Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Latscha, H.P., Schilling, G., Klein, H.A.: Chemie-Datensammlung. Berlin – Heidelberg –

New York: Springer.

Lieser, K.H.: Einführung in die Kernchemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Powell, P., Timms, P.: The Chemistry of the Non-Metals. London: Chapman and Hall.

Schmidt, A.: Angewandte Elektrochemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Steudel, R.: Chemie der Nichtmetalle. Berlin: Walter de Gruyter.

Tobe, M.L.: Reaktionsmechanismen der anorganischen Chemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Verkade, John G.: A Pictorial Approach to Molecular Bonding. Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Weiss, A., Witte, H.: Kristallstruktur und chemische Bindung. Weinheim: Verlag Chemie.

Wells, A.F.: Structural Inorganic Chemistry. Oxford: University Press.

West, A.R.: Grundlagen der Festkörperchemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Winkler, H.G.F.: Struktur und Eigenschaften der Kristalle. Berlin Heidelberg New York: Springer.

Anorganische

474

Chemie

6. Stöchiometrie

Kullbach, W.: Mengenberechnungen in der Chemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Nylen, P., Wigren, N.: Einführung in die Stöchiometrie. Darmstadt: Steinkopff.

Wittenberger, W.: Rechnen in der Chemie. Wien: Springer.

7. Nachschlagewerke und Übersichtsartikel

Adv. Inorg. Chem. Radiochemistry. New York: Academic Press.

Aylward, G.H., Findlay, T.J.V.: Datensammlung Chemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Chemie in unserer Zeit. Weinheim: Verlag Chemie.

Comprehensive inorganic chemistry. New York: Pergamon Press.

Fachlexikon ABC Chemie. Frankfurt: Harri Deutsch.

Gmelin Handbuch-Bände der Anorganischen Chemie. Berlin Heidelberg New York: Springer.

Halogen Chemistry (Gutmann, V., Ed.). New York: Academic Press.

Harrison, R.D.: Datenbuch Chemie Physik. Braunschweig: Vieweg.

Kolditz, L., Hrsg.: Anorganikum. Weinheim: Wiley-VCH.

Progress in Inorganic Chemistry. New York: John Wiley & Sons.

Römpps Chemie-Lexikon. Stuttgart: Franckh’sche Verlagshandlung.

Außer diesen Büchern wurden für spezielle Probleme weitere Monographien benutzt. Sie können bei Bedarf im Literaturverzeichnis der größeren Lehrbücher gefunden werden.

Abbildungsnachweis

Die in der rechten Spalte aufgeführten Abbildungen in diesem Buch wurden, zum Teil mit Änderungen, den nachstehenden Werken entnommen:

Brdicka, R.: Grundlagen der Physikalischen Chemie. Berlin:

96

VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1968.

Chemiekompendium. Kaiserlei Verlagsgesellschaft 1972.

186, Tab.1

Christen, H.R.: Grundlagen der allgemeinen und anor-

9, 17, 20, 24, 26, 35, 41,
ganischen Chemie. Aarau – Frankfurt a.M.:

42, 57, 62, 106

Sauerländer-Salle 1968.

Christen, H.R.: Grundlagen der organischen Chemie. Aarau –

86

Frankfurt a.M.: Sauerländer-Diesterweg-Salle 1970.

Fluck, E., Brasted, R.C.: Allgemeine und Anorganische

4, 29, 100

Chemie. In: Uni-Taschenbücher, Bd.53. Heidelberg:

Quelle & Meyer 1973.

Gillespie, R.J.: Molekülgeometrie. Weinheim: Verlag Chemie

Tab. 3

1975.

Gray, H.B.: Elektronen und Chemische Bindung. Berlin –

46, 47, 51, 89

New York: de Gruyter 1973.

Hiller, J.-E.: Grundriß der Kristallchemie. Berlin: de Gruyter

38, 39, 90, 92

1952.

Hofmann-Rüdorff: Anorganische Chemie. Braunschweig:

69, 70

Vieweg.

Hollemann, A.F., Wiberg, E.: Lehrbuch der anorganischen

18, 21, 116, 177, 183,

Chemie. 81.-90. Aufl. Berlin; de Gruyter 1976.

185

Jander, G., Jahr, K.F., Knoll, H.: Maßanalyse. In: Sammlung

120, 124

Göschen, Bd.221/221a. Berlin: de Gruyter 1966.

Jander, G., Spandau, H.: Kurzes Lehrbuch der anorganischen

105
und allgemeinen Chemie. Berlin – Heidelberg – New

York: Springer 1977

Krebs, H.: Grundzüge der Anorganischen Kristallchemie.

66

Stuttgart: F. Enke.

Anorganische

476

Chemie

Lieser, K.H.: Einführung in die Kernchemie. Weinheim:

Tab. 3, 4

Verlag Chemie 1969.

Mortimer, C.-E.: Chemie. Das Basiswissen der Chemie in

1, 5, 25, 28, 32, 33, 34,

Schwerpunkten. Übersetzt von P. Jacobi und J. Schweizer.

36, 44, 48, 52, 53, 55,

Stuttgart: Thieme 1973.

