Allgemeine Chemie: Chemie-Basiswissen I
Author: Hans Peter Latscha; Helmut Alfons Klein; Martin Mutz
Date: 2011-04-25T22:00:00+00:00
Keywords: Science; Chemistry; General; Life Sciences; Biochemistry; Environmental Science; Earth Sciences; Medical; Pharmacy; Technology & Engineering; Food Science; Nature; Environmental Conservation & Protection; Geology; Springer 2011
Description: Der erste Band der Reihe „Chemie-Basiswissen“ vermittelt die allgemeinen Grundlagen der Chemie für Bachelor-Studiengänge sowie für Studierende des höheren Lehramts. Die Autoren präsentieren die am Curriculum orientierte Stoffauswahl in kurzer und übersichtlicher Form und in einem lernfreundlichen Layout. In der 10. Auflage sind die Inhalte noch genauer auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten. Zu der für das Hauptfach Chemie darüber hinaus erforderlichen Chemie der Elemente ist jetzt ein eigener, vierter Band erschienen. **
Publisher: Springer

Springer-Lehrbuch

Für weitere Bände:

http://www.springer.com/series/1183

Chemie-Basiswissen

• Kompakt, übersichtlich, lernfreundlich für ein erfolgreiches Studium

• Geeignet für Bachelor- und Masterstudiengänge

Allgemeine Chemie

Chemie-Basiswissen I

Latscha, Hans Peter, Klein, Helmut Alfons, Mutz, Martin

10., vollst. überarb. Aufl., 2011, 306 S., 139 Abb., Geb.

ISBN: 978-3-642-17522-0

Organische Chemie

Chemie-Basiswissen II

Latscha, Hans Peter, Kazmaier, Uli, Klein, Helmut Alfons

6., vollst. überarb. Aufl., 2008, XXVI, 620 S., 91 Abb., Geb.

ISBN: 978-3-540-77106-7

Analytische Chemie

Chemie-Basiswissen III

Latscha, Hans Peter, Linti, Gerald W., Klein, Helmut Alfons

4., vollst. überarb. Aufl., 2004, XV, 513 S., 177 Abb., 100 in Farbe, Geb.

ISBN: 978-3-540-40291-6

Chemie der Elemente

Chemie-Basiswissen IV

Latscha, Hans Peter, Mutz, Martin

1. Aufl., 2011, XIII, 284 S., 83 Abb., Geb.

ISBN: 978-3-642-16914-4

Hans Peter Latscha · Helmut Alfons Klein ·

Martin Mutz

Allgemeine Chemie

Chemie-Basiswissen I

10., vollständig überarbeitete Auflage

123

Prof. Dr. Hans Peter Latscha

Dr. Helmut Alfons Klein

Ladenburger Str. 80

Bundesministerium für

69120 Heidelberg

Arbeit und Sozialordnung

Deutschland

U.-Abt. Arbeitsschutz/-medizin

Rochusstr. 1

Dr. Martin Mutz

53123 Bonn

Braustr. 44

Deutschland

68309 Mannheim
bbjkbn@t-online.de

Deutschland

Mutz.Martin@t-online.de

ISSN 0937-7433

ISBN 978-3-642-17522-0
e-ISBN 978-3-642-17523-7

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7

Springer Heidelberg Dordrecht London New York

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

c

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1978, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 2002, 2007, 2011

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9.

September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Einbandentwurf: WMXDesign GmbH, Heidelberg

Gedruckt auf säurefreiem Papier

Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)

Vorwort zur zehnten Auflage

Basiswissen I – Allgemeine Chemie

Aufgrund der Einführung eines einheitlichen europäischen Hochschulwesens bis
zum Jahr 2010 („Bologna-Prozess“) kam es zur Umstrukturierung der Lehrpläne
weg vom Vordiplom/Diplomstudiengang hin zum Bachelor (B.Sc.)/Masterstu-
diengang (M.Sc.). Es macht deshalb Sinn, unser erfolgreiches Konzept des Basis-
wissens zu erweitern und den Stoff neu aufzuteilen. Das bisherige „Basiswissen I

– Anorganische Chemie“ wird zum „Basiswissen I – Allgemeine Chemie“ und

„Basiswissen IV – Chemie der Elemente“.

Die einzelnen „Basiswissen“-Bände können unabhängig voneinander benutzt
werden. Dies gilt auch für die einzelnen Kapitel des vorliegenden Buches.

Dieser Band befasst sich mit den Grundlagen der Chemie: der Allgemeinen Che-
mie. Wir sind davon überzeugt, dass vertiefte Kenntnisse in der Allgemeinen Chemie eine gute Grundlage für das Verständnis der Chemie insgesamt bilden.

Wesentliche Sätze und Definitionen sowie wichtige Formeln wurden durch Ver-
wendung einer Akzentfarbe hervorgerufen. Der Text wurde dadurch didaktisch verbessert.

„Basiswissen I – Allgemeine Chemie“ soll vor allem eine Hilfe bei der Erarbei-
tung chemischer Grundkenntnisse sein für:

Chemiestudenten im Bachelorstudiengang zur Erarbeitung der Grundlagen,

Chemiestudenten im Masterstudiengang zur Auffrischung der Grundkennt-
nisse,

Studenten der Ingenieurwissenschaften,

Lehramtskandidaten,

Geowissenschaftler und

Physiker mit Zusatzqualifikation Chemie.

Der Inhalt wurde gegenüber „Basiswissen I – Anorganische Chemie“ überarbeitet
und korrigiert. Es wurden Ergänzungen und Verbesserungen im Detail vorge-
nommen.

Heidelberg, im Januar 2011

H. P. LATSCHA

H. A. KLEIN

M. MUTZ

Inhaltsverzeichnis

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze .................. 1

1.1 Verbreitung der Elemente ......................................................................... 2

1.2 Chemische Grundgesetze .......................................................................... 2

2 Aufbau der Atome ................................................................................... 7

2.1 Atomkern ................................................................................................... 7

2.1.1 Kernregeln .......................................................................................... 9

2.1.2 Atommasse ......................................................................................... 9

2.1.3 Massendefekt .................................................................................... 10

2.1.4 Isotopieeffekte .................................................................................. 11

2.1.5 Trennung von Isotopen ..................................................................... 12

2.1.6 Radioaktive Strahlung (Zerfall instabiler Isotope) ........................... 12

2.1.7 Radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit ............................................... 12

2.1.8 Beispiele für natürliche und künstliche Isotope ............................... 13

2.1.9 Radioaktive Aktivität ........................................................................ 14

2.1.10 Radioaktive Zerfallsreihen ............................................................. 18

2.1.11 Radioaktives Gleichgewicht ........................................................... 18

2.1.12 Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten von Isotopen ................. 18

2.1.13 Aktivierungsanalyse ....................................................................... 19

2.2 Elektronenhülle ....................................................................................... 19

2.3 Atommodell von Niels Bohr (1913) ........................................................ 21

2.3.1 Bohr sches Modell vom Wasserstoffatom ......................................... 21

2.3.2 Atomspektren (Absorptions- und Emissionsspektroskopie) ............ 22

2.3.3 Verbesserungen des Boh rschen Modells .......................................... 24

2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms ...................... 24

2.4.1 Elektronenspin .................................................................................. 27

2.4.2 Graphische Darstellung der Atomorbitale ........................................ 27

2.4.3 Mehrelektronenatome ..... ........................ ......................................... 33

2.5 Pauli-Prinzip, Pauli- Verbot .................................................................... 33

2.6 Hund sche Regel ....................................................................................... 34

Inhal

VIII
tsverzeichnis

3 Periodensystem der Elemente ........................................................... 37

3.1 Einteilung der Elemente auf Grund ähnlicher Elektronenkonfiguration . 44

3.1.1 Edelgase ........................................................................................... 44

3.1.2 Hauptgruppenelemente

(„repräsentative“ Elemente, s- und p-Block-Elemente) ................... 44

3.1.3 Übergangselemente bzw. Nebengruppenelemente ........................... 44

3.2 Valenzelektronenzahl und Oxidationsstufen ........................................... 45

3.3 Periodizität einiger Eigenschaften ........................................................... 46

3.3.1 Atom- und Ionenradien .................................................................... 46

3.3.2 Elektronenaffinität (EA) ................................................................... 47

3.3.3 Ionisierungspotenzial / Ionisierungsenergie ..................................... 47

3.3.4 Elektronegativität ............................................................................. 49

3.3.5 Metallischer und nichtmetallischer Charakter der Elemente ............ 50

4 Moleküle, chemische Verbindungen,

Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie ................................... 53

4.1 Reaktionsgleichungen ............................................................................. 54

4.2 Konzentrationsmaße ................................................................................ 56

4.3 Stöchiometrische Rechnungen ................................................................ 65

4.3.1 Beispiel einer Ausbeuteberechnung ................................................. 66

4.3.2 Berechnung von empirischen Formeln ............................................. 66

5 Chemische Bindung, Bindungsarten .............................................. 69

5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung .................. 69

5.1.2 Gitterenergie ..................................................................................... 72

5.1.3 Spinell-Struktur ................................................................................ 75

.

5.1.4 Perowskit-Struktur .......................................................................... 75

5.1.5 Calcit-Struktur .................................................................................. 75

5.1.6 Übergang von der ionischen zur kovalenten Bindung ..................... 76

5.1.7 Übergang von der ionischen zur metallischen Bindung ................... 77

5.2 Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung) ................. 78

5.2.1 MO-Theorie der kovalenten Bindung .............................................. 79

5.2.2 VB-Theorie der kovalenten Bindung ............................................... 83

5.2.3 Mehrfachbindungen, ungesättigte Verbindungen ............................ 88

5.2.4 Energie von Hybridorbitalen ............................................................ 91

5.2.5 Bindigkeit ......................................................................................... 91

5.2.6 Bindungsordnung, Bindungsgrad ..................................................... 92

5.2.7 Oktettregel ........................................................................................ 92

5.2.8 Doppelbindungsregel ....................................................................... 93

5.2.9 Radikale ............................................................................................ 93

5.2.10 Bindungsenergie und Bindungslänge ............................................. 94

Inhaltsverzeichnis

IX

5.2.11 Mesomerie oder Resonanz ............................................................. 94

5.2.12 Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßungsmodell ........................ 95

5.2.13 Geometrie von Polyedern mit sieben bis zwölf Elektronenpaaren . 97

5.3 Metallische Bindung ................................................................................ 99

5.3.1 Metallgitter ..................................................................................... 102

5.3.2 Mechanische Eigenschaften der Metalle, Einlagerungsstrukturen . 104

5.3.3 Legierungen .................................................................................... 105

5.3.4 Unbegrenzte Mischbarkeit .............................................................. 105

5.3.5 Überstrukturphasen ........................................................................ 107

5.3.6 Eutektische Legierungen ................................................................ 107

5.3.7 Mischungslücke .............................................................................. 109

5.3.8 Intermetallische Verbindungen oder intermetallische Phasen ........ 109

5.3.9 Beispiele für intermetallische Phasen ............................................. 110

5.3.9.1 Metallische Phasen .................................................................. 110

5.3.9.2 Halbmetallische Phasen ........................................................... 112

.

5.3.10 Fe–C-System ............................................................................... 112

5.4 Zwischenmolekulare Bindungskräfte, schwache Bindungen ................ 114

5.4.1 Wasserstoffbrückenbindungen ....................................................... 114

5.4.2 V an der W aals sche Bindung

( v an der W aals-Kräfte, Dispersionskräfte) .................................... 116

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen ................ 119

6.1 Chelateffekt ........................................................................................... 122

6.1.1 Beispiele für Komplexe .................................................................. 122

6.2 π-Komplexe ........................................................................................... 124

6.3 Chargetransfer-Komplexe ..................................................................... 125

6.4 Carbonyle .............................................................................................. 125

6.4.1 Herstellung ..................................................................................... 125

6.4.2 Eigenschaften ................................................................................. 125

6.4.3 Reaktionen von Carbonylen ........................................................... 126

6.4.4 Molekülstruktur mehrkerniger Carbonyle ...................................... 128

6.4.5 Koordinationszahl und räumlicher Bau von Komplexen ............... 129

6.4.6 Isomerieerscheinungen bei Komplexverbindungen ....................... 131

6.5 Stereoisomerie ....................................................................................... 131

6.5.1 cis-trans-Isomerie (geometrische Isomerie) ................................... 131

6.5.1.1 Komplexe mit KZ 4 ................................................................. 131

6.5.1.2 Komplexe mit KZ 6 ................................................................. 132

6.5.1.3 trans-Effekt .............................................................................. 132

6.5.2 Optische Isomerie (Spiegelbildisomerie) ....................................... 133

6.5.2.1 Komplexe mit KZ 4 ................................................................. 134

6.5.2.2 Komplexe mit KZ 6 ................................................................. 134

6.6 Strukturisomerie .................................................................................... 134

X Inhaltsverzeichnis

6.6.1 Hydratisomerie ............................................................................... 135

6.6.2 Bindungsisomerie, Salzisomerie .................................................... 135

6.7 Bindung in Komplexen, Koordinative Bindung .................................... 136

6.7.1 Edelgas-Regel................................................................................. 136

6.8 VB-Theorie der Komplexbindung ........................................................ 136

6.8.1 Vorzüge und Nachteile der VB-Theorie ........................................ 138

6.9 Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie ........................................................ 139

6.9.1 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im oktaedrischen Feld ............. 141

6.9.2 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im tetraedrischen Feld ............. 143

6.9.3 Absorptionsspektren ....................................................................... 143

6.9.4 Jahn-T eller-Effekt .......................................................................... 144

6.9.5 Vorzüge und Nachteile der Kristallfeld-Theorie . ........................... 144

6.10 MO-Theorie der Bindung in Komplexen ............................................ 145

6.10.1 Bildung der Molekülorbitale ........................................................ 146

6.10.2 Verteilung der Elektronen des Zentralteilchens ........................... 146

6.11 HSAB-Konzept bei Komplexen .......................................................... 146

6.12 σ- und π-Bindung in Komplexen ........................................................ 146

6.13 Komplexbildungsreaktionen ............................................................... 148

6.14 Formelschreibweise von Komplexen .................................................. 150

6.15 Nomenklatur von Komplexen ............................................................. 150

6.15.1 Beispiele zur Nomenklatur ........................................................... 152

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände) ............... 153

7.1 Fester Zustand ....................................................................................... 153

7.1.1 Kristalline Stoffe ............................................................................ 154

7.1.2 Kristallsysteme ............................................................................... 154

7.1.3 Raumgruppen; Bravais-Gitter ........................................................ 155

7.1.4 Kristallklassen ................................................................................ 156

7.1.5 Eigenschaften von kristallinen Stoffen ........................................... 156

7.1.6 Schmelz- und Erstarrungspunkt; Schmelzenthalpie ....................... 157

7.1.7 Gittertypen ...................................................................................... 158

7.2 Gasförmiger Zustand ............................................................................. 158

7.2.1 Gasgesetze — für „ideale Gase“ .................................................... 159

7.2.1.1 Gesetz von Boyle und Mariotte ............................................... 159

7.2.1.2 Gesetz von Gay-Lussac ........................................................... 160

7.2.1.3 Allgemeine Gasgleichung ....................................................... 161

7.2.2 Das Verhalten realer Gase .............................................................. 163

7.2.3 Zustandsgleichung realer Gase ....................................................... 164

7.2.4 Kritische Daten eines Gases ........................................................... 165

7.2.5 Diffusion von Gasen ...................................................................... 166

7.3 Flüssiger Zustand .................................................................................. 167

Inhaltsverzeichnis

X I

7.3.1 Dampfdruck einer Flüssigkeit ........................................................ 168

7.3.2 Siedepunkt ...................................................................................... 169

7.3.3 Gefrierpunkt ................................................................................... 169

7.3.4 Durchschnittsgeschwindigkeit von Atomen und Molekülen .......... 169

7.4 Nicht klassische Aggregatszustände...................................................... 170

7.4.1 Plasma ............................................................................................ 171

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen ........................................................... 173

8.1 Definition des Begriffs Phase ................................................................ 173

8.1.1 Zustandsdiagramme ........................................................................ 173

8.1.2 Gibbs sche Phasenregel .... ....... ........................................................ 174

8.1.2.1 Beispiele für das Gibbs sche Phasengesetz .............................. 174

8.2 Mehrstoffsysteme .................................................................................. 175

8.3 Lösungen ............................................................................................... 176

8.3.1 Eigenschaften von Lösemitteln (Lösungsmitteln) . ......................... 176

8.4 Echte Lösungen ..................................................................................... 178

8.4.1 Lösungsvorgänge ........................................................................... 178

8.4.2 Löslichkeit ...................................................................................... 180

8.4.3 Chemische Reaktionen bei Lösungsvorgängen .............................. 181

8.5 Verhalten und Eigenschaften von

Lösungen nichtflüchtiger Substanzen ................................................... 181