56, 58, 94, 95

Schmidt, M.: Anorganische Chemie. Mannheim:

Tab. 5

Bibliographisches Institut.

Steudel, R.: Chemie der Nichtmetalle. Berlin – New York: de

12b, 60

Gruyter 1974.

Sutton, L.E.: Chemische Bindung und Molekülstruktur.

8, 9

Übertragen von E. Fluck. Berlin – Göttingen –

Heidelberg: Springer 1961.

Winkler, H.G.F.: Struktur und Eigenschaften der Kristalle.

27, 31, 37, 40, 63, 64,

Berlin – Göttingen – Heidelberg: Springer 1955.

65, Tab. 9

Weitere Abbildungen stammen aus Vorlesungsskripten von H.P. Latscha. Einige davon wurden — mit zum Teil erheblichen Veränderungen — den im Literaturverzeichnis aufgeführten Büchern und Zeitschriften entnommen.

Sachverzeichnis

Absolute Atommasse 10

Amine 335
absolute Temperatur 156

Ammoniak 54,84,267,333,335
absoluter Nullpunkt 1456
amorph 149

Absorptionsspektrum 22,140

Ampholyt 212
ʌ-Acceptor-Bindung 144
amphotere Substanzen 212

Acetatpuffer 228

Analyse 53

Acetylen 88

Anatas 424

Achat 465
angeregter Zustand 22,82

Actinium 421,422

Anion 45

Actinoide 45,465

– Basen 221

– Kontraktion 407

– Säuren 221

Aerosol 189
anisotrop 151

Aggregatzustände 149

Anode 204

Akkumulator 204

Anolyt 196

Aktinium 17
antibindende MO 77,142

– reihe 17,18

Antifluorid-Gitter 71,417
aktivierter Komplex 258

Antimon 354

Aktivierungs-

Antipoden 129

– analyse 19

Apatit 343,377

– energie 257,259

Aquamarin 465

– enthalpie 258,259

Äquivalent-

Aktivität 266

– konzentration 57

– radioaktive 14

– stoffmenge 57

Aktivitätskoeffizient 266

– zahl 57

Aktivkohle 311

Äquivalenzpunkt 223

Alaune 306

Aragonit 291

Alkali-Mangan-Zelle 204

Argon 393

Alkalimetalle 44,277,306

Arrhenius-Gleichung 256
alkalisch 215

Arsen 352
allgemeine Gasgleichung 157

– kies 352
allgemeine Gaskonstante 157

– oxid 354

Allotropie 311

– spiegel 353

Altersbestimmung 18

Arsenik 352

Aluminium 303

Asbest 324

– AlCl3, Al2O3 305

Assoziation 112

Aluminothermisches Verfahren 304

Astat 377

Amalgam 415

Aston-Regel 9

Amalgamverfahren 183,413

Atom, 6

Amethyst 465

– -% 59

Amide 335

– -Art 8

Anorganische

478

Chemie

– aufbau 7

Bindigkeit 90

– bindung 76

Bindung

– gitter 153

–, σ- 83

– hülle 7

–, π- 87

– hypothese 6

Bindungsarten 67

– kern 7

–, ionische 67

– masse 8,9,10

–, Komplex 132

– modell 21

–, kovalente 76

– orbital 25,26

–, metallische 97

– radien 46,406

– van der Waals 114

– spektren 22

Bindungsenergien 92
atomare Masseneinheit 9,55

Bindungsgrad 90

Ätzkali 283

Bindungsisomerie 131

Ätznatron 282

Bindungslängen 92

Aufbauprinzip 37

Bindungsordnung 90

Aufenthaltswahrscheinlichkeit 24

Bismut 356

Aufwachsverfahren 399,424,427

Blaugel 324

Auripigment 352

Blausäure 391

Ausbeuteberechnung 65

–, Cyanwasserstoff 391

Austenit 111

Blei 327

Autokatalyse 257

– glanz 327

Autoprotolyse 212

– kammerverfahren 371

Avogadro-Zahl 55

Bleiakku 206
azeotropes Gemisch 187

Blutlaugensalz 454

Azide 337

Bohr-Modell 21

Bor 295

Baddeleyit 425

– Natriumboranat 299

Barium 293

– BF3, B2O3, H3BO3, HBF4,

– BaSO4, Ba(OH)2, BaO2 293

Natriumperborat 300

Baryt 293

– B3N3H6 303

Basen 211

– gruppe 295

- anhydride 365

Borane 297

- konstante 215

Borate 300

–, schwache 217

Borax 395

–, sehr verdünnte schwache 217

Boride 102,397

–, starke 214

Borstickstoff 302

Basenexponent 216

Boudouard-Gleichgewicht 267,317

Basenstärke 214

Boyle-Mariotte-Gesetz 155
basisch 204

Boyle-Temperatur 159

Batterie 204

Brauneisenstein 449

Bauxit 304

Braunit 443

Berliner-Blau 454

Braunkohle 311

Berry-Mechanismus 350

Braunstein 443

Beryll 285

Bravais-Gitter 150

Beryllium 285

Brennstoffzelle 205

Beton 292

Britanniametall 326

Bezugselektrode 209

Brom 384

Bicarbonatpuffer 227

Bromcarnallit 384
bimolekular 255

Bromide 385
bindende MO 77,142

Bromite 385

Sachverzeichnis

479

Brønsted-Base 211

Chlorophyll 289

Brønsted-Säure 211

Chrom 433

Bronze 326

– CrCl3 434

Brookit 424

– Cr2O3 434

Brown Molekularbewegung 154,164

Chromate 435

Bruttoformel 53

Chromit 433

Chromleder 435

Cadmium 417
cis-trans-Isomerie 128

Calcit-Struktur 73

Clathrate 397

Calcit 291

Claus-Prozess 210

Calcium 289
closo 299

– Ca(OH)2, Chlorkalk, CaSO4, CaCO3

Cluster 126,447

290

Cobalt 455

– CaF2, CaCl2, CaHCO3, CaCO3 291

– isotope 14

Calciumfluorid 71

Coulomb-Gesetz 68

Carbide 102,318

Cristobalit 54

Carbonyle 122

Cuprit 409

Carborane 299

Curie-Temperatur 452

Carborundum 325

Cyanat 392

Carnallit 282,283,389

Cyanide 391

Carnotit 427

Cyanidlaugerei 412,414

Carosche Säure 373

Cyanocobalamin 456

Cäsium 284

Cäsiumchlorid 71

Daltonsches Gesetz 158

Cassius Goldpurpur 414

Dampfdruck 163

Castner-Zelle 183,280

- erniedrigung 175,176

Cer 431

Daniell-Element 199

Chalkogene 359

Deuterium 11,13,276

Charge-transfer-Komplexe 122

Dialyse 178

Chatelier-Braun-Prinzip 267
diamagnetisch 138

Chelat 119

Diamant 312

– effekt 119

Diaphragma 196

– komplex 119

– -Verfahren 182

– ligand 119

Diastereomere 129,130
chemische Bindung 67

Dibenzolchrom 121
chemische Elemente 3

Dicyan 391
chemische Grundgesetze 4

Dielektrizitätskonstante 171
chemisches Gleichgewicht 245,263

Diffusion 161,176
chemisches Volumengesetz 5

Dipol 170

Chilesalpeter 280

- moment 170

Chinhydronelektrode 210

Dipol-Dipol-Wechselwirkung
chiral 129

112,113

Chlor 381

Dirhodan 391

– HCl 381

Dispersionskräfte 114

– HClO3 382

Dispersionsmittel 188

– HClO4 383

Disproportionierung 210,382,383

– alkalielektrolyse 182,381

Dissoziation 180

– knallgasreaktion 261

– grad 181

Chloride 381

– konstante 181

Chlorite 382

–, mehrstufige 219

Anorganische

480

Chemie
divariant 169

– affinität 47

Dolomit 289

– aufnahme 193

Doppelbindung 87

– dichteverteilung 24

Doppelbindungsregel 91,357

– gas 97

Doppelsalze 306

– hülle 7,19

Dosimetrie 14

– konfiguration 34

Downs-Zelle 183,280

– mangelverbindungen 287,298

Dreifachbindung 88,331,337

– spin 26

Dreizentrenbindung 287,298,303

Elektronenpaar

Düngemittel 466

– Abstoßungsmodell 93

Duraluminium 288,305

– acceptor 132
dynamisches Gleichgewicht 263

– bindung 81
dystektischer Punkt 107

– donator 132

– freies 81
edel 200

Elektronmetall 288

Edelgase 44,393

Elektrophil 232

Edelgaskonfiguration 44,67,393

Elektrophorese 182

Edelgasregel 132

Elektroraffination 410

Edelsteine 465

Element 3,9

Effusion 161

– symbol 9

Eigenfunktion 25

– verbreitung 4

Eigenleitung 98

Elementarteilchen 7

Eigenwerte 25

Elementarzelle 149
einkernig 122

Eloxal 304

Einlagerungs-Mischkristalle 102

Emissionsspektrum 22

–, Strukturen 102
empirische Formel 66
einsame, freie Elektronenpaare 82,117

Emulsion 189

Einschlussverbindungen 397

Enantiomere 129
einzähnig 118,119
enantiotrop 311,365

Eisen-Kohlenstoff-System 111
endergonisch 245

Eisen 449
endotherm 239

Eisenmetalle 449

Energie
elektrochem. Korrosion 207

– band 98
elektrochem. Spannungsreihe 198

– barriere 256

Elektroden 182,195,209

– dosis 14

– prozesse 182

– niveau 22

Elektrolyse 182

– profil 258

Elektrolyt 172,180
entartet 26

–, echter 181

Enthalpie 236

– lösungen 180

–, freie 240

–, potentieller 181

Entropie 242 ff

–, schwacher 181

Enzyme 258

–, starker 181

Erdalkalimetalle 44,285
elektrolytische

Erdmetalle 44

–, Dissoziation 180

Erstarrungspunkt 152

–. Raffination 184

– enthalpie 153
elektromotorische Kraft 197

Ethan 85,86

Elektronegativität 49

Ethin 88

Elektronen 7

Eutektikum 106

– abgabe 193
eutektische Legierung 105

Sachverzeichnis

481
eutektischer Punkt 106

Gay-Lussac-Gesetz 156
exergonisch 245