8.5.1. Dampfdruckerniedrigung über einer Lösung ................................ 181

8.5.2 Siedepunktserhöhung ..................................................................... 182

8.5.3 Gefrierpunktserniedrigung ............................................................. 182

8.5.4 Diffusion in Lösung........................................................................ 183

8.5.5 Osmose ........................................................................................... 183

8.5.6 Dialyse ............................................................................................ 185

8.5.7 Lösungsgleichgewichte .................................................................. 186

8.5.7.1 Verteilung zwischen zwei nichtmischbaren flüssigen Phasen . 186

8.5.7.2 Verteilung zwischen einer Gasphase und der Lösung ............. 186

8.5.7.3 Verteilung zwischen einer festen Phase und der Lösung ........ 187

8.5.8 Elektrolytlösungen .......................................................................... 187

8.5.8.1 Elektrolytische Dissoziation .................................................... 187

8.5.9 Ostwald sches Verdünnungsgesetz.................................................. 188

8.5.10 Elektrodenprozesse ....................................................................... 189

8.5.11 Beispiele für Elektrolysen ............................................................ 189

8.5.11.1 Elektrolyse einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung

(Chloralkalielektrolyse) ........................................................ 189
a) „Diaphragma-Verfahren“.......................................................... 190
b) „Amalgam-Verfahren“ ............................................................. 190

8.5.11.2 Elektrolyse einer Natriumchlorid-Schmelze

(Schmelzelektrolyse) ............................................................ 191

8.6 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen flüchtiger Substanzen ..... 192

Inhal

X II
tsverzeichnis

8.6.1 Ideale Lösungen ............................................................................. 192

8.6.2 Nichtideale Lösungen ..................................................................... 194

8.6.3 Mischungslücke .............................................................................. 195

8.7 Kolloide Lösungen, kolloiddisperse Systeme ....................................... 196

8.7.1 Einteilung der Kolloide .................................................................. 197

8.7.2 Isoelektrischer Punkt (I. P.) ............................................................ 198

9 Redoxsysteme ........................................................................................ 199

9.1 Oxidationszahl ....................................................................................... 199

9.1.1 Regeln zur Ermittlung der Oxidationszahl ..................................... 199

9.2 Reduktion und Oxidation ...................................................................... 201

9.3 Normalpotenziale von Redoxpaaren ..................................................... 203

9.3.1 Normalpotenzial und Reaktionsrichtung ........................................ 208

9.4 Nernst sche Gleichung ........................................................................... 209

9.5 Konzentrationskette ............................................................................... 213

9.6 Praktische Anwendung von galvanischen Elementen ........................... 213

9.6.1 Trockenbatterie ( Leclanché-Element, Taschenlampenbatterie) ..... 213

9.6.2 Alkali-Mangan-Zelle ...................................................................... 214

9.6.3 Nickel-Cadmium-Batterie .............................................................. 214

9.6.4 Quecksilber-Batterie ....................................................................... 214

9.6.5 Brennstoffzellen ............................................................................. 214

9.6.5.1 Alkalische Zelle ....................................................................... 215

9.6.6 Akkumulatoren ............................................................................... 215

9.6.6.1 Bleiakku .................................................................................. 215

9.6.6.2 Lithium–Ionenakku ................................................................. 215

9.7 Elektrochemische Korrosion, Lokalelement ......................................... 216

9.8 Elektrochemische Bestimmung von pH-Werten ................................... 217

9.8.1 Glaselektrode .................................................................................. 217

9.8.2 Elektroden 2. Art ............................................................................ 218

9.9 Spezielle Redoxreaktionen .................................................................... 219

10 Säure-Base-Systeme ......................................................................... 221

10.1 Brø nsted säuren und –basen; pH-Wert ................................................ 221

10.2 Säure- und Basestärke ......................................................................... 225

10.2.1 Starke Säuren und starke Basen ................................................... 226

10.2.2 Schwache Säuren und schwache Basen ....................................... 226

10.3 Mehrwertige Säuren ............................................................................ 229

10.3.1 Mehrwertige Basen ...................................................................... 231

10.3.2 Protolysereaktionen beim Lösen von Salzen in Wasser ............... 231

10.4 Neutralisationsreaktionen .................................................................... 232

10.5 Protolysegrad....................................................................................... 233

Inhaltsverzeichnis

X III

10.6 Titrationskurven .................................................................................. 234

10.7 pH-Abhängigkeit von Säure- und Base-Gleichgewichten,

Pufferlösungen.................................................................................... 236

10.7.1 Bedeutung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung ..................... 237

10.7.2 Wichtige Puffersysteme des Blutes .............................................. 238

10.7.2.1 Bicarbonatpuffer .................................................................... 238

10.7.2.2 Phosphatpuffer....................................................................... 238

10.7.3 Acetatpuffer .................................................................................. 239

10.7.4 Messung von pH-Werten.............................................................. 240

10.8 Säure-Base-Reaktionen in nichtwässrigen Systemen .......................... 241

10.8.1 Reaktionen in flüssigen Säuren .................................................... 241

10.8.2 Reaktionen in flüssigem Ammoniak ............................................ 242

10.9 Elektronentheorie der Säuren und Basen nach Lewis .......................... 242

10.10 Supersäuren ....................................................................................... 243

10.11 Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen .................... 244

11 Energetik chemischer Reaktionen

(Grundlagen der Thermodynamik) ........................................... 247

11.1. I. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz) ............... 247

11.1.1 Veranschaulichung der Volumenarbeit p · ΔV ............................. 248

11.1.2 Anwendung des I. Hauptsatzes auf chemische Reaktionen.......... 250

11.1.3 Hess’ scher Satz der konstanten Wärmesummen ....... ....... ........... 252

11.2 II. Hauptsatz der Thermodynamik —

Triebkraft chemischer Reaktionen ...................................................... 252

11.2.1 Statistische Deutung der Entropie ................................................ 255

11.3 III. Hauptsatz der Thermodynamik .................................................... 255

11.4 Gibbs-Helmholtz sche Gleichung ......................................................... 256

11.5 Zusammenhang zwischen ΔG und EMK ............................................ 259

12 Kinetik chemischer Reaktionen ................................................... 261

12.1 Reaktionsordnung ................................................................................ 262

12.1.1 Reaktion nullter Ordnung ............................................................. 263

12.1.2 Reaktion erster Ordnung .............................................................. 263

12.1.3 Reaktion zweiter Ordnung ............................................................ 264

12.2 Halbwertszeit ....................................................................................... 264

12.2.1 Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion erster Ordnung . 265

12.3 Molekularität einer Reaktion ............................................................... 266

12.4 Pseudo-Ordnung und Pseudo-Molekularität ....................................... 268

12.5 Arrhenius-Gleichung ........................................................................... 268

12.6 Katalyse ............................................................................................... 269

12.7 Darstellung von Reaktionsabläufen durch Energieprofile .................. 270

X I

Inhal

V
tsverzeichnis

12.8 Parallelreaktionen

kinetische und thermodynamische Reaktionskontrolle ...................... 272

12.9 Metastabile Systeme ............................................................................ 273

12.10 Kettenreaktionen ............................................................................... 274

12.10.1 Einleitung von Kettenreaktionen ................................................ 274

12.10.2 Abbruch von Kettenreaktionen .................................................. 274

13 Chemisches Gleichgewicht (Kinetische Ableitung) . ..........

.

277

13.1 Massenwirkungsgesetz (MWG) .......................................................... 277

13.1.1 Formulierung des MWG für einfache Reaktionen ....................... 279

13.2 Gekoppelte Reaktionen ....................................................................... 280

13.3 Aktivitäten ........................................................................................... 280

13.4 Beeinflussung von Gleichgewichtslagen ............................................. 281

13.4.1 Änderung der Temperatur ............................................................ 281

13.4.1.1 Prinzip von Braun und le Chatelier ...................................... 282

13.4.2 Änderung von Konzentration bzw. Partialdruck bei
konstanter

Temperatur ................................................................. 283

13.5 Das Löslichkeitsprodukt ...................................................................... 283

13.5.1 Allgemeine Formulierung ............................................................ 284

13.6 Fließgleichgewicht .............................................................................. 285

14 Literaturauswahl und Quellennachweis .................................. 287

14.1 Große Lehrbücher ............................................................................... 287

14.2 Kleine Lehrbücher ............................................................................... 287

14.3 Darstellungen der allgemeinen Chemie............................................... 288

14.4 Physikalische Chemie ......................................................................... 288

14.5 Monographien über Teilgebiete .......................................................... 288

14.6 Stöchiometrie ...................................................................................... 290

14.7 Nachschlagewerke und Übersichtsartikel ........................................... 290

15 Abbildungsnachweis ......................................................................... 291

16 Sachverzeichnis .................................................................................. 293

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze

Die Chemie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin. Sie befasst sich mit der Zusammensetzung, Charakterisierung und Umwandlung von Materie. Unter Materie
wollen wir dabei alles verstehen, was Raum einnimmt und Masse besitzt.

Die übliche Einteilung der Materie zeigt Abb. 1.

Die chemischen Elemente (Abb. 1) sind Grundstoffe, die mit chemischen

Methoden nicht weiter zerlegt werden können.

Die Elemente lassen sich unterteilen in Metalle (z.B. Eisen, Aluminium), Nichtmetalle (z.B. Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel) und sog. Halbmetalle (z.B.

Arsen, Antimon), die weder ausgeprägte Metalle noch Nichtmetalle sind.

Zurzeit kennt man etwa 117 chemische Elemente. Davon zählen 20 zu den Nicht-
metallen und 7 zu den Halbmetallen, die restlichen sind Metalle (s. Abb. 23,

S. 53). Bei 20 °C sind von 92 natürlich vorkommenden Elementen 11 gasförmig

(Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Chlor, Fluor und die 6 Edelgase), 2 flüssig (Quecksilber und Brom) und 79 fest. Die Elemente werden durch die Anfangs-buchstaben ihrer latinisierten Namen gekennzeichnet. Beispiele: Wasserstoff H

(Hydrogenium), Sauerstoff (Oxygenium), Gold Au (Aurum). Dieses Buch
beschäftigt sich mit den Elementen und seinen Verbindungen.

MATERIE

HETEROGENE
durch physikalische

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯

HOMOGENE

G

Umwandl
in
ung

EMISCHE

STOFFE

(variable

Zusammensetzung)

HOMOGENE
durch physikalische

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯

REINE STOFFE

G

Umwandl
in
ung

EMISCHE

(definierte

(LÖSUNGEN)

Zusammensetzung)

(variable

Zusammensetzung)

VERBINDUNGEN
durch chemische

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →

⎯

ELEMENTE

Umwandlu in
ng

Abb. 1. Einteilung der Materie

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_1, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

2

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze

Tabelle 1. Verbreitung der Elemente auf der Erde

Elemente

in Luft, Meeren und

im menschlichen
zugänglichen Teilen

Körper
der festen Erdrinde

Massenanteil in %

Massenanteil in %

Sauerstoff

49,4

65,0

Silicium

25,8

0,002

Summe:

75,2

Aluminium

7,5

0,001

Eisen

4,7

0,01

Calcium

3,4

2,01

Natrium

2,6

0,109

Kalium

2,4

0,265

Magnesium

1,9

0,036

Summe:

97,7

Wasserstoff

0,9

10,0

Titan

0,58

–

Chlor

0,19

0,16

Phosphor

0,12

1,16

Kohlenstoff

0,08

18,0

Stickstoff

0,03

3,0

Summe:

99,6

99,753
alle übrigen Elemente

0,4

0,24

Summe:

100

100

1.1 Verbreitung der Elemente

Die Elemente sind auf der Erde sehr unterschiedlich verbreitet. Einige findet man häufig, oft jedoch nur in geringer Konzentration. Andere Elemente sind weniger
häufig, treten aber in höherer Konzentration auf (Anreicherung in Lagerstätten).

Eine Übersicht über die Häufigkeit der Elemente auf der Erde und im menschli-
chen Körper zeigt Tabelle 1.

1.2 Chemische Grundgesetze

Schon recht früh versuchte man eine Antwort auf die Frage zu finden, in welchen

Volumen- oder Massenverhältnissen sich Elemente bei einer chemischen Umset-
zung (Reaktion) vereinigen.

Die quantitative Auswertung von Gasreaktionen und Reaktionen von Metallen mit

Sauerstoff ergab, dass bei chemischen Umsetzungen die Masse der Ausgangs-

1.2 Chemische Grundgesetze

3
stoffe (Edukte) gleich der Masse der Produkte ist, dass also die Gesamtmasse der Reaktionspartner im Rahmen der Messgenauigkeit erhalten bleibt.

– Das

Gesetz von der Erhaltung der Masse wurde 1785 von Antoine de Lavoisier ausgesprochen. Die Einstein sche Beziehung E = m · c2 (1905) zeigt, dass das Gesetz ein Grenzfall des Prinzips von der Erhaltung der Energie ist.

Bei einer chemischen Reaktion ist die Masse der Produkte gleich der Masse
der Ausgangsstoffe (Edukte).

Weitere Versuchsergebnisse sind das Gesetz der konstanten Proportionen (Jo-
seph-Louis Proust, 1799) und das Gesetz der multiplen Proportionen (John Dalton, 1808).

– Gesetz der konstanten Proportionen: Chemische Elemente vereinigen sich in einem konstanten Massenverhältnis.

Wasserstoffgas und Sauerstoffgas vereinigen sich bei Zündung stets in einem

Massenverhältnis von 1:7,936, unabhängig von der Menge der beiden Gase.

– Gesetz der multiplen Proportionen: Die Massenverhältnisse von zwei Elementen, die sich zu verschiedenen chemischen Substanzen vereinigen, stehen
zueinander im Verhältnis einfacher ganzer Zahlen.

Beispiel: Die Elemente Stickstoff und Sauerstoff bilden miteinander verschiedene Produkte (NO, NO2; N2O, N2O3; N2O5). Die Massenverhältnisse von

Stickstoff und Sauerstoff verhalten sich in diesen Substanzen wie 1:1; 1:2; 2:1; 2:3; 2:5.

Auskunft über Volumenänderungen gasförmiger Reaktionspartner bei chemi-
schen Reaktionen gibt das von Joseph Louis Gay-Lussac (1808) formulierte:

– Chemische Volumengesetz: Das Volumenverhältnis gasförmiger, an einer chemischen Umsetzung beteiligter Stoffe lässt sich bei gegebener Temperatur
und gegebenem Druck durch einfache ganze Zahlen wiedergeben.

Ein einfaches Beispiel liefert hierfür die Elektrolyse von Wasser (Wasser-zersetzung). Es entstehen zwei Volumenteile Wasserstoff auf ein Volumenteil Sauerstoff. Entsprechend bildet sich aus zwei Volumenteilen Wasserstoff und
einem Volumenteil Sauerstoff Wasser (Knallgasreaktion).

– Ein weiteres aus Experimenten abgeleitetes Gesetz wurde von Amedeo Avogadro (1811) aufgestellt:

Gleiche Volumina „idealer“ Gase enthalten bei gleichem Druck und gleicher

Temperatur gleich viele Teilchen.

(Zur Definition eines idealen Gases s. S. 161.)

4

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze

1 Volumen

1Volumen

2 Volumina

Chlor

+ Wasserstoff ⎯⎯

→

Chlor wasserstoff

+

⎯⎯

→

+

2

Abb. 2

Wenden wir dieses Gesetz auf die Umsetzung von Wasserstoff mit Chlor zu

Chlorwasserstoff an, so folgt daraus, dass die Elemente Wasserstoff und Chlor
aus zwei Teilchen bestehen müssen, denn aus je einem Volumenteil Wasser-
stoff (11,2 L) und Chlor (11,2 L) bilden sich zwei Volumenteile Chlorwasser-
stoff (22,4 L) (Abb. 2). (Die Literaturangaben beziehen sich auf 0 °C und

1,013 bar.)

Auch Elemente wie Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff
oder z.B. Schwefel bestehen aus mehr als einem Teilchen.

Eine einfache und plausible Erklärung dieser Gesetzmäßigkeiten war mit der 1808
von J. Dalton veröffentlichten Atomhypothese möglich. Danach sind die chemischen Elemente aus kleinsten, chemisch nicht weiter zerlegbaren Bausteinen, den
sog. Atomen, aufgebaut.

Ein Atom ist die kleinste Masseneinheit die noch die chemischen und physikali-
schen Eigenschaften des betreffenden Elements aufweist.

Die Symbole z.B. H, Cl, C, O kennzeichnen sowohl das entsprechende Element
als auch ein Atom dieses Elements.

Geschichtliches

1661

Gesetz der Erhaltung der Elemente

Robert Boyle (1627 – 1691)

1785

Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794)

1799

Gesetz der konstanten Proportionen

Joseph Louis Proust (1754 – 1826)

1.2 Chemische Grundgesetze

5

1803

Regel der mehrfachen Massenverhältnisse und

1808

Atomhypothese

John Dalton (1766 – 1844)

1808

Joseph Louis Gay-Lussac (1778 – 1850)

1811

Amadeo Avogadro (1776 – 1856)

2 Aufbau der Atome

Zu Beginn des 20. Jd.s war aus Experimenten bekannt, dass Atome aus mindestens zwei Arten von Teilchen bestehen, aus negativ geladenen Elektronen und positiv geladenen Protonen. Über ihre Anordnung im Atom informierten Versuche von Philipp Eduard Anton Lenard (1903), Ernest Rutherford (1911) u.a.

Danach befindet sich im Zentrum eines Atoms der Atomkern. Er enthält den
größten Teil der Masse (99,95–99,98 %) und die gesamte positive Ladung des

Atoms. Den Kern umgibt die Atomhülle. Sie besteht aus Elektronen = Elektronenhülle und macht das Gesamtvolumen des Atoms aus.