Gefrierpunkt 164
exotherm 239

– erniedrigung 176

Explosion 262

Geiger-Müller-Zählrohr 14
gekoppelte Reaktionen 265

Faraday-Tyndall-Effekt 188

Gel 189

Farbindikator 229

Gelbbleierz 437

Fe–C-System 110

Generatorgas 316

Feldspat 282
geometrische Isomerie 128

Feldstärkeparameter 136

Germanium 309

Ferrit 111

Geschwindigkeits-Gleichung 250

Ferrocen 121

Geschwindigkeitsverteilung 166

Ferrochrom 434

Gesetz
ferromagnetisch 452

– der konstanten Proportionen 5

Ferromangan 444

– der multiplen Proportionen 5

Ferromolybdän 437

– von Avogadro 5

Ferrotitan 424

– von Boyle und Mariotte 155

Ferrovanadin 428

– von der Erhaltung der Masse 5

Ferrowolfram 439

– von Gay-Lussac 5,155
fester Zustand 149

– von Graham 162

Festpunkt 152

– von Henry Dalton 158

Fixiersalz 389

Gewichtsprozent 58

Fließgleichgewicht 270

Gibbs-Helmholtz-Gleichung 244

Fluor 377

Gibbs-Phasenregel 168

– HF 379

Gips 290

Fluorit 377

Gitterenergie 69
flüssiger Ammoniak 334

Gittertypen 153
flüssiger Zustand 162

Glas 324

Flussspat 291

– elektrode 208

Formel, chemische 53

– macherseife 445

Formelschreibweise

Glaubersalz 280
von Komplexen 146

Gleichgewicht 245,263

Formelumsatz 238

– konstante 264

Francium 284

– lage 267

Frasch-Verfahren 365

Glimmer 282
fraktionierte Destillation 186

Gold 413

Freie Enthalpie 240

–, flüssiges 414
freies Elektronenpaar 82,117

– purpur 414

Freiheitsgrade 167

Gramm

Fullerene 314

– atom 55

Fulminsäure 392

– molekül 55

Granat 465

Gallium 307

Graphit 311

Galvanisches Element 195

– verbindungen 312

Gas, permanentes 274

– salze 312

Gase 154

Grauspießglanz 354

Gasgesetze 155

Grenzstruktur 93

Gasgleichung 157

Grignard-Verbindungen 289

Gaskonstante 157

Grundgesetze, chemische 4

Gasmischungen 158

Grundzustand 22,82

Anorganische

482

Chemie

Grünspan 210

Hydratisomerie 131

Gruppen (PSE) 42

Hydride 102,275,276

Hydrolyse 175

Haber-Bosch-Verfahren 334

Hydronium-Ion 212

Hafnium 425
hydrophil 119,171,189

– carbid 426
hydrophob 172,189

Halbkette 195

Hyperoxide 277

Halbleiter 99

Halbmetalle 3,50

Ideale Gase 155

Halbmetallische Phasen 110
ideale Lösung 185

Halbneutralisationspunkt 225

Ikosaeder 297

Halbwertszeit 252

Ilmenit 399

Halbzelle 195

Imide 335

Halogene 377

Indikator 229

Halogenide 53

Indium 307

Hämatit 449
inert-pair-Effekt 329

Hämoglobin 453

Inhibition 257
harte Base 232

Inhibitor 261
harte Säure 232

Initiator 261

Härteskala 313
innere Energie 235

Hauptgruppenelemente 44

– Übergangselemente 45

Hauptquantenzahl 21

Intercalationsverbindung 312

Hauptsatz

Interhalogenverbindungen 390

–, I. 235,237
intermetallische Phasen 107

–, II. 240,242

– Verbindungen 107

–, III. 243
intermolekular 113

Hausmannit 443
intramolekular 113

Helium 393

Inversion 335

Henderson-Hasselbalch-

Iod 386

Gleichung 225

– HI 387

Henry-Dalton-Gesetz 158

– I2O5 388

Hess’scher-Satz 239

– isotope 14
heterogene Stoffe 3,169

Ionen 46
heteropolare Bindung 67

– beziehung 67

Heteropolysäure 440

– bindung 67
high spin 138

– -Dipol-Wechselwirkung 114

Hochofen 450

– dosis 14

Holzkohle 311

– gitter 69,153
homogene Stoffe 3,169

– gleichung 194
homöopolare Bindung 76

– produkt des Wassers 213

Hornsilber 412

– radien 46,407

HSAB-Konzept 142,232

Ionisationsisomerie 132

Hume-Rothery-Phasen 109

Ionisierungsenergie 47

Hundsche-Regel 33

Ionisierungspotential 47
hybridisieren 82

Iridium 458

Hybridorbitale 82
irreversibel 241

Hydrargillit 303

Iso-Form 392

Hydrationsenergie 172
isobar 236

Hydrationsenthalpie 172

Isobar 9

Hydratisierung 172
isoelektrischer Punkt 190

Sachverzeichnis

483
isoelektronisch 317

Knallsäure 392

Isolator 99

Knotenebene 28,87

Isomerie 127

Knotenfläche 80,87

– cis-trans- 128