Der Durchmesser des Wasserstoffatoms beträgt ungefähr 10–10 m (= 10–8 cm =

0,1 nm = 100 pm = 1 Å, nach dem Physiker Anders J. Ångström benannte) . Der Durchmesser eines Atomkerns liegt bei 10–12 cm, d.h. er ist um ein Zehntau-sendstel kleiner. Die Dichte des Atomkerns hat etwa den Wert 1014 g/cm3.

2.1 Atomkern

Nach der Entdeckung der Radioaktivität durch Antoine Henri Becquerel 1896
fand man, dass aus den Atomen eines Elements (z.B. Radium) Atome anderer Ele-
mente (z.B. Blei und Helium) entstehen können. Aus vielen Beobachtungen bzw.

Experimenten erkannte man, dass die Kerne aus subatomaren Teilchen aufgebaut sind. Die Physik kennt heute mehr als 100 davon. Tatsächlich bestehen die Kerne
aller Atome aus den gleichen für die Chemie wichtigen Kernbausteinen = Nucle-
onen , den Protonen und den Neutronen (Tabelle 2). (Diese vereinfachte Darstellung genügt für unsere Zwecke.) Beim kompletten Atom kommen noch die

Elektronen, s. Elektronenhülle, hinzu.

Tabelle 2. Wichtige Elementarteilchen (subatomare Teilchen)

Symbol

Ladung

Relative Masse

Ruhemasse

Elektron
e –1

(–e)

10–4

0,0005 u; me = 9,110·10–31 kg

Proton
p

+1 (+e)

1

1,0072 u; mp = 1,673·10–27 kg

Neutron
n

0

1

1,0086 u; mn = 1,675·10–27 kg

(elektrisch

(Die Massen sind in der 3. Stelle
neutral)

nach dem Komma aufgerundet)

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_2, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

8

2 Aufbau der Atome

Aus den Massen von Elektron und Proton sieht man, dass das Elektron nur den

1/1837 Teil der Masse des Protons besitzt. (Über die Bedeutung von u s. S. 9 und S. 57.)

Die Ladung eines Elektrons wird auch „elektrische Elementarladung“ (e0) ge-
nannt. Sie beträgt: e0 = 1,6022 · 10–19 A · s (1 A · s = 1 C). Alle elektrischen La-dungsmengen sind ein ganzzahliges Vielfaches von e0.

Die Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich durch die Anzahl der sub-
atomaren Teilchen.

Jedes chemische Element ist durch die Anzahl der Protonen im Kern seiner

Atome charakterisiert.

Die Protonenzahl heißt auch Kernladungszahl . Diese Zahl ist gleich der Ordnungszahl, nach der die Elemente im Periodensystem (s. S. 45) angeordnet sind.

Die Anzahl der Protonen nimmt von Element zu Element jeweils um 1 zu. Ein
chemisches Element besteht also aus Atomen gleicher Kernladung.

Da ein Atom elektrisch neutral ist, ist die Anzahl seiner Protonen gleich der Anzahl seiner Elektronen.

Es wurde bereits erwähnt, dass der Atomkern praktisch die gesamte Atommasse
in sich vereinigt und nur aus Protonen und Neutronen besteht. Die Summe aus
der Zahl der Protonen und Neutronen wird Nucleonenzahl oder Massenzahl
genannt. Sie ist stets ganzzahlig und bezieht sich auf ein bestimmtes Nuclid (Atomart).

Nucleonenzahl = Protonenzahl + Neutronenzahl

Mit wachsender Kernladungszahl nimmt die Neutronenzahl überproportional zu.

Der Neutronenüberschuss ist für die Stabilität der Kerne notwendig.

Die Massenzahl entspricht in den meisten Fällen nur ungefähr der Atommasse
eines Elements. Chlor z.B. hat die Atommasse 35,45. Genauere Untersuchungen
ergaben, dass Chlor in der Natur mit zwei Atomarten (Nucliden) vorkommt, die 18 bzw. 20 Neutronen neben jeweils 17 Protonen im Kern enthalten. Derartige

Atome mit unterschiedlicher Massenzahl, aber gleicher Protonenzahl, heißen

Isotope des betreffenden Elements. Nur 22 der Elemente sind sog. Reinelemente

(anisotope Elemente) von denen in der Natur nur ein einziges Isotop existiert: 94Be , 199F , 2311Na , 2713Al , 31

15P , 45

21Sc , 55

25Mn , 59

27 Co , 75

33As , 89

39 Y , 91

43 Nb ,

103

45 Rh , 127

53I , 133

55Cs , 141

59 Pr , 159

65 Tb , 165

67 Ho , 169

69 Tm , 197

79 Au , 209

83Bi , 232

90 Th
und 244

94 Pu . Die beiden letzten sind nicht stabil (radioaktiv).

Die übrigen Elemente sind Isotopengemische, sog. Mischelemente.

Die Isotope eines Elements haben chemisch die gleichen Eigenschaften. Wir er-
kennen daraus, dass ein Element nicht durch seine Massenzahl, sondern durch

2.1

Atomkern

9
seine Kernladungszahl charakterisiert werden muss. Sie ist bei allen Atomen eines Elements gleich, während die Anzahl der Neutronen variieren kann. Es ist daher
notwendig, zur Kennzeichnung der Nuclide und speziell der Isotope eine beson-
dere Schreibweise zu verwenden. Die vollständige Kennzeichnung eines Nuclids
von einem Element ist auf folgende Weise möglich:

Nucleonenzahl

Ladungszahl

(Massenzahl)

Elementsymbol

Ordnungszahl

Beispiel: 16 2

8O − besagt: doppelt negativ geladenes, aus Sauerstoff der Kernla-
dungszahl 8 und der Masse 16 aufgebautes Ion.

Anmerkung: Im PSE S. 45 ist bei den Elementsymbolen die Atommasse angegeben. Sie bezieht sich dort auf das jeweilige Nuclidgemisch des entsprechenden Elements.

2.1.1 Kernregeln

Die Aston-Regel lautet: Elemente mit ungerader Kernladungszahl haben höchstens zwei Isotope. Francis William Aston erhielt 1922 den Chemie Nobelpreis.

Die Mattauch-Regel sagt aus: Es gibt keine stabilen Isobare (vgl. unten) von Elementen mit unmittelbar benachbarter Kernladungszahl. Z.B. ist 87

38Sr stabil, aber

87

37 Rb ein β-Strahler. Postuliert vom deutschen Physiker Joseph Mattauch 1934.

Einige Begriffe aus der Atomphysik

Nuclid: Atomart, definiert durch Kernladungszahl und Massenzahl. Beispiel: 11H

Isotope: Nuclide gleicher Kernladungszahl und verschiedener Massenzahl.

Beispiel: 1

2

3

1 H , 1H , 1H

Isobare: Nuclide gleicher Massenzahl und verschiedener Kernladungszahl.

Beispiel: 97

97

40Sr , 42 Mo

R einelement besteht aus einer einzigen Nuclidgattung.

Mischelement besteht aus verschiedenen Nucliden gleicher Kernladungszahl.

2.1.2 Atommasse

Die Atommasse ist die Masse eines Atoms und wird in der gesetzlichen atom-physikalischen Masseneinheit u angegeben. Kurzzeichen: u (unified atomic
mass unit), amu (veraltet, von atomic mass unit) oder Dalton (Da).

10

2 Aufbau der Atome

Eine atomare Masseneinheit u ist 1/12 der Masse des Kohlenstoffisotops
der Masse 12 ( 126C ). In Gramm ausgedrückt ist

u = 1,660538782 · 10–24 g = 1,660538782 · 10–27 kg.

Mit Bezug auf die Masse des 126C-Isotops ist die Masse eines Protons und eines

Neutrons etwa 1 u oder 1 amu oder 1 Dalton.

Die Atommasse eines Elements errechnet sich aus den Atommassen der Isotope unter Berücksichtigung der natürlichen Isotopenhäufigkeit.

Beispiele:

Die Atommasse von Wasserstoff ist:

AH = 1,0079 u bzw. 1,0079 · 1,6605·10–24 g = 1,674 · 10–24 g.

Die Atommasse von Chlor ist:

ACl = 35,453 u bzw. 35,453 · 1,6605·10–24 g = 58,870 · 10–24 g.

Die Zahlenwerte vor dem u sind die relativen (dimensionslosen) Atommassen.

(relativ = bezogen auf die Masse des Nuclids 126C als Standardmasse.) Die in

Gramm angegebenen Massen sind die absoluten (wirklichen) Atommassen.

2.1.3 Massendefekt

In einem Atomkern werden die Nucleonen durch sog. Kernkräfte zusammen-
gehalten. Starken Kernkräften entsprechen hohe nucleare Bindungsenergien zwi-
schen Protonen und Neutronen. Ermitteln lässt sich die Bindungsenergie aus dem
sog. Massendefekt.

Massendefekt heißt die Differenz zwischen der tatsächlichen Masse eines Atomkerns und der Summe der Massen seiner Bausteine.

Bei der Kombination von Nucleonen zu einem (stabilen) Kern wird Energie frei

(exothermer Vorgang). Dieser nuclearen Bindungsenergie entspricht nach dem

Äquivalenzprinzip von Albert Einstein (E = m · c2) ein entsprechender Massenver-lust, der Massendefekt.

Beispiel: Der Heliumkern besteht aus 2 Protonen und 2 Neutronen. Addiert man die Massen der Nucleonen, erhält man für die berechnete Kernmasse 4,0338 u.

Der Wert für die experimentell gefundene Kernmasse ist 4,0030 u. Die Differenz

— der Massendefekt — ist 0,0308 u. Dies entspricht einer nuclearen Bindungs-
energie von E = m · c2 = 0,0308 · 1,6 · 10–27 · 32 · 1016 kg · m2 · s–2 = 4,4·10–12 J =

28,5 MeV. (1 MeV = 106 eV; 1 u = 931 MeV, c = 2,99793·108 m · s–1)

Beachte: Im Vergleich hierzu beträgt der Energieumsatz bei chemischen Reaktionen nur einige eV.

2.1

Atomkern

11

2.1.4 Isotopieeffekte

Untersucht man das physikalische Verhalten isotoper Nuclide, findet man gewisse

Unterschiede. Diese sind im Allgemeinen recht klein, können jedoch zur Iso-
topentrennung genutzt werden.

Unterschiede zwischen isotopen Nucliden auf Grund verschiedener Masse nennt
man Isotopieeffekte.

Kinetischer Isotopieeffekt heißt die Erscheinung, dass die Reaktionsgeschwindigkeit z.B. von Deuterium mit anderen Elementen oder Verbindungen meist geringer ist als die von Wasserstoff.

Die Isotopieeffekte sind bei den Wasserstoff-Isotopen H, D (Deuterium) und T

(Tritium) größer als bei den Isotopen anderer Elemente, weil das Verhältnis der

Atommassen 1:2:3 ist.

Die Bindungsenergien von Deuterium mit anderen Elementen sind meist größer
als diejenigen von Wasserstoff.

Die Tabellen 3 und 4 zeigen einige Beispiele für Unterschiede in den physikali-
schen Eigenschaften von H2, HD, D2 und T2 sowie von H2O (Wasser) und D2O

(schweres Wasser).

Tabelle 3. Physikalische Eigenschaften von Wasserstoff

Eigenschaften

H2

HD

D2

T2

Siedepunkt in K

20,39

22,13

23,67

25,04

Gefrierpunkt in K

13,95

16,60

18,65

–

Verdampfungswärme beim

Siedepunkt in J · mol–1

904,39

–

1226,79

1394,27

Tabelle 4. Physikalische Eigenschaften von H2O und D2O

Eigenschaften

H2O

D2O

Siedepunkt in °C

100

101,42

Gefrierpunkt in °C

0

3,8

Temperatur des Dichtemaximums in °C

3,96

11,6

Verdampfungswärme bei 25 °C in kJ · mol–1 44,02 45,40

Schmelzwärme in kJ · mol –1 6,01

6,34

Dichte bei 20 °C in g · cm–3 0,99823

1,10530

Kryoskopische Konstante in grad · g · mol–1 1,859 2,050

Ionenprodukt bei 25 °C in mol2 · L–2

1,01 · 10–14

0,195 · 10–14

12

2 Aufbau der Atome

2.1.5 Trennung von Isotopen

Die Trennung bzw. Anreicherung von Isotopen erfolgt umso leichter, je größer
die relativen Unterschiede der Massenzahlen der Isotope sind, am leichtesten also beim Wasserstoff.

Eine exakte Trennung erfolgt im Massenspektrometer. Francis W. Aston, baute 1919 das erste funktionierende Massenspektrometer. Mit dieser neuen Technik
konnte er die Isotope von Chlor (35Cl und 37Cl), vom Brom (79Br und 81Br) und
von Krypton beobachten. In diesem Gerät wird ein ionisierter Gasstrom dem

Einfluss eines elektrischen und eines magnetischen Feldes ausgesetzt (s. Bd. III).

Die Ionen mit verschiedener Masse werden unterschiedlich stark abgelenkt und
treffen an verschiedenen Stellen eines Detektors (z.B. Photoplatte) auf.

Quantitative Methoden zur Trennung eines Isotopengemisches sind Anreiche-
rungsverfahren wie z.B. die fraktionierte Diffusion, Destillation oder Fällung, die Thermodiffusion im Trennrohr oder die Zentrifugation.

2.1.6 Radioaktive Strahlung (Zerfall instabiler Isotope)

Isotope werden auf Grund ihrer Eigenschaften in stabile und instabile Isotope eingeteilt. Stabile Isotope zerfallen nicht. Instabile Isotope gibt es von leichten und schweren Elementen. Der größte stabile Kern ist 209

83 Bi .

Instabile Isotope (Radionuclide) sind radioaktiv, d.h. sie zerfallen in andere Nuclide und geben beim Zerfall Heliumkerne, Elektronen, Photonen usw. ab. Man
nennt die Erscheinung radioaktive Strahlung oder Radioaktivität.

2.1.7 Radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit

Die Zerfallsgeschwindigkeiten aller radioaktiven Substanzen folgen einem Gesetz erster Ordnung: Die Zerfallsgeschwindigkeit hängt von der Menge des radioaktiven Materials ab. Sie ist für ein radioaktives Nuclid eine charakteristische Größe. Zum Begriff der Halbwertszeit s. S. 266.

Für uns wichtig sind folgende Strahlungsarten:

α-Strahlung: Es handelt sich um Teilchen, die aus zwei Protonen und zwei Neutronen aufgebaut sind. Es sind Kerne von Heliumatomen: 4

2

2 He + (Ladung +2,

Masse 4u). Die kinetische Energie von α-Teilchen liegt, je nach Herkunft, zwi-
schen 5 und 11 MeV. Unmittelbar nach seiner Emittierung nimmt der 4

2

He +-

2

Kern Elektronen auf und kann als neutrales Heliumatom (Heliumgas) nach-
gewiesen werden.

Beispiel für eine Kernreaktion mit Emission von α-Teilchen:

210

206

4

84 Po ⎯⎯

→ 82Pb + 2He

Mutterkern

Tochterkern
α-Teilchen

2.1

Atomkern

13

Für solche Reaktionen gilt der 1. radioaktive Verschiebungssatz:

Werden bei einer Kernreaktion α-Teilchen emittiert, wird die Massenzahl um vier und die Kernladungszahl um zwei Einheiten verringert.

β-Strahlung: β-Strahlen bestehen aus Elektronen (Ladung –1, Masse 0,0005 u).

Energie: 0,02–4 MeV. Reichweite ca. 1,5–8,5 m in Luft, je nach Quelle.

Beispiel für eine Kernreaktion mit β-Emission (νe symbolisiert das beim β-Zerfall emittierte Antineutrino):

14

14

0

6 C ⎯ →

⎯ 7N + −1e + ν e

Für Reaktionen, bei denen β-Strahlen aus dem Kern emittiert werden, gilt der

2. Verschiebungssatz:

Durch Emission eines Elektrons aus dem Atomkern bleibt die Masse des Kerns
unverändert und die Kernladungszahl wird um eine Einheit erhöht. (Zur Erklä-
rung nimmt man die Umwandlung von einem Neutron in ein Proton an.)

Beachte: Bei Kernreaktionen bleibt gewöhnlich die Elektronenhülle unberücksichtigt. Die Reaktionsgleichungen (Kernreaktionsgleichungen) können wie üblich überprüft werden, denn die Summe der Indexzahlen muss auf beiden Seiten gleich sein.

γ-Strahlung: Elektromagnetische Strahlung sehr kleiner Wellenlänge (ca. 10–10
cm, sehr harte Röntgenstrahlung). Sie ist nicht geladen und hat eine verschwin-
dend kleine Masse (Photonenmasse), Kinetische Energie: 0,1–2 MeV.

γ-Strahlung begleitet häufig die anderen Arten radioaktiver Strahlung.