Koagulation 189

–, optische 129

Kochpunkt 164

–, Stereo- 128

Kochsalz 280,68

Isopolybase 453

Kohäsionskräfte 162

Isopolysäure 440

Kohlensäure-Hydrogencarbonat-Puffer
isoster 317

227

Isotherme 160

Kohlenstoff 309
isotonisch 178

– CO 316

Isotope 8,9,12,13

– CO2 314

–, Anwendung 18

– CS2 318

–, Trennung 11

– M(I)HCO3, M(I)2CO3, Carbonate

Isotopieeffekte 10

315
isotrop 149

– gruppe 309

– isotope 13

Jahn-Teller-Effekt 140

Kohlevergasung 272

Kolloide 188

Kainit 381

Komplex 117

Kalium 282

– ʌ 121

– KCl, KOH, KClO3 283

–, aktivierter 259

– K2SO4 284

– bildung 145

Kalk 291

– bindung 107

- stein 291

–, Nomenklatur 146

Kalomelelektrode 209

– stabilitätskonstante 145

Karat 313

– zerfallskonstante 145

Katalysator 257

Komplexbildungsreaktionen 145

Katalyse 257

Komproportionierung 210

-, homogene 257

Kondensations-

-, heterogene 257

– enthalpie 163

Kathode 204

– kurve 185

Katholyt 196

– reaktion 322

Kation 45

Konfiguration 117

– Basen 221,453

Königswasser 341

– Säuren 221,453
konjugiertes Redoxpaar 193

Kernit 295

– Säure-Base-Paar 212

Kernkräfte 10

Konstitutionsformel 53

Kernladungszahl 8,37

Kontaktgifte 258

Kernregeln 9

Kontaktverfahren 371

Kettenreaktion 261

Konverterverfahren 451

Kieselgel 324

Konvertierung 316

Kieserit 288

Konzentration 56

Kinetik 249

– maße 56
kinetisch

– kette 204

– gehemmt 261

Koordinations-

– instabil 145

– isomerie 131

– kontrolliert 261

– stelle 117

– stabil 145

– zahl 117,126

Knallgas 275
koordinative Bindung 132

Anorganische

484

Chemie
korrespondierende

Linearkombination 77

– Base 212

Linienspektrum 19

– Säure 212
lipophil 119,172

Korrosion 207

Liquiduskurve 103

Korund 304

Lithium 277
kovalente Bindung 76

– -Ionenakku 206

Kreide 417

– hydrid 280

Kristall-

– organyle 280

– gitter 151,152

– oxid 279

– klassen 151

– phosphat 280

– strukturen 69

Lithopone 293

– systeme 150

Lokalelement 207

Kristallfeld-

Lösemittel 169,170

Stabilisierungs-Energie 136

– gleichgewichte 179

Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie 135

Löslichkeit 174

Kristalline Stoffe 149

– koeffizient 180
kritischer Punkt 160,161

– produkt 269

Kronenether 121

Lösungen 167,170

Kryohydrat 106

–, alkalische 214

Kryolith 377

–, echte 170

Krypton 393

–, isotonische 178
kubisch 151

–, kolloide 170

Kugelpackung

–, neutrale 214

–, hexagonal dichte 100

–, saure 214

–, kubisch dichte 100

Lösungsmittel 169,170

–, -, innenzentrierte 100,152

Lösungsvorgänge 174

–, -, raumzentrierte 100
low spin 138

Kupfer 409

Luft 333

– glanz 409

– mörtel 292

– kies 409
lyophil 189

– raffination 184
lyophob 189

– seide 411

– vitriol 411

Magnesia 288

Magnesit 288

Lachgas 338

Magnesium 288

Ladungszahl 9
magnetische Quantenzahl 24

Langmuir-Fackel 275

Magnetit 449

Lanthan 409

Malachit 409

Lanthanoiden 45,461

Mangan 443

– kontraktion 406

– MnO2 444

Laves-Phasen 109

– KMnO4 445

LCAO-Methode 77

Manganit 443

Ledeburit 111

Manganstahl 444

Legierungen 102

Markierung, radioaktive 19

Leitfähigkeit, metallische 99

Marmor 289

Leitungsband 99

Marsh-Probe 353

Lewis-Säure-Theorie 132,231

Martensit 111

Ligand 117

Masse, Erhaltung 5

Ligandenfeld-

Massenanteil 58

Stabilisierungs-Energie 136

Massenbruch 58

Sachverzeichnis

485

Massendefekt 10

– orbital (MO) 76,298

Massenprozent 58

Molekularität 254

Massenwirkungsgesetz 164

Molenbruch 59

Massenzahl 8

Molybdän 437

Masslösung 224

– blau 438

Mattauch-Regel 9

– MoS2 438
mehrbasige Säure 219

Molybdänit 437

Mehrfachbindung 87

Mond-Verfahren 399,455
mehrkernig 119

Monelmetall 377
mehrkernige Carbonyle 123,125
monoklin 152

Mehrstoffsysteme 167,169
monomolekular 254
mehrwertige Basen 220
monotrop 311
mehrwertige Säure 219