Neutronenstrahlen (n-Strahlen): Beschießt man Atomkerne mit α-Teilchen,
können Neutronen aus dem Atomkern herausgeschossen werden. Eine einfache,
vielbenutzte Neutronenquelle ist die Kernreaktion:

9 Be + 4 He ⎯ →

⎯ 1n + 12C

4

2

0

6

Diese führte zur Entdeckung des Neutrons durch James Chadwick 1932. Die Heliumkerne stammen bei diesem Versuch aus α-strahlendem Radium226 Ra . Die

88
gebildeten Neutronen haben eine maximale kinetische Energie von 7,8 eV.

Neutronen sind wichtige Reaktionspartner für viele Kernreaktionen, da sie als
ungeladene Teilchen nicht von den Protonen der Kerne abgestoßen werden.

2.1.8 Beispiele für natürliche und künstliche Isotope

Erläuterungen: Die Prozentzahlen geben die natürliche Häufigkeit an. In der

Klammer hinter der Strahlenart ist die Energie der Strahlung angegeben. t1/2 ist die Halbwertszeit. a = Jahre, d = Tage.

14

2 Aufbau der Atome

Wasserstoff-Isotope: 1 H oder H (leichter Wasserstoff, Protium), 99,9855 %. 2 H

1

1
oder D (Deuterium, schwerer Wasserstoff), 0,0148 %. 3H oder T (Tritium), β

1

(0,0186 MeV), t1/2 = 12,3 a. Mengenverhältnis: 1 : 1,1·10–14 : 10–18.

Kohlenstoff-Isotope: 12 C, 98,892 %; 13C, 1,108 %; 14 C, β (0,156 MeV), 6

6

6
t1/2 = 5730 a.

Phosphor-Isotope: 31P, 100 %; 32 P , β (1,71 MeV), t

15

15

1/2 = 14,3 d.

Cobalt-Isotope: 59 Co, 100 %; 60 Co, β (0,314 MeV), γ (1,173 MeV, 1,332

27

27

MeV), t1/2 = 5,26 a.

Iod-Isotope: 125 I, u.a. γ (0,035 MeV), t

127 I, 100 %. 129I β (0,150 MeV),

53

1/2 = 60 d. 53

53
γ (0,040 MeV), t1/2 = 1,7·107 a. 131

53 I , β (0,606 MeV, 0,33 MeV, 0,25 MeV …),
γ (0,364 MeV, 0,637 MeV, 0,284 MeV …), t1/2 = 8,05 d.

Uran-Isotope: 238 U , 99,276 %, α, β, γ, t

92

1/2 = 4,51·109 a.

235 U, 0,7196 %, α, γ, t

92

1/2 = 7,1·108 a.

Messung radioaktiver Strahlung: Die meisten Messverfahren nutzen die
ionisierende Wirkung der radioaktiven Strahlung aus. Photographische Techni-
ken (Schwärzung eines Films) sind nicht sehr genau, lassen sich aber gut zu Dokumentationszwecken verwenden. Szintillationszähler enthalten Stoffe (z.B.

Zinksulfid, ZnS), welche die Energie der radioaktiven Strahlung absorbieren und
in sichtbare Strahlung (Lichtblitze) umwandeln, die photoelektrisch registriert
wird. Weitere Messgeräte sind die Wilsonsche Nebelkammer (benannt nach ihrem Erfinder Charles T. R. Wilson, 1869–1959) und das Geiger-Müller-Zählrohr, das 1928 von Hans Geiger zusammen mit seinem Doktoranden Walther Müller entwickelt wurde .

2.1.9 Radioaktive Aktivität

Der radioaktive Zerfall eines Nuclids bedingt seine radioaktive Aktivität A. Sie ist unabhängig von der Art des Zerfalls. A ist identisch mit der Zerfallsrate, d.i. die Häufigkeit dN/dt, mit der N Atome zerfallen: A = –dN/dt = λ · N, mit λ = Zerfallskonstante.

Die Zerfallsrate wird als Zahl der Kernumwandlungen pro Sekunde angegeben.

SI-Einheit: s–1 oder Becquerel (Bq). Veraltet: 1 Ci ( Curie) = 3,7 · 1010 s–1 =

3,7 · 1010 Bq = 3,7 G Bq. Beispiel: Die EU-Einfuhr-Grenzwerte für die meisten Nahrungsmittel betragen bis zum 31. März 2010 jetzt 600 Bq pro kg.

Da die Aktivität nur die Zahl der Zerfallsprozesse pro Sekunde angibt, sagt sie nur wenig aus über die biologische Wirksamkeit einer radioaktiven Substanz. Letztere

2.1

Atomkern

15
muss daher auf andere Weise gemessen werden. Biologisch wirksam ist ein

Radionuclid dadurch, dass die von ihm ausgehende Strahlung ionisierend wirkt.

Dies hängt von der Art der Strahlung und ihrer Energie ab. Die sog. Dosimetrie basiert dabei auf der Ionisation der Luft in sog. Ionisationskammern. Diese dienen auch zur Eichung anderer Dosisinstrumente wie z.B. Filmstreifen. Hierbei sind
folgende Angaben zu unterscheiden.

– Ionendosis I: Quotient aus erzeugter Ionenladung Q und Masse m der Luft in einem Messvolumen: I = Q/m; SI-Einheit: C · kg–1 ( Coulomb pro kg). Veraltet Röntgen (R); 1 R = 258 · 10–6 C · kg–1.

– Ionendosisrate („Ionendosisleistung“): dI/dt; SI-Einheit: A · kg–1.

– Energiedosis D: Quotient aus Energie W und Masse m von ionisierender Strahlung räumlich konstanter Energieflussdichte: D = W/m; SI-Einheit:

J · kg–1 oder Gray (Gy). Veraltet: Rad (radiation absorbed dose, rd) mit 1 rd =

10–2 J · kg–1 = 10–2 Gy.

– Energiedosisrate („Energiedosisleistung“): dD/dt; SI-Einheit: Gy · s–1

(= W · kg–1).

Für die biologische Wirkung von besonderer Bedeutung ist die im Strahlenschutz
verwendete

– Äquivalentdosis D · q: Produkt aus der Energiedosis und (dimensionslosen) Bewertungsfaktoren. D · q = D · Qualitätsfaktor · Wichtungsfaktor; SI-Einheit:

J · kg–1 oder Sievert (Sv). Veraltet: rem ( roentgen equivalent in man); 1 rem =

10–2 J · kg–1.

Beispiele für Qualitätsfaktoren der Strahlung: α = 20, β = 1, γ = 1, Protonen =

10, schnelle Neutronen = 10. Beispiele für Wichtungsfaktoren: Ganzkörper =

1, Lunge = 0,12, Schilddrüse = 0,03, Keimdrüse = 0,25, Brustdrüse = 0,15.

– effektive Halbwertszeit t1/2eff: die Zeit ,nach der die Gefährdung des Organismus auf die Hälfte gesunken ist. Sie wird berechnet aus der physikalischen

Halbwertszeit t1/2P, in der die Hälfte des radioaktiven Materials zerfallen ist
und der biologischen Halbwertszeit t1/2B, in der die Hälfte einer chemischen

Substanz aus dem Körper ausgeschieden wird, nach:

t1/2eff = (t1/2P · t1/2B) : (t1/2P + t1/2B).

131I :

53

t1/2P = 8 d;
t1/2B = 138 d; t1/2eff = 7,6 d

90Sr :

38

t1/2P = 28,5 a; t1/2B = 11 a;
t1/2eff = 7,9 a

137 Cs :

55

t1/2P = 30,2 a; t1/2B = 70 d;
t1/2eff = 69,5 d

226 Ra :

88

t1/2P = 1600 a; t1/2B = 55 a;
t1/2eff = 53 a

16

2 Aufbau der Atome

ggelassen. Bei der Mehrheit

Atome betreffen, wurden we

Gammastrahlung emittiert

Radioaktive Zerfallsreihen. Zweige, die weniger als 1%

Tabelle 5.

der Zerfallsprozesse wird

2.1

Atomkern

17

18

2 Aufbau der Atome

2.1.10 Radioaktive Zerfallsreihen

Bei Kernreaktionen können auch Nuclide entstehen, die selbst radioaktiv sind. Mit Hilfe der radioaktiven Verschiebungssätze lässt sich ermitteln, dass vier verschiedene radioaktive Zerfallsreihen (Tabelle 5) möglich sind. Endprodukt der Zerfallsreihen ist entweder ein Blei- oder Bismut-Isotop. Drei Zerfallsreihen kommen in der Natur vor: Thorium-Reihe (4 n + 0), Uran-Reihe (4 n + 2), Actinium-

Reihe (4 n + 3). Die vierte Zerfallsreihe wurde künstlich hergestellt: Neptunium-

Reihe (4 n + 1).

Beachte: In den Klammern sind die Reihen angegeben, mit denen sich die Massenzahlen der Glieder der Reihe errechnen lassen; n ist dabei eine ganze Zahl.

2.1.11 Radioaktives Gleichgewicht

Stehen mehrere Radionuclide in einer genetischen Beziehung: Nuclid 1 → Nuclid

2 → Nuclid 3 usw., so stellt sich nach einer bestimmten Zeit ein Gleichgewicht
ein. Hierbei werden in der Zeiteinheit ebenso viele Atome gebildet, wie weiterzerfallen. Die im radioaktiven Gleichgewicht vorhandenen Mengen radioaktiver Elemente verhalten sich wie die Halbwertszeiten bzw. umgekehrt wie die Zer-fallskonstanten.

Beachte: Das radioaktive Gleichgewicht ist — im Gegensatz zum chemischen Gleichgewicht — nicht reversibel, d.h. es kann nicht von beiden Seiten erreicht werden. Es handelt sich auch im allgemeinen nicht um einen stationären Zustand.

2.1.12 Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten von Isotopen

Altersbestimmung von uranhaltigen Mineralien: Uran geht durch radioaktiven Zerfall in Blei über. Ermittelt man in uranhaltigen Mineralien den Gehalt an Uran-Blei 206 Pb , so kann man mit Hilfe der Gleichung

82
ln
c(A)0/c(A) = k · t (s. S. 265)

die Zeit t berechnen, die verging, bis die Menge Uran zerfallen war, welche der
gefundenen Menge Blei entspricht. Das Alter bezieht sich dabei auf die Zeit nach der letzten Erstarrung des Gesteins, aus dem die Mineralien gewonnen wurden.

Andere Methoden benutzen die Nuclidverhältnisse: 40

40

87

87

18 Ar/ 19K oder 38Sr/37Rb zur

Altersbestimmung von Mineralien.

Altersbestimmungen von organischen Substanzen sind mit Hilfe des Kohlen-
stoffisotops 14 C (Radiocarbonmethode) möglich. Das Isotop entsteht in der Iono-

6
sphäre nach der Gleichung

14 N + 1n ⎯ →

⎯ 14 C + 1p,

7

0

6

1

Kurzform:

14N(n,p)14C

2.2

Elektronenhülle

19

Es ist eine (n,p)-Reaktion. Die Neutronen werden durch die kosmische Strahlung
erzeugt. Wegen des Gleichgewichts zwischen gebildetem und zerfallendem 14C ist
das Mengenverhältnis zwischen 12C und 14C in der Luft und folglich im lebenden

Organismus konstant. Nach dem Tode des Organismus bleibt der 12C-Gehalt kon-
stant, der 14C-Gehalt ändert sich mit der Zeit. Aus dem Verhältnis 12C zu 14C kann man das Alter der toten organischen Substanz ermitteln (Willard F. Libby, 1947).

Beispiel: Grabtuch von Turin, „Ötzi“.

Mit Hilfe radioaktiver Isotope lassen sich chemische Verbindungen radioaktiv markieren, wenn man anstelle eines stabilen Isotops ein radioaktives Isotop des gleichen Elements einbaut. Auf Grund der Strahlung des Isotops lässt sich sein

Weg bei Synthesen oder Analysen verfolgen. Sind markierte Substanzen in Nah-
rungsmitteln enthalten, lässt sich ihr Weg im Organismus auffinden. Ein radioaktiver Indikator ist z.B. das 131

53I -Isotop, das beim sog. Radioiodtest zur Lokalisie-
rung von Geschwülsten in der Schilddrüse benutzt wird.

Radionuclide finden auch als Strahlungsquellen vielfache Anwendung. Mit 60

27 Co
werden z.B. Tumore bestrahlt. Durch Bestrahlen werden Lebensmittel sterilisiert
oder Gase ionisiert. So werden α- und β-Strahler in den Strahlungsionisations-
detektoren von Gaschromatographen benutzt. Durch radioaktive Strahlen wird
aber auch die Erbmasse verändert. Auf diese Weise lassen sich z.B. neue Pflan-
zenarten züchten.

Breite Anwendung finden Radionuclide ferner bei der Werkstoffprüfung. Aus der

Durchlässigkeit der Materialien lassen sich Rückschlüsse auf Wanddicke, Mate-
rialfehler usw. ziehen.

2.1.13 Aktivierungsanalyse

Die Aktivierungsanalyse dient der quantitativen Bestimmung eines Elements in
einer Probe. Dabei wird die Probe mit geeigneten nuklearen Geschossen „bom-
bardiert“ und die Intensität der radioaktiven Strahlung gemessen, welche durch
den Beschuss hervorgerufen wird (Bildung radioaktiver Isotope). Als Geschosse
werden meist Neutronen benutzt (Neutronenaktivierung). Für die Analyse genü-
gen wenige mg Substanz. Von der aktivierten Probe wird meist ein Gammaspekt-
rum aufgenommen (Messung der Energieverteilung und -intensität der ausge-
sandten Gammaquanten). Die Auswertung des Spektrums zur Bestimmung von

Art und Menge der in der Probe enthaltenen Elemente erfolgt mittels Computer.

Beispiel: Nachweis von Quecksilber in biologischen und organischen Materialien.

2.2 Elektronenhülle

Erhitzt man Gase oder Dämpfe chemischer Substanzen in der Flamme eines Bun-
senbrenners oder im elektrischen Lichtbogen, so strahlen sie Licht aus. Wird dieses Licht durch ein Prisma oder Gitter zerlegt, erhält man ein diskontinuierliches Spektrum, d.h. ein Linienspektrum.

20

2 Aufbau der Atome

Abb. 3. Ausschnitt aus dem Emissionsspektrum von atomarem Wasserstoff

Trotz einiger Ähnlichkeiten hat jedes Element ein charakteristisches Linien-
spektrum ( Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff, 1860).

Die Spektrallinien entstehen dadurch, dass die Atome Licht nur in diskreten

Quanten (Photonen) ausstrahlen. Dies hat seinen Grund in der Struktur der Elek-
tronenhülle.

Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Emissionsspektrum von atomarem Was-
serstoff.

Das Wasserstoffspektrum besteht aus fünf Serienspektren. Jede Serie schließt mit einer Seriengrenze. Die Wellenzahlen ν der einzelnen Emissionslinien errechnen sich nach folgender allgemeinen Formel:

⎛ 1

1

R

⎞
ν = H ⎜

−

⎟
m = 1, 2, 3, 4 …

2

2

⎝ m
n ⎠

n = (m + 1), (m + 2), (m + 3) …

RH = 109,678 cm–1

RH ist eine empirische Konstante ( Rydberg-Konstante für Wasserstoff).

Für die einzelnen Serien ergibt sich damit:

Spektral-
gebiet

1

⎛ 1

1 ⎞

Lyman-Serie

= ν = R ⎜ −
n = 2, 3, 4, 5, 6 …

H

⎟

2

2
λ

⎝
ultraviolett

1
n ⎠

1

⎛ 1

1 ⎞

Balmer-Serie

= ν = R ⎜

−
n = 3, 4, 5, 6 …

H

⎟

2

2
λ

⎝
sichtbar

2
n ⎠

1

⎛ 1

1 ⎞

Paschen-Serie

= ν = R ⎜ −
n = 4, 5, 6 …

infrarot

H

⎟

2

2
λ

⎝ 3
n ⎠

(ultrarot)

2.3 Atommodell von Niels Bohr (1913)

21

1

⎛ 1

1 ⎞

Brackett-Serie

= ν = R ⎜

−
n = 5, 6 …

infrarot

H

⎟

2

2
λ

⎝ 4
n ⎠

(ultrarot)

Pfund-Serie

1

⎛ 1

1

R

⎞

= ν =

⎜

−
n = 6 …

infrarot

H

⎟

2

2
λ

⎝ 5
n ⎠

(ultrarot)

(λ ist das Symbol für Wellenlänge)

2.3 Atommodell von Niels Bohr (1913)

Von den klassischen Vorstellungen über den Bau der Atome wollen wir hier nur
das Bohrs che Atommodell skizzieren.

2.3.1 Bohrsches Modell vom Wasserstoffatom

Das Wasserstoffatom besteht aus einem Proton und einem Elektron. Das Elektron

(Masse m, Ladung –e) bewegt sich auf einer Kreisbahn vom Radius r ohne Ener-
gieverlust = strahlungsfrei mit der Lineargeschwindigkeit v = ungefähre Lichtge-schwindigkeit um den Kern (Masse mp, Ladung +e).

Die Umlaufbahn ist stabil, weil die Zentrifugalkraft, die auf das Elektron wirkt (mv2/r), gleich ist der Coulombschen Anziehungskraft zwischen Elektron und Kern (e2/4πε0r2), d.h. es gilt:

2

2

2
mv
e
e

2

1

− 2

2

4

1

−

3
oder mv

;

8,8 10

A
s
kg
m−

=

=
ε =

⋅

⋅

⋅

⋅

2

0
r

4 πε0r

4 πε0r

Die Energie E des Elektrons auf seiner Umlaufbahn setzt sich zusammen aus der
potentiellen Energie Epot und der kinetischen Energie Ekin:

E

= Epot + Ekin

2

2
r

2

2

mv
e
e

−e

Ekin =

=

; Epot =

=

= − 2 E

∫

2
kin

2

8 πε0r

4 πε r dr

4 πε r

0

0

∞

2
e

E

= − 2 Ekin + Ekin = − Ekin = − 8 πε0r

Nach der Energiegleichung sind für das Elektron (in Abhängigkeit vom Radius r)

alle Werte erlaubt von 0 (für r = ∞) bis ∞ (für r = 0). Damit das Modell mit den Atomspektren vereinbar ist, ersann N. Bohr eine Quantisierungsbedingung. Er verknüpfte den Bahndrehimpuls (mvr) des Elektrons mit dem Planckschen Wirkungsquantum h (beide haben die Dimension einer Wirkung):

mvr = n · h/2π;
h = 6,626 · 10–34 J · s

22

2 Aufbau der Atome

Für n (= Hauptquantenzahl) dürfen nur ganze Zahlen (1, 2, … bis ∞) eingesetzt werden. Zu jedem Wert von n gehört eine Umlaufbahn mit einer bestimmten

Energie, welche einem „stationären“ Zustand (diskretes Energieniveau) des Atoms entspricht. Kombiniert man die Gleichungen für v und E mit der Quanti-sierungsvorschrift, erhält man für den Bahnradius und die Energie des Elektrons
auf einer Umlaufbahn:

2

2

4
e

1
ε ⋅ h
m ⋅ e

1

0

2
v =

⋅ ; r =

⋅ n und E = −

⋅

2

2h ⋅ ε

2

2

2

0
n
π ⋅ m ⋅ e

8ε ⋅ h
n

0

Für
n = 1 ist r1 = 52,84 pm
und E1 = –1313 kJ · mol–1

n = 2 ist r2 = 212 pm
und E2 = –328 kJ · mol–1

1

1

1

Für n = 1,2,3,4,… gilt für die Energiewerte: E = E1, E1, E1,

E1, …

4

9

16

r1 = a0 heißt
auch

Bohrscher Atomradius (vom H-Atom).

v = 1 · 2,18 · 106 m · s–1; für n = 1: v = 2 · 106 m · s–1
n

Durch das negative Vorzeichen wird deutlich gemacht, dass der Wert für E2 we-
niger negativ ist als derjenige für E1. Daraus folgt, dass der Zustand E1 die niedrigere Energie besitzt.

Der stabilste Zustand eines Atoms (Grundzustand) ist der Zustand niedrigster Energie.

Höhere Zustände (Bahnen) heißen angeregte Zustände. Abb. 4 zeigt die Elektro-nenbahnen und die zugehörigen Energien für das Wasserstoffatom in Abhän-
gigkeit von der Hauptquantenzahl n.

Der Energieabstand der Bohr schen Kreisbahnen nimmt wegen 1/n2 (in der Ener-gieformel) mit zunehmenden n ab.

2.3.2 Atomspektren (Absorptions- und Emissionsspektroskopie)

Nach N. Bohr sind Übergänge zwischen verschiedenen Bahnen bzw. energetischen Zuständen (Energieniveaus) möglich, wenn die Energiemenge, die der

Energiedifferenz zwischen den betreffenden Zuständen entspricht, entweder zuge-
führt (absorbiert) oder in Form von elektromagnetischer Strahlung (Photonen) ausgestrahlt (emittiert) wird. Erhöht sich die Energie eines Atoms, und entspricht die Energiezufuhr dem Energieunterschied zwischen zwei Zuständen Em und En,
dann wird ein Elektron auf die höhere Bahn mit En angehoben. Kehrt es in den
günstigeren Zustand Em zurück, wird die Energiedifferenz ΔE = En – Em als Licht

(Photonen) ausgestrahlt, s. Abb. 4.

2.3 Atommodell von Niels Bohr (1913)

23

Abb. 4 a-c. Bohr sches Atommodell. a Bohr sche Kreisbahn. b Bohr sche Kreisbahnen für das Wasserstoffatom mit n = 1, 2, 3 und 4. c Energieniveaus für das Wasserstoffatom mit n = 1, 2, 3, 4 …, ∞

Für den Zusammenhang der Energie eines Photons mit seiner Frequenz ν gilt eine
von Albert Einstein (1905) angegebene Beziehung:

E = h · ν

Die Frequenz einer Spektrallinie in einem Atomspektrum ist demnach gege-
ben durch ν = ΔE/h. Die Linien in einem Spektrum entsprechen allen möglichen Elektronenübergängen, vgl. Abb. 5.

Abb. 5. Elektronenübergänge und Spektrallinien am Beispiel
des Wasserstoffspektrums. (Nach E. Mortimer)

24

2 Aufbau der Atome

2.3.3 Verbesserungen des Bohrschen Modells

Arnold Sommerfeld und Kenneth G. Wilson erweiterten das Bohr sche Atommodell, indem sie es auf Ellipsenbahnen ausdehnten. Ellipsenbahnen haben im Gegensatz zum Kreis zwei Freiheitsgrade, denn sie sind durch die beiden Halbachsen bestimmt. Will man daher die Atomspektren durch Übergänge zwischen Ellipsenbahnen beschreiben, braucht man demzufolge zwei Quantenbedingungen. Man
erhält zu der Hauptquantenzahl n die sog. azimutale Quantenzahl k. Um Spektren
von Atomen mit mehreren Elektronen erklären zu können, wurde k durch die Ne-
benquantenzahl ersetzt (k = – 1).

Die Nebenquantenzahl bestimmt den Bahndrehimpuls des Elektrons.

h

(Bahndrehimpuls =

( +1) ⋅

, h [Js] = Wirkung)

2π

Als dritte Quantenzahl wurde die magnetische Quantenzahl m eingeführt.

m bestimmt die Neigung der Ebene einer Ellipsenbahn gegen ein äußeres magnetisches Feld. Der Zahlenwert von m kennzeichnet die räumliche Ausrich-tung des Bahndrehimpulses in einer vorgegebenen Richtung.

Trotz dieser und anderer Verbesserungen versagt das Bohr sche Modell in mehreren Fällen. Vor allem aber entbehren die stationären Zustände jeder theoretischen Grundlage.

2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

Das wellenmechanische Modell berücksichtigt die Beobachtung, dass sich freie

Elektronen je nach Versuchsanordnung wie Teilchen mit Masse, Energie und

Impuls oder aber wie Wellen ( Louis de Broglie) verhalten. Ferner beachtet es die

Heisenbergsche Unschärfebeziehung (von Werner Heisenberg, 1927 im Rahmen der Quantenmechanik formuliert), wonach es im atomaren Bereich unmög-
lich ist, von einem Teilchen gleichzeitig Ort und Impuls mit beliebiger Genauig-
keit zu bestimmen. D.h. es gibt keine genaue Flugbahn für ein Teilchen.

Das Elektron des Wasserstoffatoms wird als eine kugelförmige, stehende (in
sich selbst zurücklaufende) Welle im Raum um den Atomkern aufgefasst. Die
maximale Amplitude einer solchen Welle ist eine Funktion der Ortskoordinaten x, y und z: ψ(x,y,z) . Das Elektron kann durch eine solche Wellenfunktion beschrieben werden.

ψ selbst hat keine anschauliche Bedeutung. Nach Max Born kann man jedoch das Produkt |ψ2| dxdydz als die Wahrscheinlichkeit interpretieren, das Elektron in dem Volumenelement dV = dxdydz anzutreffen ( Aufenthaltswahrscheinlichkeit) .

2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

25

Nach Erwin Schrödinger lässt sich das Elektron auch als Ladungswolke mit der Dichte ψ2 auffassen ( Elektronendichteverteilung) .

ψ24r2πdr =

Radialverteilungsfuktion = Wahrscheinlichkeit, das Elektron in

einer Kugelschale der Dicke dr im Abstand r vom Kern anzutref-

V
fen.

(Kugelschale)

1926 verknüpfte E. Schrödinger Energie und Welleneigenschaften eines Systems wie des Elektrons im Wasserstoffatom durch eine homogene Differentialglei-chung zweiter Ordnung.

Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung ist:

2

2

2

2

2

∂ ψ

∂ ψ

∂ ψ

⎛

⎞
π

8 m
e

+

+

+

⎜ E +

⎟ ψ = 0

2

2

2

2
x
y
z
h

⎜
r ⎟

∂

∂

∂

⎝

⎠
oder in Polarkoordinaten (vgl. Abb. 6):

2

∂ ⎛ ∂ψ ⎞

∂ ψ

∂ ⎛

∂ψ ⎞

2

1

1
r

⎜

⎟ +

⋅

+

⋅
sin

⎜
ϑ

2

2

⎟
r

∂ ⎝
r

∂ ⎠ sin ϑ ∂ϕ
sin ϑ ∂ϑ ⎝

∂ϑ ⎠

2

2

2

8π mr ⎛

⎞

e

+

⎜ E +

⎟ ψ = 0

2
h

⎜
r ⎟

⎝

⎠
oder in stark vereinfachter Form:

Hψ = Eψ

H heißt Hamilton-Operator und bedeutet die Anwendung einer Rechenoperation auf ψ. H stellt die allgemeine Form der Gesamtenergie des Systems dar. E ist der Zahlenwert der Energie für ein bestimmtes System.

Wellenfunktionen ψ, die Lösungen der Schrödinger-Gleichung sind, heißen

Eigenfunktionen. Die Energiewerte E, welche zu diesen Funktionen gehören, nennt man Eigenwerte.

Die möglichen Energiewerte werden durch Randbedingungen festgelegt. Die

Eigenfunktionen entsprechen den stationären Zuständen des Atoms im Bohr schen Modell.

Ersetzt man die kartesischen Koordinaten durch Polarkoordinaten (Abb. 6), haben
die Lösungen der Schrödinger-Gleichung die allgemeine Form:

ψn, ,m = Rn, (r) · Y ,m(ϑ, ϕ) ≡ Atomorbitale

Diese Eigenfunktionen (Einteilchen-Wellenfunktionen) nennt man Atomorbitale

(AO) (Robert S. Mulliken, 1931).

26

2 Aufbau der Atome

Abb. 6. Polarkoordinaten und ihre Beziehungen zu rechtwinkligen Koordinaten.

x = r · sin ϑ · cos ϕ; y = r · sinϑ · sin ϕ; z = r · cosϑ

Das Wort Orbital ist ein Kunstwort und deutet die Beziehung zum Bohr schen Kreis an (englisch: orbit = Planetenbahn, Bereich).

Das Orbital ersetzt die Elektronenbahn ( Bohr). Als Folge der Unschärfebeziehung kann man nur eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit machen, ein Elektron an
diesem oder jenem Punkt im Raum anzutreffen. Es ist jedoch keine Aussage dar-
über möglich, wie das Elektron von einem zum anderen Punkt gelangt.

Die Indizes n, , m entsprechen der Hauptquantenzahl n, der Nebenquan-
tenzahl und der magnetischen Quantenzahl m im verbesserten Bohrschen Modell. Die Quantenzahlen ergeben sich in diesem Modell gleichsam von selbst.

Aus mathematischen Gründen gilt:

ψn, ,m kann nur dann eine Lösung der Schrödinger-Gleichung sein, wenn die Quantenzahlen folgende Werte annehmen:

n = 1, 2, 3, …, ∞ (ganze Zahlen)

= 0, 1, 2, … bis n–1
m = + , +( –1), …, 0, …, –( –1), – ;

m kann maximal 2 +1 Werte annehmen.

Atomorbitale werden durch ihre Nebenquantenzahl gekennzeichnet, wobei
man den Zahlenwerten für aus historischen Gründen Buchstaben in folgender

Weise zuordnet:

= 0,

1,

2,

3, …

⏐ ⏐ ⏐ ⏐
s,
p,
d,
f,

…

2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

27

Man sagt, ein Elektron besetzt ein Atomorbital, und meint damit, dass es durch
eine Wellenfunktion beschrieben werden kann, die eine Lösung der Schrödinger-

Gleichung ist. Speziell spricht man von einem s-Orbital bzw. p-Orbital und ver-
steht darunter ein Atomorbital, für das die Nebenquantenzahl den Wert 0 bzw. 1
hat.

Zustände gleicher Hauptquantenzahl bilden eine sog. Schale. Innerhalb einer Schale bilden die Zustände gleicher Nebenquantenzahl ein sog. Niveau (Unterschale): z.B. s-Niveau, p-Niveau, d-Niveau, f-Niveau.

Den Schalen mit den Hauptquantenzahlen n = 1, 2, 3,… werden die Buchstaben

K, L, M usw. zugeordnet.

Elektronenzustände, welche die gleiche Energie haben, nennt man entartet. Im freien Atom bestehen das p-Niveau aus drei, das d-Niveau aus fünf und das
f-Niveau aus sieben entarteten AO.

2.4.1 Elektronenspin

Die Quantenzahlen n, und m genügen nicht zur vollständigen Erklärung der

Atomspektren, denn sie beschreiben gerade die Hälfte der erforderlichen Elektro-
nenzustände. Dies veranlasste 1925 George E. Uhlenbeck und Samuel A. Gouds-mit zu der Annahme, dass jedes Elektron neben seinem räumlich gequantelten Bahndrehimpuls einen Eigendrehimpuls hat. Dieser kommt durch eine Drehung
des Elektrons um seine eigene Achse zustande und wird Elektronenspin genannt.

Der Spin ist ebenfalls gequantelt. Je nachdem ob die Spinstellung parallel oder
antiparallel zum Bahndrehimpuls ist, nimmt die Spinquantenzahl s die Werte +½
oder –½ an. Die Spinrichtung wird durch einen Pfeil angedeutet: ↑ bzw. ↓. (Die Werte der Spinquantenzahl wurden spektroskopisch bestätigt.)

Beachte: Mit dem Elektronenspin ist ein magnetisches Moment verbunden Durch die vier Quantenzahlen n, , m und s ist der Zustand eines Elektrons im Atom eindeutig charakterisiert.

Jeder Satz aus den vier Quantenzahlen kennzeichnet einen anderen Typ von Elek-
tronenbewegung.

n gibt die „Schale“ an (K, L, M usw.) und bestimmt die Orbitalgröße.

gibt Auskunft über die Form eines Orbitals (s, p, d usw.).

m gibt Auskunft über die Orientierung eines Orbitals im Raum.

s gibt Auskunft über die Spinrichtung (Drehsinn) eines Elektrons.

2.4.2 Graphische Darstellung der Atomorbitale

Der Übersichtlichkeit wegen zerlegt man oft die Wellenfunktion ψn, ,m in ihren
sog. Radialteil Rn, (r), der nur eine Funktion vom Radius r ist, und in die sog.

28

2 Aufbau der Atome

Winkelfunktion Y ,m(ϕ, θ). Beide Komponenten von ψ werden meist getrennt betrachtet.

Winkelfunktionen Y ,m(ϕ, θ)

Y0,0

= 1/2 π

≡
s – AO

Y1,0

= ( 3 / 2 π) cos ϑ

≡
pz – AO

1 (Y1,1 + Y1,–1)

= ( 3 / 2 π) sin ϑ cos ϕ

≡
px – AO

2

–i 1 (Y1,1 – Y1,–1)

= ( 3 / 2 π) sin ϑ sin ϕ

≡
py – AO

2

Y2,0

= ( 5 / 4 π) (3 cos2ϑ – 1)

≡
dz2 –AO

1 (Y2,2 + Y2,–2)

= ( 15 / 4 π) sin2ϑ cos 2 ϕ ≡
dx2–y2 – AO

2

–i 1 (Y2,1 – Y2,–1)

= ( 15 / 4 π) sin 2 ϑ sin ϕ ≡
dyz – AO

2

1 (Y2,1 + Y2,–1)

= ( 15 / 4 π) sin 2 ϑ cos ϕ ≡
dxz – AO

2

–i 1 (Y2,2 – Y2,–2)

= ( 15 / 4 π) sin2ϑ sin 2 ϕ ≡
dxy – AO

2

Beachte: Die Winkelfunktionen Y ,m sind von der Hauptquantenzahl n unabhängig. Sie sehen daher für alle Hauptquantenzahlen (und damit für alle Elemente) gleich aus. Y ,m bestimmt das räumliche „Aussehen“ der Orbitale.

Zur bildlichen Darstellung der Winkelfunktion benutzt man häufig sog. Polar-
diagramme. Die Diagramme entstehen, wenn man den Betrag von Y ,m für jede Richtung als Vektor vom Koordinatenursprung ausgehend aufträgt. Die Richtung
des Vektors ist durch die Winkel ϕ und ϑ gegeben. Sein Endpunkt bildet einen

Punkt auf der Oberfläche der räumlichen Gebilde in Abb. 7–9. Die Polardia-
gramme haben für unterschiedliche Kombinationen von und m verschie-
dene Formen oder Orientierungen.

Für s-Orbitale ist = 0. Daraus folgt: m kann 2 · 0 + 1 = 1 Wert annehmen, d.h.

m kann nur Null sein. Das Polardiagramm für s-Orbitale ist daher kugelsymme-
trisch.