Mörtel 292
mehrzähnig 118,119

Moseley-Gesetz 37

Mennige 329

Müller-Rochow-Verfahren 320

Mesomerie 93

Münzmetalle 409

Messing 108

Musivgold 327

Messung, radioaktive 14

MWG 264

Metallatomrumpf 97

Metalle 3,99

Natrium 280

–, Charakterisierung 50

– NaCl, NaOH, Na2SO4, NaNO3,

–, Darstellungsmethoden 398

Na2CO3, NaHCO3, Na2O2, Na2S2O4,

Metallgitter 100,153

Na2S2O3 282
metallische Bindung 97

Natriumchlorid 54
metallische Phasen 108

I-Nebengruppe 409
metallischer Charakter 50

II--Nebengruppe 415

Metasäure 446

III-Nebengruppe 421
metastabil 261

IV-Nebengruppe 423

Methan 54,81,82

V-Nebengruppe 427

Millon-Base 428

VI-Nebengruppe 433

Mineraldünger 467

VII-Nebengruppe 443

Mischbarkeit, Legierung 105

VIII--Nebengruppe 449

Mischelement 8

Nebengruppenelemente 44,401

Mischkristall 104

Nebenquantenzahl 23

Mischungslücke 106,187

Neon 393

MO-

Neptuniumreihe 16

– Bindungstheorie 76,141

Nernst-

– Theorie 76,141

– – Gleichung 201

Modifikation 311

– – Verteilungssatz 179

Mohr-Salz 452

– – Wärmesatz 243

Mol 55

Nessler-Reagens 418

– % 59
neutral 214

– masse 55

Neutralisationsreaktion 222

– volumen 56

Neutralpunkt 224

– zahl 57

Neutralsäure 212

Molalität 57

Neutron 7

Molarität 57

Neutronen

Molekül 53

– quelle 13

– gitter 153

– strahlen 13

– masse 55

Neutronenzahl 8

Anorganische

486

Chemie

Ni-As-Gitter 76

Osmose 177

Ni-As-Phasen 110
osmotischer Druck 177
nichtbindendes MO 79,81,142,298

Ostwald-
nichtideale Lösung 186

– – Stufenregel 418

Nichtleiter 99

– – Verdünnungsgesetz 181,223

Nichtmetalle 3,50

Oxidation 193
nichtmetallischer Charakter 50

Oxidationsmittel 195
nichtwässrige Systeme 230

Oxidationsstufen 45,192

Nickel 455

Oxidationszahl 45,191

– -Cadmium-Batterie 205

Oxide 364

Nickeldiacetyldioxim 457

–, amphotere 364

Nickeltetracarbonyl 133

–, basische 364
nido 299

–, saure 364

Niederschlagsarbeit 354,399

Ozon 362

Niob 430

Nitrat 342
π-Acceptor-Bindung 143,144

Nitride 102,333,335
π-Bindung 87

Nitrite 340
π-Komplex 121

Nitrosylhalogenide 338

Palladium 458

Nitrylverbindungen 339

Parallelreaktion 260

Niveau 26
paramagnetisch 92,138

Nomenklatur v. Komplexen 146
parkesieren 412
nonvariant 169

Partialladung 171

Normal-

Passivierung 200,415

– potential 195,197

Patronit 487

– reaktionsenthalpie 239

Pauli-Prinzip 33

– volumen 56

Peptisation 189

– wasserstoffelektrode 197

Perborate 301

Normalbedingungen 197

Perioden 42

Normalität 57

– system 37

Nucleonen 7

Periodizität 46

– zahl 8

Perlit 111

Nucleophil 231
permanente Härte 290

Nuclide 8,9
permanentes Gas 274

Perowskit-Struktur 72

Oberflächenspannung 162

Pfeffer-Zelle 177

Oktaederlücken 102
pH-Messung 208,229

Oktettaufweitung 91
pH-Wert 214

Oktettregel 91,359

Phase 167,169

Oleum 371

Phasendiagramm 167

Opal 465

Phasengesetz 168
optische Isomerie 129

Phosphatpuffer 228

Orbital 25

Phosphorsäuren 346

–, s 28

Phosphor 343

–, p 28

– H3PO4 347

–, d 28

– H4P2O7 348

Ordnungszahl 8,37

– P4O10 346
orthorhombisch 152

– -Halogenverbindungen 350

Orthosäure 346

– (III)-oxid 54

Osmium 458

– -Stickstoffverbindungen 351

Sachverzeichnis

487

– isotope 13

–, Neben- 23

– säuren 346

–, magnetische 24

– sulfide 349

–, Spin- 26
photographischer Prozess 389

Quantisierung 21
physikalische Verbindungen 397

Quarz 223
physiologische Puffersysteme 227

Quecksilber 415,417

Pigmente 454

– batterie 205

Platin 449,458

–, cis-PtCl2(NH)3)2 459

Racemat 129

Platinmetalle 449,457,458
racemisches Gemisch 129

Polardiagramm 28

Radikal 92,339,361,366
polare Lösemittel 170

– kette 261

– Substanzen 172

– reaktionen 262

Polarisationsebene 130
radioaktiv 12

Polarisierbarkeit 73,114

– Aktivität 14
polarisierte Atombindung 171

– Gleichgewicht 18

Polonium 360