Für p-Orbitale ist = 1. m kann demnach die Werte –1, 0, +1 annehmen. Diesen Werten entsprechen drei verschiedene Orientierungen der p-Orbitale im Raum.

Die Richtungen sind identisch mit den Achsen des kartesischen Koordinaten-
kreuzes. Deshalb unterscheidet man meist zwischen px-, py- und pz-Orbitalen.

Die Polardiagramme dieser Orbitale ergeben hantelförmige Gebilde. Beide Hälf-ten einer solchen Hantel sind durch eine sog. Knotenebene getrennt. In dieser Ebene ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons praktisch Null.

2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

29

Abb. 7. a Graphische Darstellung der Winkelfunktion Y0,0. Es ist nur eine Konturlinie gezeichnet, welche etwa 99 % der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons entspricht.

b Elektronendichteverteilung im 1s-AO

Abb.

8. Graphische Darstellung der Winkelfunktion Y1,m

Beim Durchgang durch die Knotenebene ändert sich das Vorzeichen der Funktion
von + nach – bzw. von – nach + (= Phasenwechsel der Funktion). Höhere p-Or-
bitale (3p, 4p, …) haben die gleiche äußere Gestalt wie 2p-AO. Sie besitzen je-
doch noch innere Knotenflächen in den einzelnen Orbitallappen.

Bei den d-AO sind zwei Knotenebenen, bzw. zwei kegelförmige Knotenflächen vorhanden. Gegenüberliegende Orbitallappen haben daher gleiches Vorzeichen.

Höhere d-Orbitale (4d, 5d, …) enthalten auch innere Knotenflächen.

Das dz2-AO kann man sich zu gleichen Teilen aus dz2–y2 und dz2–x2 zusammen-
gesetzt denken.

Anmerkung: Die Vorzeichen in den Abb. 7–9 ergeben sich aus der mathematischen Beschreibung der Elektronen durch Wellenfunktionen. Bei der Kombination von Orbitalen bei der Bindungsbildung und der Konstruktion von Hybrid-Orbitalen werden die Vorzeichen berücksichtigt.

Für d-Orbitale ist = 2. m kann somit die Werte annehmen: –2, –1, 0, +1, +2.

Abb. 9 zeigt die graphische Darstellung der Winkelfunktion Y2,m dieser fünf
d-Orbitale. Vier d-Orbitale sind rosettenförmig. Beachte, dass gegenüberliegende Orbitallappen gleiches Vorzeichen haben, weil an zwei Knotenebenen eine Vor-zeichenumkehr stattfindet.

30

2 Aufbau der Atome
z
z
z
y
y
y

+

–

+

–

–

+
x
x
x

–

–

–

+

+

+

3d xy

3d xz

3d yz
z
z
y
y

+

+

–

–
x

–
x

+

+

Der Ring hat
negatives

Vorzeichen

3d x –y

2

2

3d z2

Abb. 9. Graphische Darstellung der Winkelfunktion Y2,m

Radialteil Rn, (r) für s-, p- und d-Orbitale

3/ 2

Zr

Z ⎞

−

R
a0

1,0 ≡ 1s

: 2 ⋅ ⎛
e

⎝⎜ a0 ⎠⎟ ⋅

3/ 2

⎞

− Zr

Z
a

⎡

Zr ⎤

R

2 0

2,0 ≡ 2s

: 2 ⋅ ⎛
e

1

⎝⎜ 2a ⎠⎟

⋅

⋅ − 2

0

⎣⎢
a0 ⎦⎥

3/ 2

Zr

2

Z ⎞

−

⎡
a

Zr

Zr ⎞ ⎤

R

3 0

2

3,0 ≡ 3s

: 2 ⋅ ⎛
e

1

⎢

2

⎝⎜

⎥

3a ⎠⎟

⋅

⋅ −

+ ⎛

3a

3 ⎝⎜ 3

0

⎢

0
a0 ⎠⎟

⎣

⎦⎥

3/ 2

⎞

− Zr

Z
a

⎤

R

2 0

2,1 ≡ 2p

: 2 ⋅ ⎛
e

Zr

3 ⎝⎜ 2a ⎠⎟

⋅

⋅ ⎡2

0

⎣⎢ a0 ⎦⎥

3/ 2

⎞

− Zr

Z
a

⎡

⎛

Zr ⎞ ⎤

R

3 0

3,1 ≡ 3p

: 2 2 ⋅ ⎛
e

Zr 2

3

⎝⎜ 3a ⎠⎟

⋅

⋅ ⎢

−

3a ⎝⎜

3

⎥

0

⎣ 0
a0 ⎠⎟⎦

2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

31

3/ 2

Zr

2

Z ⎞

−

⎡
a

Zr ⎞ ⎤

R

3 0

3,2 ≡ 3d

:

4 ⋅⎛
e

⎢

⎥

3 10 ⎝⎜ 3a ⎠⎟

⋅

⋅ ⎛⎝⎜3

0

⎢ a0 ⎠⎟

⎣

⎦⎥

Z ist die Kernladung. Für das Wasserstoffatom ist Z = 1.

r = Radius; a0 = 52,84 pm ( Bohr scher Atomradius)

Der Radialteil Rn, (r) ist außer von der Nebenquantenzahl auch von der

Hauptquantenzahl n abhängig.

Abb. 10 zeigt die Radialfunktionen Rn, (r) und das Quadrat von Rn, (r) multipli-
ziert mit der Oberfläche (4πr2) einer Kugel vom Radius r um den Atomkern in

Abhängigkeit von r (Entfernung vom Kern).

In Abb. 10 sieht man, dass die Radialfunktion für das 2s-Orbital einmal den Wert 0 annimmt. Das 2s-Orbital besitzt eine kugelförmige Knotenfläche. Das 3s-Elektron besitzt zwei Knotenflächen. Auch das 3p-AO besitzt eine Knotenfläche; s.

hierzu Abb. 11.

Abb. 10. Radialfunktionen Rn, (r) und das Quadrat von

Rn, (r) multipliziert mit der Oberfläche (4πr2) einer Ku-
gel vom Radius r um den Atomkern in Abhängigkeit
von r

32

2 Aufbau der Atome

Abb. 11. ψ2 von 2s-Elektronen

Atomorbitale sind das Produkt aus Radialfunktion und Winkelfunktion.

Atomorbitale: ψn, ,m = Rn, (r)·Y ,m(ϕ, ϑ)

Für das 1s-AO ergibt sich:

3/ 2

Zr

Z ⎞

−

ψ
a0

1,0,0 = 2

1

⋅⎛
e

⎝⎜ a0 ⎠⎟ ⋅

⋅ 2 π
und entsprechend für das 2s-AO:

3/ 2

⎞

− Zr

Z
a

⎡

Zr ⎤

ψ

2 0

1

2,0,0 = 2 ⋅ ⎛
e

1

⎝⎜ 2a0 ⎠⎟ ⋅

⋅ − 2

⎣⎢
a0 ⎦⎥ ⋅ 2 π

Abb. 11 veranschaulicht ψ2 für 2s-Elektronen.

Den Unterschied zwischen der Winkelfunktion und einem kompletten Orbital
verdeutlicht Abb. 12 am Beispiel eines 2p-Orbitals.

Abb. 12. a Darstellung der Winkelfunktion: Yl,m. b Darstellung eines „kompletten“ 2p-Orbitals des H-Atoms durch Begrenzungslinien. Durch Rotation um die senkrechte Achse entsteht das dreidimensionale Orbital, wobei ein Elektron in diesem Orbital mit 99 %iger Wahrscheinlichkeit innerhalb des Rotationskörpers anzutreffen ist. c Darstellung von ψ2
von 2p-Elektronen

2.5 Pauli-Prinzip, Pauli-Verbot

33

Abb. 13. Konturliniendiagramm für 2p- und 3p-Orbitale. Die verschieden
schraffierten Zonen entsprechen von innen nach außen einer Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit von 20 %, 40 %, 60 % und 80x%. (Nach Becker u.

Wentworth, 1976)

2.4.3 Mehrelektronenatome

Die Schrödinger-Gleichung lässt sich für Atome mit mehr als einem Elektron nicht exakt lösen. Das Coulomb-Potenzial ist wegen der Wechselwirkungen zwischen Kern und Elektronen (Anziehung) und zwischen den Elektronen untereinander

(Abstoßung) sehr kompliziert. Man kann aber die Elektronenzustände in einem

Mehrelektronenatom näherungsweise durch Wasserstoff-Orbitale wiedergeben,
wenn man die Abhängigkeit der Orbitale von der Hauptquantenzahl berücksich-
tigt. Die Anzahl der Orbitale und ihre Winkelfunktionen sind die gleichen wie im Wasserstoffatom.

Jedes Elektron eines Mehrelektronenatoms wird wie das Elektron des Was-
serstoffatoms durch die vier Quantenzahlen n, , m und s beschrieben.

2.5 Pauli-Prinzip, Pauli-Verbot

Nach einem von Wolfgang Pauli ausgesprochenen Prinzip stimmen keine zwei Elektronen in allen vier Quantenzahlen überein. Für die Formulierung des Ausschließungsprinzips erhielt der gebürtige Wiener 1945 den Nobelpreis für Physik

Haben zwei Elektronen z.B. gleiche Quantenzahlen n, , m, müssen sie sich in der Spinquantenzahl s unterscheiden. Hieraus folgt:

Ein Atomorbital kann höchstens mit zwei Elektronen, und zwar mit anti-
parallelem Spin besetzt werden.

34

2 Aufbau der Atome

2.6 Hundsche Regel

Besitzt ein Atom energetisch gleichwertige (entartete) Elektronenzustände, z.B. für = 1 drei entartete p-Orbitale, und werden mehrere Elektronen eingebaut, so erfolgt der Einbau derart, dass die Elektronen die Orbitale zuerst
mit parallelem Spin besetzen. Anschließend erfolgt paarweise Besetzung mit
antiparallelem Spin, falls genügend Elektronen vorhanden sind.

Diese Regel wurde 1927 von Friedrich Hund empirisch gefunden. Er starb 1997
in Göttingen in seinem 102. Lebensjahr.

Beispiel: Es sollen drei und vier Elektronen in ein p-Niveau eingebaut werden: p3

p4

↑

↑

↑
aber

↑↓

↑

↑

Beachte: Niveaus unterschiedlicher Energie werden in der Reihenfolge zunehmender Energie mit Elektronen besetzt (Abb. 14).

Die Elektronenzahl in einem Niveau wird als Index rechts oben an das Orbital-
symbol geschrieben. Die Kennzeichnung der Schale, zu welcher das Niveau ge-
hört, erfolgt so, dass man die zugehörige Hauptquantenzahl vor das Orbitalsymbol Abb. 14. Energieniveauschema für vielelektronige Atome

2.6 Hundsche Regel

35
schreibt. Beispiel: 1 s2 (sprich: eins s zwei) bedeutet: In der K-Schale ist das s-Niveau mit zwei Elektronen besetzt.

Die Elektronenanordnung in einem Atom nennt man auch seine Elektronen-
konfiguration. Jedes Element hat seine charakteristische Elektronenkonfiguration, s. S. 41.

Abb. 14 gibt die energetische Reihenfolge der Orbitale in (neutralen) Mehrelek-
tronenatomen an, wie sie experimentell gefunden wird.

Ist die Hauptquantenzahl n = 1, so existiert nur das 1s-AO.

Besitzt ein Atom ein Elektron und befindet sich dieses im ls-AO, besetzt das Elektron den stabilsten Zustand (Grundzustand).

Abb. 15 zeigt den Zusammenhang zwischen den vier Quantenzahlen und die mög-
liche Besetzung der einzelnen Schalen und Niveaus mit Elektronen.

Die maximale Elektronenzahl einer Schale ist 2 n2.

Für die Reihenfolge der Besetzung beachte Abb. 14!

Abb. 15. Zusammenhang zwischen den vier Quantenzahlen und die mögliche Besetzung der einzelnen Schalen und Niveaus mit Elektronen

36

2 Aufbau der Atome

Beachte: In Abb. 14 sieht man 1. Die Abstände zwischen den einzelnen Energieniveaus werden mit höherer Hauptquantenzahl n kleiner. 2. Bei gleichem Wert für n ergeben sich wegen verschiedener Werte für und m unterschiedliche Energiewerte; so ist das 4s-Niveau energetisch günstiger (tieferer Energiewert) als das 3d-Niveau. Siehe auch S. 40 und 41.

Geschichtliches:

Elektron: Experimenteller Nachweis sowie Beschreibung seiner Eigenschaften Joseph John Thomson 1897 („Kathodenstrahlen“).

Proton:

„Kanalstrahlen“ Eugen Goldstein 1886.

Protonenmasse: J. J. Thomson 1906.

Neutron: 1920 von Ernest Rutherford postuliert.

1932 von James Chadwick nachgewiesen.

3 Periodensystem der Elemente

Das 1869 von Dmitri Iwanowitsch Mendelejew und Lothar Meyer unabhängig voneinander aufgestellte Periodensystem der Elemente ist ein gelungener Versuch, die Elemente auf Grund ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften
zu ordnen. Beide Forscher benutzten die Atommasse als ordnendes Prinzip. Da
die Atommasse von der Häufigkeit der Isotope eines Elements abhängt, wurden
einige Änderungen nötig, als man zur Ordnung der Elemente ihre Kernladungs-
zahl heranzog. Henry Moseley konnte 1913 experimentell ihre lückenlose Reihenfolge bestätigen. Er erkannte, dass zwischen der reziproken Wellenlänge (1/λ) der Kα-Röntgenlinie und der Kernladungszahl (Z) aller Elemente die Beziehung besteht:

1

3

= R (Z − )2

1
λ

(R

4 ∞

∞ = Rydberg-Konstante)

Damit war es möglich, aus den Röntgenspektren der Elemente ihre Kernladungs-
zahl zu bestimmen.

Anmerkung: Kα-Linie heißt diejenige Emissionslinie, die man erhält, wenn mit Kathodenstrahlen ein Elektron aus der K-Schale herausgeschossen wird und sein Platz von einem Elektron aus der L-Schale eingenommen wird. Einzelheiten s. Lehrbücher der Physik.

Ordnet man die Elemente mit zunehmender Kernladungszahl = Ordnungszahl und fasst chemisch ähnliche („verwandte“) Elemente in Gruppen zusammen,
erhält man das „Periodensystem der Elemente“ (PSE), wie es Abb. 19 auf S. 45
zeigt.

Geschichtliches

1829 Triadenregel,

Johann Wolfgang Döbereiner (1780–1849)

1864 Charakteristische

Elementgruppen,

Lothar Meyer (1830–1895)

1865

Gesetz der Oktaven, John Newlands (1838–1898)

1869

Periodensystem der Elemente von Dmitrij Iwanowitsch Men-
delejew (1834–1907) und Lothar Meyer

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_3, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

38

3 Periodensystem der Elemente

Eine logische Ableitung des Periodensystems aus den Elektronenzuständen der

Elemente erlaubt das „Aufbauprinzip“. Ausgehend vom Wasserstoffatom werden die Energieniveaus entsprechend ihrer energetischen Reihenfolge mit Elektronen
besetzt. Abb. 16 zeigt die Reihenfolge der Besetzung. Tabelle 6 und Abb. 17 ent-
halten das Ergebnis in Auszügen.

Abb. 16. Reihenfolge der Besetzung von Atomorbitalen

Abb. 17. Energieniveauschemata der wichtigsten Elemente. Die Niveaus einer Schale sind jeweils miteinander verbunden. Durch Pfeile wird die Reihenfolge der Besetzung angezeigt

3 Periodensystem der Elemente

39

Erläuterungen zu Abb. 16 und Abb. 17:

Bei der Besetzung der Energieniveaus ist auf folgende Besonderheit zu achten:

Nach der Auffüllung der 3p-Orbitale mit sechs Elektronen bei den Elementen Al, Si, P, S, Cl, Ar wird das 4s-Orbital bei den Elementen K (s1) und Ca (s2) besetzt.

Jetzt wird bei Sc das erste Elektron in das 3d-Niveau eingebaut. Sc ist somit das
erste Übergangselement (s. S. 42). Es folgen: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn.

Zn hat die Elektronenkonfiguration 4s23d10.

Anschließend wird erst das 4p-Niveau besetzt bei den Elementen Ga, Ge, As, Se, Br, Kr.

Aus Tabelle 6 geht hervor, dass es Ausnahmen von der in Abb. 16 angegebenen Reihenfolge gibt. Halb- und vollbesetzte Niveaus sind nämlich besonders stabil; außerdem ändern sich die Energiewerte der Niveaus mit der Kernladungszahl. Bei
höheren Schalen werden zudem die Energieunterschiede zwischen einzelnen Ni-
veaus immer geringer, vgl. Abb. 14, S. 36.