– Strahlung 12

Polyhalogenid-Ionen 391

– Verschiebungssätze 12,13

Polymorphie 311

– Zerfallsgeschwindigkeit 12

Pottasche 383

– Zerfallsreihen 16

Präzipitat 419

Radium 294

Primärelement 204

Radon 393

Prinzip d. elektr. Neutralität 69

Raffination 184

Prinzip des kleinsten Zwangs 267

Raoult-Gesetz 106,175,185,266

Promotionsenergie 82
rauchende H2SO4 371

Promovierungsenergie 82

Raumgitter 53,69

Proportionen, Gesetz der 5

– gruppen 150

Protolyse 211

Reaktionen

– gleichgewicht 211

–, einfache 265

– reaktion 220

–, gekoppelte 265

Protolysegrad 222

–, Radikal 261

Protonen 7

– nullter Ordnung 251

– acceptoren 211

– erster Ordnung 251

– donatoren 211

– zweiter Ordnung 252

– zahl 8

Reaktions-

Pseudohalogene 391

– enthalpie 238

Pseudohalogenide 391

– geschwindigkeit 249
pseudomolekular 256

– gleichung 54
pseudomolekulare Ordnung 256

– kette 261

Pseudorotation 250

– ordnung 250

Puffer 227

– richtung 199

– bereich 227

– schritt 254

– gleichung 225

– wärme 238

– kapazität 227

Reaktionsmechanismus 254

Puffersysteme 227
reales Gas 155,159

Pyrit 449

Realgar 354

Pyrophosphorsäure 54

Redox-

– elektroden 209

Quantenzahl 21

– gleichung 193

–, Haupt- 21

– paar 193

Anorganische

488

Chemie

– potential 197

– anhydrid 51,340,369,370

– reaktion 193

– katalyse 257

– reihe 198

– konstante 216

– system 191,193

–,schwache 217

– vorgang 193

–, sehr verdünnte schwache 217

Reduktion 193

–,starke 216

Reduktionsmittel 195

Säureexponent 216

Reindarstellung von Metallen 398

Säurestärke 215,216

Reinelement 8

Scandium 421

Reinheitskriterien 170

Schale 26,34

Reinsubstanz 3,169

Schaum 189
relative Atommasse 10

Scheelit 439
repräsentative Elemente 44

Scheidewasser 341

Resonanz 93

Scherbenkobalt 352

– energie 93

Schichtengitter 74
reversibel 241

Schlacke 450,451

RGT-Regel 257

Schmelzdiagramm 103

Rhenium 445

Schmelzelektrolyse 183,289

Rhodium 458

Schmelzenthalpie 152
rhomboedrisch 152

Schmelzpunkt 152

Rose-Metall 256

Schmelzwärme 152

Rost 452

Schmiedeeisen 111
rösten 327

Schrägbeziehungen des PSE 277

Röstreaktionsverfahren 328,399,409

Schrödinger-Gleichung 24

Röstreduktionsverfahren 327,354

Schrot-Metall 327
rotationssymmetrisch 83

Schutzkolloid 190

Rotfeuer 293

Schwefel 365

Rotnickelkies 75,352

– SF4, SF6 367

– – Gitter 75

– S2Cl2, SCl2 368

Rubidium 284

– SOX2, SO2 369

Rubin 305,465

– SO3 370

Ruthenium 458

– H2SO4 371

Rutil 71,424

– S

2–

2O3

373

Rydberg-Konstante 37

–, catena- 366

–, cyclo- 366
σ-Bindung 83

– kies 365
σ-Donor-Bindung 143

– stickstoffverbindungen 373

Salzbrücke 196

Schweizers Reagens 411

Salze 75,211,222

Schwerspat 293

Salzisomerie 131
seigern 104

Salzsäure 381

Sekundärelement 204

Sandwich-Verbindung 121

Selen 375

Saphir 465

Serienspektrum 20

Sassolin 295

Siderit 449

Sättigungsdampfdruck 163

Siede-
sauer 214

– Diagramm 157,185

Sauerstoff 359

– intervall 185

Säure 211

– kurve 157,185

– -Base-Reaktionen in nichtwässrigen

– punkt 164

Systemen 230

– punktserhöhung 176

Sachverzeichnis

489

Siemens-Martin-Verfahren 451

Stoffmengenanteil 59

Silanole 320

Stoffmengeneinheit 56

Silber 412

Stoffmengenkonzentration 57

Silber-Silberchlorid-Elektrode 209

Stoffportion 56

Silicate 322

Störstellenleitung 99

Silicide 319

Strahlungsarten 12

Silicium 319

–, α 12

– Kieselsäuren 321

–, β 12

– SiC 325

–, γ 13

– SiO2 54,323

Strahlungsquellen 12

Silicone 320

Stromschlüssel 196

Siloxane 320

Strontium 292

Smaragd 285, 465

Strukturformel 53

Soda 282

Strukturisomerie 131

Sol 189

Sublimat 418

Soliduskurve 103

Substitutionsmischkristalle 102

Solvathülle 172

Sulfide 367

Solvationsenergie 172

Sulfite 370

Solvationsenthalpie 172

Summenformel 53

Solvatisierung 172