Tabelle 6. Besetzung der Energieniveaus

Z

K

L

M

N

O

P

Q

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d 7s

1

H

1

2

He 2

3

Li 2

1

4

Be 2

2

5 B 2 2 1

6 C 2 2 2

7 N 2 2 3

8 O 2 2 4

9 F 2 2 5

10 Ne 2 2 6

11 Na 2 2 6 1

12 Mg

2 2 6 2

13 Al 2 2 6 2 1

14 Si 2 2 6 2 2

15 P 2 2 6 2 3

16 S 2 2 6 2 4

17 Cl 2 2 6 2 5

18 Ar 2 2 6 2 6

19 K 2 2 6 2 6 1

20 Ca 2 2 6 2 6 2

40

3 Periodensystem der Elemente

Tabelle 6. Besetzung der Energieniveaus (Fortsetzung)

Z

K

L

M

N

O

P

Q

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d 7s

21 Sc 2 2 6 2 6 1 2

22 Ti 2 2 6 2 6 2 2

23 V 2 2 6 2 6 3 2

24 Cr 2 2 6 2 6 5 1

25 Mn

2 2 6 2 6 5 2

26 Fe 2 2 6 2 6 6 2

27 Co 2 2 6 2 6 7 2

28 Ni 2 2 6 2 6 8 2

29 Cu

2 2 6 2 6 10 1

30 Zn

2 2

6 2

6

10 2

31 Ga 2 2 6 2 6 10 2 1

32 Ge 2 2 6 2 6 10 2 2

33 As 2 2 6 2 6 10 2 3

34 Se 2 2 6 2 6 10 2 4

35 Br 2 2 6 2 6 10 2 5

36 Kr

2 2 6 2 6 10 2 6

37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 1

38 Sr 2 2 6 2 6 10 2 6 2

39 Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1

2

40 Zr 2 2 6 2 6 10 2 6 2

2

41 Nb 2 2 6 2 6 10 2 6 4

1

42 Mo 2 2 6 2 6 10 2 6 5

1

43 Tc 2 2 6 2 6 10 2 6 6

1

44 Ru 2 2 6 2 6 10 2 6 7

1

45 Rh 2 2 6 2 6 10 2 6 8

1

46 Pd 2 2 6 2 6 10 2 6 10

47 Ag 2 2 6 2 6 10 2 6 10

1

48 Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2

49 In 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 1

50 Sn 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 2

51 Sb 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 3

52 Te 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 4

53 I 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 5

54 Xe 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6

55 Cs 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6

1

56 Ba 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6

2

57 La 2 2 6 2 6 10 2 6 10

2 6 1

2

58 Ce 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2 6

2

59 Pr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 3 2 6

2

60 Nd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 4 2 6

2

61 Pm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 5 2 6

2

62 Sm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 6 2 6

2

63 Eu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6

2

64 Gd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 1

2

3 Periodensystem der Elemente

41

Tabelle 6. Besetzung der Energieniveaus (Fortsetzung)

Z

K

L

M

N

O

P

Q

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f

6s 6p 6d 7s

65 Tb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 9 2 6

2

66 Dy 2 2 6 2 6 10 2 6 10 10 2 6

2

67 Ho 2 2 6 2 6 10 2 6 10 11 2 6

2

68 Er 2 2 6 2 6 10 2 6 10 12 2 6

2

69 Tm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 13 2 6

2

70 Yb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6

2

71 Lu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 1

2

72 Hf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2

2

73 Ta 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 3

2

74 W 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 4

2

75 Re 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 5

2

76 Os 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 6

2

77 Ir 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 7

2

78 Pt 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 9

1

79 Au 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

1

80 Hg 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2

81 Tl 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 1

82 Pb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 2

83 Bi 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 3

84 Po 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 4

85 At. 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 5

86 Rn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6

87 Fr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6

1

88 Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6

2

89 Ac 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6 1 2

90 Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10

2 6 2 2

91 Pa 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 2 6 1 2

92 U 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 3 2 6 1 2

93 Np 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 4 2 6 1 2

94 Pu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 6 2 6

2

95 Am 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6

2

96 Cm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 1 2

97 Bk 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 8 2 6 1 2

98 Cf 2 2 6 2 6 10 2 6 10

14 2 6 10

10 2 6 2

99 Es 2 2 6 2 6 10 2 6 10

14 2 6 10

11 2 6 2

100 Fm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 12 2 6

2

101 Md 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 13 2 6

2

102 No 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6

2

103 Lr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 1 2

104 Ku 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 2 2

Die Ordnungszahl der Elemente mit anomaler Elektronenkonfiguration, die Symbole sowie die äußeren Elektronen der Edelgase sind blau gedruckt.

42

3 Periodensystem der Elemente

Abb. 18. Elektronenschalen und relative Atomradien der Elemente Lithium bis Chlor Eine vereinfachte Darstellung des Atomaufbaus nach dem Bohr schen Atommodell für die Elemente Lithium bis Chlor zeigt Abb. 18.

Das Periodensystem lässt sich unterteilen in Perioden und Gruppen.

Es gibt 7 Perioden und 16 Gruppen (8 Haupt- und 8 Nebengruppen, ohne

Lanthanoide und Actinoide), s. auch Abb. 19.

Die Perioden sind die (horizontalen) Zeilen.

Innerhalb einer Periode sind die Elemente von links nach rechts nach steigender Ordnungszahl bzw. Elektronenzahl angeordnet. So hat z. B. Calcium (Ca) ein Elektron mehr als Kalium (K) oder Schwefel (S) ein Elektron mehr als

Phosphor (P).

Elemente, die in einer (vertikalen) Spalte untereinander stehen, bilden eine

Gruppe. Wegen der periodischen Wiederholung einer analogen Elektronenkonfiguration besitzen sie die gleiche Anzahl Valenzelektronen und sind deshalb einander in gewisser Hinsicht chemisch ähnlich („Elementfamilie“).

Valenzelektronen sind die Elektronen in den äußeren Schalen, welche zur

Bindungsbildung benutzt werden können.

Ihre Anzahl und Anordnung (= Elektronenkonfiguration der Valenzschale) be-
stimmen die chemischen Eigenschaften.

3 Periodensystem der Elemente

43

222)

257)

ium
gon

Lr

VIIIa

He elium

Ne

Ar

Kr ypton

Xe
enon

Rn

18

Lu
renc

H

Neon

Ar

Kr

X

Radon

2 4,003

Lutetium

10 20,183

18 39,948

36 83,80

54 131,30

86 (

71 174,97

103 (

Law

255)

F

210)

or
om

I
tat

VIIa
luor

Cl

Br

At

F

Chl

Br

Iod

As

17

Yb

No
tterbium
obelium

9 18,998

17 35,453

35 79,91

53 126,90

85 (

70 173,04

Y

102 (

N
f

el

stof
ef

210)

258)

VIa

O

S hw

Se

Te ellur

Po

16

Selen

T

Tm
hulium

Md

T

Mende-
levium

8 15,999

Sauer

16 32,064

Sc

34 78,96

52 127,60

84 (

Polonium

69 168,93

101 (
f

on
ut
phor

257)

ium

Va

N kstof

P

As sen

Sb

Bi m

15

Er bium

Ar

Fm
rm

Antim

Bis

Er

7 14,007

Stic

15 30,974

Phos

33 74,92

51 121,75

83 208,98

68 167,26

Fe

100 (
f

tof

ium

254)

anium

ium

IVa

C

Si

Ge

Sn nnZi

Pb Blei

14

Ho

Es teinium

Silic
olm
erm

6 12,011

Kohlens

14 28,086

32 72,59

H

G

50 118,82

82 207,2

67 164,93

99 (

Eins

um

si

252)

nium

IIIa

B
inium

.

Bor

Al

Ga allium

In

Tl

13

Dy
ro

Cf
or
eriert werden. Die dreispaltige Nebengruppe

G

Indium
halliumT
ysp

18

5 10,811

13 26,982

Alum

31 69,72

49 114,82

81 204,37

66 162,50

D

98 (

Calif

-

ium

249)

IIb

Zn nk
ksilber
ium

Zi

Cd

Hg

Cn

12

Tb rbium

Bk kelium

Coper
nic

Cadm
uec

Te
ind die
ten oder
otops

30 65,38

48 112,40

80 200,59

Q

Ber

112

65 158,93

97 (

erte s
tabils
er

247)

s

Ib
ld
um

11

suchten Is

Cu

Ag

Au

Rg

Gd

Kupf

Silber

Go

Roent-
enium

Cm
g
adolinium

Curi
erte W

29 63,54

47 107,87

79 196,97

111

64 157,25

G

96 (
m

ahlen des

lam

ten unter

-

243)

ium
n von 1-18 durchnum
rm

ic
senz

Ni ckel

Pd

Pt

Ds

10

Eu opium
bes

Ni

Platin

Da

Am
er

Palladium
stadtium

Eur

Eingek

28 58,71

46 106,4

78 195,1

63 151,96

95 (

Am

1

Mas
am

───┐

110

1

ium

239)

Co

Rh

Ir

arium
idium

Mt

Sm

Pu

VIIIb

Kobalt

Ir

27 58,93

45 102,91

Rhodium

77 192,2

Plutonium

109

Meitner

62 150,35

Sam

94 (

. Die Edelgase erhalten die Zahl

ium
um

147)

237)

, 10

┌───
en

Fe

Ru

Os

Hs

ethium

Np

Atommasse

Eis
assi

Pm

Symbol Name

Osm
om

26 55,84

44 101,07

Ruthenium

76 190,2

H

108

61 (

Pr

93 (

Neptunium

8, 9

m

ium

7 8 9

VIIb

Mn

Tc

Re

Bh

Nd

U Uran

Mangan

Bohr

Neody

25 54,96

Rhenium

43 (98)

echnetiumT 75 186,2

60 144,24

92 238,03

Mn

107

m

Mangan

231)

ti-
bdän

VIb

Cr

Mo

W lfram

Sg
gium
eody

Sea-

Pr

Pa otak nium

25 54,94

Chrom

Wo
bor
as

Pr

24 52,00

42 95,94

Moly

74 183,85

106

59 140,91

Pr

91 (

(Th–Lr) gehören zwischen die Elemente La und Hf bzw. Ac und Rf

262)

ium

Vb

V

Nb obNi

Ta antal

Db

Ce Cer

Th

T
hor

T

23 50,84

Vanadium

41 92,91

73 180,95

105 (

Dubnium

58 140,12

90 232,04

pfehlung sollen die Haupt- und Nebengruppe

-

261)

IVb

Ti tan

Zr

Hf
nium

Rf

4 5 6
rdium

Actinoiden

Ordnungszahl

Ti
irconium

Haf

Ruther
fo

22 47,90

40 91,22

Z

72 178,49

104 (

Pd, Pt) hat danach die Zahlen

227)

IIIb

Sc

Y
andium
ttrium

La

Ac tinium

Y

Lanthan

Ac

21 44,96

Sc

39 88,91

57 138,91

89 (

stem der Elemente

ium

226)

(Ce–Lu) und

IIa
ium

Be yllium
ium

Mg

Ca alc

Sr ontium

Ba

Ra

Bar

Radium

4 9,012

Ber

C

12 24,312

Magnes

20 40,08

38 87,62

Str

88 (

56 137,34

off

Nach einer IUPAC-Em

rst
um

223)

ium

Ia

H

Li
ium

Na

K

Rb

Cs

Fr

1 2 3

Periodensy

Gruppe
asse

Lithium

Natri

Kalium
ranc

Rubidium

Cäs

F

1 1,008

W

3 6,939

11 22,990

19 39,10

37 85,47

55 132,91

87 (

19.

Lanthanoiden

K

L

M

N

O

P

Q

Abb.

Anmerkung:

(Fe, Ru, Os), (Co, Rh, Ir), (Ni,

Die

44

3 Periodensystem der Elemente

3.1 Einteilung der Elemente

auf Grund ähnlicher Elektronenkonfiguration

3.1.1 Edelgase

Bei den Edelgasen sind die Elektronenschalen voll besetzt. Die Elektronenkon-
figuration s2 (bei Helium) und s2p6 in der äußeren Schale bei den anderen Edelgasen ist energetisch besonders günstig ( = „Edelgaskonfiguration“). Edelgase sind demzufolge extrem reaktionsträge und haben hohe Ionisierungsenergien

(s. S. 50). Lediglich mit Fluor und Sauerstoff ist bei den schweren Edelgasen Verbindungsbildung möglich; s. hierzu Bd. IV.

3.1.2 Hauptgruppenelemente

(„repräsentative“ Elemente, s- und p-Block-Elemente)

Bei den Hauptgruppenelementen werden beim Durchlaufen einer Periode von links nach rechts die äußersten Schalen besetzt (s- und p-Niveaus). Die übrigen Schalen sind entweder vollständig besetzt oder leer.

Die Hauptgruppenelemente sind — nach Gruppen eingeteilt —:

1. Gruppe: Wasserstoff (H), Lithium (Li), Natrium (Na), Kalium (K),

Rubidium (Rb), Cäsium (Cs), Francium (Fr)

2. Gruppe: Beryllium (Be), Magnesium (Mg), Calcium (Ca), Strontium (Sr),

Barium (Ba), Radium (Ra)

3. Gruppe: Bor (B), Aluminium (Al), Gallium (Ga), Indium (In), Thallium (Tl) 4. Gruppe: Kohlenstoff (C), Silicium (Si), Germanium (Ge), Zinn (Sn),

Blei (Pb)

5. Gruppe: Stickstoff (N), Phosphor (P), Arsen (As), Antimon (Sb), Bismut (Bi) 6. Gruppe: Sauerstoff (O), Schwefel (S), Selen (Se), Tellur (Te), Polonium (Po) 7. Gruppe: Fluor (F), Chlor (Cl), Brom (Br), Iod (I), Astat (At)

8. Gruppe: Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe),

Radon (Rn)

Die Metalle der 1. Gruppe werden auch Alkalimetalle, die der 2. Gruppe Erdal-
kalimetalle und die Elemente der 3. Gruppe Erdmetalle genannt. Die Elemente der 6. (16.) Gruppe sind die sog. Chalkogene und die der 7. (17.) Gruppe die sog.

Halogene. In der 8. (18.) Gruppe stehen die Edelgase.

3.1.3 Übergangselemente bzw. Nebengruppenelemente

Bei den sog. Übergangselementen werden beim Durchlaufen einer Periode von
links nach rechts Elektronen in innere Schalen eingebaut. Es werden die 3d-, 4d-,

3.2 Valenzelektronenzahl und Oxidationsstufen

45

5d- und 6d-Zustände besetzt. Übergangselemente nennt man üblicherweise die

Elemente mit den Ordnungszahlen 21–30, 39–48 und 72–80, ferner 57La, 89Ac,

104Ku, 105Ha. Sie haben mit Ausnahme der letzten und z.T. vorletzten Elemente
jeder „Übergangselementreihe“ unvollständig besetzte d-Orbitale in der zwei täu-
ßersten Schale. Anomalien bei der Besetzung treten auf, weil halb- und voll-
besetzte Zustände besonders stabil (energiearm) sind. So hat Chrom (Cr) ein 4s-Elektron, aber fünf 3d-Elektronen, und Kupfer (Cu) hat ein 4s-Elektron und
zehn 3d-Elektronen. In Tabelle 6 sind weitere Anomalien gekennzeichnet.

Die Einteilung der Übergangselemente in Nebengruppen erfolgt analog zu den Hauptgruppenelementen entsprechend der Anzahl der Valenzelektronen, zu denen
s- und d-Elektronen gehören:

Die Elemente der I. Nebengruppe (Ib), Cu, Ag, Au, haben ein s-Elektron; die Elemente der VI. Nebengruppe (VIb), Cr, Mo, haben ein s- und fünf d-Elektronen, und W hat zwei s- und vier d-Elektronen.

Bei den sog. inneren Übergangselementen werden die 4f- und 5f-Zustände der
drittäußersten Schale besetzt. Es sind die Lanthanoiden oder Seltenen Erden (Ce bis Lu, Ordnungszahl 58–71) und die Actinoiden (Th bis Lr, Ordnungszahl 90 –

103). Vgl. hierzu auch Bd. IV.

Beachte: Lanthan (La) besitzt kein 4f-Elektron, sondern ein 5d-Elektron, obwohl das 4f-Niveau energetisch günstiger liegt als das 5d-Niveau. Das erste Element mit 4f-Elektronen ist Ce (4f 2).

Da das 5f-Niveau eine ähnliche Energie besitzt wie das 6d-Niveau, finden sich
auch unregelmäßige Besetzungen bei den Actinoiden, s. Tabelle 6.

Alle Übergangselemente sind Metalle. Die meisten von ihnen bilden Komplexverbindungen. Sie kommen in ihren Verbindungen meist in mehreren

Oxidationsstufen vor.

3.2 Valenzelektronenzahl und Oxidationsstufen

Die Elektronen in den äußeren Schalen der Elemente sind für deren chemische
und z.T. auch physikalische Eigenschaften verantwortlich. Weil die Elemente nur
mit Hilfe dieser Elektronen miteinander verknüpft werden können, d.h. Bindun-
gen (Valenzen) ausbilden können, nennt man diese Außenelektronen auch

Valenzelektronen. Ihre Anordnung ist die Valenzelektronenkonfiguration.

Die Valenzelektronen bestimmen das chemische Verhalten der Elemente.