Supersäure 232

Solvay-Verfahren 282
supraflüssig 394

Spannungsreihe 198

Suspension 189
spektrochemische Reihe 136

Sylvin 282

Spiegelbildisomerie 129
synergetisch 144

Spinell 305,433,434,453

Synproportionierung 210

– struktur 72

Synthese 53

Spinpaarungsenergie 139

System 235

Spinquantenzahl 26

–, abgeschlossenes 235

Stabilitätskonstante 145

–, geschlossenes 235

Stahl 111,451

–, metastabiles 260

Standard-

–, offenes 235

– – Bedingungen 239

Szintillationszähler 14

– – Potential 195

– reaktionsenthalpie 238

Tammann-Regel 107
stationärer Zustand 21,270

Tantal 427,430

Steinkohle 311

Tautomerie 392

Steinsalz 68,280

Technetium 445

Stereoisomerie 128

Tellur 376

Stickstoff 331
tempern 104

– NH3 333
temporäre Härte 291

– H2NNH2 336

Tetraederlücken 102,315

– HH2OH 337
tetragonal 152

– HN3 337

Thallium 295,307

– HNO3 341
thermische Bewegung 154,166

– N2O 338

Thermitverfahren 439

– NO 338

Thermochromie 418

– NO2 339

Thermodynamik 235

– – Gruppe 331
thermodynamisch kontrolliert 261

Stöchiometrie 64

Thorium-Reihe 16,18

Stoffmenge 56

Titan 399,423

Anorganische

490

Chemie

Titanweiß 422

VB-Theorie 81,133

Titration 223

Verbindung 53

Titrationsgrad 223

–, gesättigte 84

Titrationskurven 223

–, ungesättigte 86

Tonerde, essigsaure 306
verbotene Zone 99
trans-Effekt 129

Verbreitung der Elemnte 4

Transportreaktion 399,439

Verdampfungsenthalpie 163

Treibarbeit 412

Verdünnungsgesetz,

Triebkraft 240

Ostwaldsches 181,223
triklin 152

Verteilungskoeffizient 179

Tripelpunkt 167

Vitamin B12 456

Tritium 11,13,276

Volta-Element 185

Trockenbatterie 204

Volumen

Turnbulls-Blau 454

– anteil 58

Tyndall-Effekt 188

– arbeit 236

– bruch 58

Übergang

– gesetz 5

– ionische-kovalente Bindung 73

– prozente 58

– ionische-metallische Bindung 75

VSEPR-Modell 93

Übergangs-Elemente 44,401

Übergangs-Zustand 258

Wärmeleitfähigkeit 99

Überspannung 182,200

Wärmetönung 238

Überstrukturphase 104

Wasser 171,212,363
unedel 200

– gas 316
ungepaarte Elektronen 82

– glas 322
ungesättigte Verbindungen 86

– härte 290,291
univariant 168

– molekül 84

Universalindikator 230

– mörtel 292
unpolare Lösemittel 172

Wasserstoff 273

Unschärfebeziehung 24

– brückenbindungen 112

Unterschale 26

– elektrode 209

Uran 463

– ionenkonzentration 213

– -Reihe 17,18

– isotope 13

– peroxid 363

Valenz- 192

– speicher 276

– band 98

– spektrum 20

– bindungstheorie
weiche Base 232

(VB-Theorie) 81,132
weiche Säure 232

– elektronen 42,45

Weicheisen 451

– schale 93

Weichlot 326

– strich 81

Weißbleierz 328

– strichformel 81

Weißspießglanz 354

– struktur 81

Wellenmechanisches Atommodell 24
van’t Hoff-Gleichung 177,268

Wertigkeit 192
van Arkel – de Boer –

Widiametall 439

Verfahren 399,424,427

Wilson-Nebelkammer 14
van der Waals-Bindung 114,315

Wismut 356
van der Waals-Gasgleichung 160

Wolfram 439

Vanadin 427

– blau 440

Vanadinit 427

– bronze 441

Sachverzeichnis

491

– carbid (WC) 439

– kies 325

Woodsches Metall 356

– stein 325

Zinnober 415

Xenon 393

Zintl-Phasen 110

– fluoride 395

Zirkon 425

– oxide 395

Zusammenhang zwischen ǻG und EMK

– oxidfluoride 395

247

Zuschläge 540

Yttrium 421

Zustand

–, angeregter 22,83

Zelle, galvanische 195

–, fester 149

Zement 292

–, flüssiger 162

Zementation 196

–, gasförmiger 154

Zementit 111

–, Grund- 22,83

Zentralteilchen 117

–, hybridisierter 83

Zeolith 322

–, stationärer 270

Zerfallsgeschwindigkeit 12

Zustands-

Zerfallsreihe 16

– diagramm 167

Zersetzungsspannung 182

– gleichung für Gase 160

Ziegler-Natta-Katalysatoren 121

– größen 235

Zink 416

– formen der Materie 149

– blende 71,416

– variable 235

– organyle 416
zwischenmolekulare Bindung 112

Zinn 325

Zwischenstufe 259