Wird einem neutralen chemischen Element durch irgendeinen Vorgang ein Valenzelektron entrissen, wird es einfach positiv geladen. Es entsteht ein einwertiges

Kation (s. S. 189). Das Element wird oxidiert (s. S. 203), seine Oxidationsstufe/Oxidationszahl (s. S. 201), ist +1. Die Oxidationsstufe –1 erhält man, wenn einem neutralen Element ein Valenzelektron zusätzlich hinzugefügt wird. Es ent-

46

3 Periodensystem der Elemente
steht ein Anion (s. S. 189). Höhere bzw. tiefere Oxidationsstufen/Oxidationszahlen werden entsprechend durch Subtraktion bzw. Addition mehrerer Valenz-
elektronen erhalten.

Beachte: Als Ionen bezeichnet man geladene Atome und Moleküle. Positiv geladene hei-
ßen Kationen, negativ geladene Anionen. Die jeweilige Ladung wird mit dem entsprechenden Vorzeichen oben rechts an dem Element, Molekül etc. angegeben, z.B. Cl–, SO 2–

4 ,

Cr3+.

3.3 Periodizität einiger Eigenschaften

Es gibt Eigenschaften der Elemente, die sich periodisch mit zunehmender Ord-
nungszahl ändern.

3.3.1 Atom- und Ionenradien

Abb. 20 zeigt die Atom- und Ionenradien wichtiger Elemente.

Aus Abb. 20 kann man entnehmen, dass die Atomradien innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zunehmen ( Vermehrung der Elektronenschalen). Innerhalb einer Periode nehmen die Atomradien von links nach rechts ab, wegen stärkerer Kontraktion infolge zunehmender Kernladung bei konstanter Schalenzahl.

Diese Aussagen gelten analog für die Radien der Kationen bzw. Anionen der

Hauptgruppenelemente. Bei Nebengruppenelementen sind die Verhältnisse kom-
plizierter.

Abb. 20. Atom- und Ionenradien (in pm)

3.3 Periodizität einiger Eigenschaften

47

Tabelle 7. Elektronenaffinitäten ausgewählter Elemente in eV (1 eV = 1,60203·10–19 J) H –0,75 C –1,26

F –3,39 He +0,5

Li –0,61 O + e– ⎯ →

⎯ O– –1,46 Cl –3,61 Ne +1,2

Na –0,54 O– + e– ⎯ →

⎯ O2– +8,75

Br –3,36 Ar +1,0

K –0,50 S +
e– ⎯ →

⎯ S– –2,07 I –3,05 Kr +1,0

Rb –0,48 S– + e– ⎯ →

⎯ S2– +5,51

Xe +0,8

(Nach H. Hotop und W.C. Lineberger, J. Phys. Chem. Ref. Data 14(3), 731 (1985).

Beachte: Die Vorzeichengebung ist in der Literatur uneinheitlich.)

3.3.2 Elektronenaffinität (EA)

Die Elektronenaffinität (EA) ist definiert als diejenige Energie, die mit der Elektronenaufnahme durch ein gasförmiges Atom oder Ion verbunden ist:

X + e– ⎯ →

⎯ X–; Cl + e– ⎯ →

⎯ Cl–,

EA = –3,61 eV · mol–1

Beispiel: Das Chlor-Atom nimmt ein Elektron auf und geht in das Cl–-Ion über.

Hierbei wird eine Energie von 3,61 eV · mol–1 frei (negatives Vorzeichen). Nimmt ein Atom mehrere Elektronen auf, so muss Arbeit gegen die abstoßende Wirkung
des ersten „überschüssigen“ Elektrons geleistet werden. Die Elektronenaffinität
hat dann einen positiven Wert.

Innerhalb einer Periode nimmt der Absolutwert der Elektronenaffinität im Allgemeinen von links nach rechts zu und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten ab. Tabelle 7 enthält einige Elektronenaffinitäten.

Anmerkung: EA-Werte sind schwierig zu messen. Sie werden meist über einen thermochemischen Kreisprozess berechnet. Die EA ist zahlenmäßig gleich der Ionisierungsenergie des entsprechenden gasförmigen Anions.

3.3.3 Ionisierungspotenzial / Ionisierungsenergie

Unter dem Ionisierungspotenzial IP (Ionisierungsenergie) versteht man die Ener-
gie, die aufgebracht werden muss, um von einem gasförmigen Atom oder Ion ein

Elektron vollständig abzutrennen:

0

Na – e– ⎯ →

⎯ Na+;

IP = 500 kJ · mol–1

= 5,1 eV = 8,1 · 10–19 J pro Atom

H – e– ⎯ →

⎯ H+;

IP = 13,6 eV

Wird das erste Elektron abgetrennt, spricht man vom 1. Ionisierungspotenzial usw. Das Ionisierungspotenzial ist direkt messbar und ein Maß für den Energie-

48

3 Periodensystem der Elemente
zustand des betreffenden Elektrons bzw. der Stabilität der Elektronenstruktur des Atoms oder Ions (Abb. 21).

Im Allgemeinen nimmt die Ionisierungsenergie innerhalb einer Periode von links nach rechts zu (wachsende Kernladung, größere Anziehung) und innerhalb
einer Gruppe von oben nach unten ab (wachsender Atomradius, größere Entfernung für <Elektron – Atomrumpf >).

Erklärung: Innerhalb einer Periode (konstante Hauptgruppenzahl n) nimmt die effektive Kernladung Z* mit steigender Ordnungszahl zu, weil die Kernladung
zunehmend unvollständig abgeschirmt wird. Dementsprechend wächst die Anzie-
hung zwischen Kern und Elektronenhülle. Innerhalb einer Gruppe kommen neue

„Schalen“ hinzu. Die Abschirmung der Kernladung nimmt zu und die Anziehung
ab.

Abb. 21. „Erste“ Ionisierungspotenziale (in eV) der Hauptgruppenelemente. Elemente mit halb- und vollbesetzten Energieniveaus in der K-, L- und M-Schale sind durch einen aus-gefüllten Kreis gekennzeichnet. 1 eV = 1,602176487 · 10−19 J. 1 eV · NA = 96,485 kJ · mol–1

3.3 Periodizität einiger Eigenschaften

49

Definition: Die effektive Kernladung Z* ist die Kernladung, welche ein Elektron nach Abzug aller Abschirmungseffekte spürt.

Halbbesetzte und volle Energieniveaus sind besonders stabil. Dementsprechend haben Elemente mit diesen Elektronenkonfigurationen vergleichsweise hohe

Ionisierungspotenziale.

3.3.4 Elektronegativität

Die Elektronegativität EN oder χ ist nach Linus Pauling (1932) ein Maß für das Bestreben eines Atoms, in einer kovalenten Einfachbindung das bindende

Elektronenpaar an sich zu ziehen.

Abb. 22 zeigt die von L. Pauling angegebenen Werte für eine Reihe wichtiger Elemente. Wie man deutlich sehen kann, nimmt die Elektronegativität innerhalb
einer Periode von links nach rechts zu und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten meist ab.

Fluor wird als elektronegativstem Element willkürlich die Zahl 4 zugeordnet.

Demgemäß handelt es sich bei den Zahlenwerten in Abb. 22 um relative Zahlen-
werte.

Bei kovalent gebundenen Atomen muss man beachten, dass die Elektronegativität der Atome von der jeweiligen Hybridisierung abhängt. So erhöht sich z.B. die EN
mit dem Hybridisierungsgrad in der Reihenfolge sp3 < sp2 < sp.

L. Pauling hat seine Werte über die Bindungsenergien in Molekülen ermittelt.

H H

2,2 2,2

Li Be B C N O F

1,0 1,6 2,0 2,6 3,0 3,4 4,0

Na Mg Al Si P S Cl

0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 3,2

K Ca Se Br

0,8 1,0 2,5 3,0

Rb Sr Te I

0,8 1,0 2,1 2,7

Cs Ba

0,8 0,9

Abb. 22. Elektronegativitäten nach Linus Pauling

50

3 Periodensystem der Elemente

Eine einfache Beziehung für die experimentelle Bestimmung der Elektronega-
tivitätswerte wurde auch von Robert S. Mulliken (1934) angegeben: χ = IP + EA

2
χ = Elektronegativität; IP = Ionisierungspotenzial; EA = Elektronenaffinität

Die Werte für die Ionisierungspotenziale sind für fast alle Elemente experimentell bestimmt. Für die Elektronenaffinitäten ist dies allerdings nicht in gleichem Maße der Fall.

Die Differenz Δχ der Elektronegativitäten zweier Bindungspartner ist ein Maß für die Polarität (= Ionencharakter) der Bindung.

Je größer Δχ, umso ionischer (polarer) ist die Bindung.

Beispiele: H–Cl (Δχ = 0,9; ca. 20 % Ionencharakter), NaCl (Δχ = 2,1; typisches Salz).

Die Elektronegativität nach Albert L. Allred und Eugene G. Rochow (1958) beruht auf der Überlegung, dass die Elektronegativität proportional zur elektrostatischen Anziehungskraft F ist, die die Kernladung Z auf die Bindungselektronen (von
inneren Elektronen abgeschirmt) ausübt:

2
e ⋅ Z

eff

F ∝

2
r
wobei r der Atomradius, e die Elementarladung und Zeff die effektive Kernla-
dungszahl ist.

Weitere Elektronegativitäts-Skalen: Nach L. C. Allen wird die Elektronegativität aus dem Energiezustand der Valenzelektronen berechnet, was eine spektroskopi-sche Bestimmung erlaubt. R. T. Sanderson führt die Elektronegativität wie Allred und Rochow auf die effektive Kernladung zurück.

3.3.5 Metallischer und nichtmetallischer Charakter der Elemente (Abb. 23)

Innerhalb einer Periode nimmt der metallische Charakter von links nach rechts ab und innerhalb einer Gruppe von oben nach unten zu. Für den nichtmetallischen

Charakter gelten die entgegen gesetzten Richtungen.

Im Periodensystem stehen demzufolge die typischen Metalle links und unten und die typischen Nichtmetalle rechts und oben.

Eine „Trennungslinie“ bilden die so genannten Halbmetalle B, Si, Ge, As, Te, die auch in ihrem Verhalten zwischen beiden Gruppen stehen. Die Trennung ist nicht
scharf; es gibt eine breite Übergangszone.

3.3 Periodizität einiger Eigenschaften

51

Abb. 23. Metallischer und nichtmetallischer Charakter der Elemente

Charakterisierung der Metalle. 3/4 aller Elemente sind Metalle, und 9/16 aller binären Systeme sind Metallsysteme. Metalle haben hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, metallischen Glanz, kleine Elektronegativitäten, Ionisierungspotenziale (< 10 eV) und Elektronenaffinitäten. Sie können Oxide bilden und sind in Verbindungen (besonders in Salzen) fast immer der positiv geladene Partner.

Metalle sind dehnbar, formbar usw. Sie kristallisieren in sog. Metallgittern, s. S.

104 (über die Bindung in Metallen s. S. 101).

Charakterisierung der Nichtmetalle. Die Nichtmetalle stehen mit Ausnahme des Wasserstoffs im Periodensystem eine bis vier Positionen vor einem Edelgas. Ihre Eigenschaften ergeben sich aus den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten im Periodensystem. Nichtmetalle haben relativ hohe Ionisierungspotenziale, große Elek-
tronenaffinitäten (für die einwertigen Anionen) und größere Elektronegativitäts-
werte als Metalle (außer den Edelgasen). Hervorzuheben ist, dass sie meist Isolatoren sind und untereinander typisch kovalente Verbindungen bilden, wie H2, N2, S8, Cl2, Kohlendioxid (CO2), Schwefeldioxid (SO2) und Stickstoffdioxid (NO2).

Nichtmetalloxide sind so genannte Säureanhydride und reagieren im Allgemeinen mit Wasser zu Säuren.

Beispiele:

CO2 + H2O

H2CO3

SO2 + H2O

H2SO3

SO3 + H2O

H2SO4.

Ausnahme: Sauerstofffluoride, z.B. F2O.

4 Moleküle, chemische Verbindungen,

Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

Die kleinste Kombination von Atomen eines Elements oder verschiedener Ele-
mente, die unabhängig existenzfähig ist, heißt Molekül. Ein Molekül ist das kleinste für sich genommen existenzfähige Teilchen einer chemischen Verbin-
dung. Eine Verbindung weist dabei völlig neue (andere) Merkmale auf. Sie haben mit denen der Bausteine nichts mehr gemeinsam. Alle Verbindungen (Moleküle) lassen sich in die Elemente zerlegen. Die Zerlegung einer Verbindung in die Elemente zur Bestimmung von Zusammensetzung und Aufbau nennt man Analyse,
den Aufbau einer Verbindung aus den Elementen bzw. Elementkombinationen

Synthese.

Ein Molekül wird hinsichtlich seiner Zusammensetzung dadurch charakterisiert,
dass man die Elementsymbole seiner elementaren Komponenten nebeneinander
stellt. Kommt ein Element in einem Molekül mehrfach vor, wird die Anzahl durch
eine tief gestellte Zahl rechts unten am Elementsymbol angegeben. Beispiele: Das Wasserstoffmolekül H2 enthält zweimal das Element Wasserstoff H. Das Wassermolekül enthält zweimal das Element Wasserstoff H und einmal das Element Sau-
erstoff O. Sein Symbol ist H2O.

Weitere Beispiele: N2, O2, F2, I2.

2 H → H2; 2 Br → Br2; ein Schwefelmolekül S8 ist aus 8 S-Atomen aufgebaut.

Beispiele für einfache Verbindungen sind auch die Alkali- und Erdalkalihalogenide. Es handelt sich um Kombinationen aus einem Alkalimetall wie Natrium

(Na), Kalium (K) oder einem Erdalkalimetall wie Calcium (Ca), Strontium (Sr)

oder Barium (Ba) mit den Halogenen Fluor (F), Chlor (Cl), Brom (Br) oder

Iod (I).

Die Formeln sind den Namen in Klammern zugeordnet: Natriumfluorid (NaF), Natriumchlorid (NaCl), Natriumbromid (NaBr), Calciumchlorid (CaCl2), Stron-tiumchlorid (SrCl2), Bariumchlorid (BaCl2). Solche Formeln sind Summenfor-
meln (Bruttoformeln, empirische Formeln), die nur die Elementzusammensetzung der betreffenden Substanzen angeben. Sie sagen nichts aus über die räumliche

Anordnung der Bestandteile.

Auskunft über die räumliche Anordnung der einzelnen Elemente in einer Verbin-
dung und die Molekülgröße gibt die Strukturformel (Konstitutionsformel) bzw.

das Raumgitter bei Salzen und anderen festen Stoffen (vgl. S. 73, 157).

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_4, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

54

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

Abb. 24. Cristobalit

Abb. 25. P

4–

2O7

Abb. 26. P4O6 oder As4O6

Einige Beispiele sollen die Unterschiede erläutern:

Methan

Summenformel: CH4

Strukturformel: Abb. 48 S. 86

Ammoniak NH3

Strukturformel: Abb. 53 S. 89

Phosphor(III)-oxid P4O6 Strukturformel:

Abb.

26

Natriumchlorid (NaCl)n

Raumgitter:

Abb. 29 S. 73

Siliciumdioxid (Cristobalit)

(SiO2)n Raumgitter: Abb.

24

Pyrophosphorsäure H4P2O7 Strukturformel:

Abb.

25

Arsenoxid (kubisch)

As4O6 Strukturformel:

Abb.

26

Chemische Reaktionen nennt man den Aufbau und Umbau (= Veränderung)

von Materie durch Bilden und Aufbrechen chemischer Bindungen.

4.1 Reaktionsgleichungen

Die auf S. 5 angegebenen Grundgesetze der Chemie bilden die Grundlage für die
quantitative Beschreibung chemischer Reaktionen in Form chemischer Reakti-
onsgleichungen. Hierbei schreibt man die Ausgangsstoffe (Reaktionspartner, Reaktanden, Edukte) auf die linke Seite und die Produkte auf die rechte Seite des Gleichheitszeichens. Das Wort Gleichung besagt:

Die Anzahl der Atome eines Elements muss auf beiden Seiten der Gleichung
insgesamt gleich sein. Die Atome sind nämlich auf beiden Seiten nur verschieden miteinander kombiniert. Materie wird nur umgeordnet.

Die Reaktion von Chlor, Cl2, mit Wasserstoff, H2, zu Chlorwasserstoff, HCl, kann folgendermaßen wiedergegeben werden:

H2 + Cl2 = 2 HCl + Energie

4.1

Reaktionsgleichungen

55

Verläuft eine Reaktion weitgehend vollständig von links nach rechts, ersetzt man das Gleichheitszeichen durch einen nach rechts gerichteten Pfeil:

H2 + Cl2 ⎯ →

⎯ 2 HCl

Existiert bei einer bestimmten Reaktion auch eine merkliche Zersetzung der Pro-
dukte in die Ausgangsstoffe (= Rückreaktion), verwendet man Doppelpfeile. Die Reaktion ist reversibel:

A + B

C

Um chemische Gleichungen quantitativ auswerten zu können, benötigt man außer
der Atommasse auch die Masse der zusammengesetzten Teilchen (Formel- oder

Molekülmasse früher Molekulargewicht genannt).

Die Molekülmasse ist die Summe der Atommassen aller Atome eines Moleküls. Sie wird in der Einheit atomare Masseneinheit u angegeben.

Beispiele: Die Molekülmasse von HCl ist 1 + 35,5 = 36,5; die Molekülmasse von Methan (CH4) ist 12 + 4 · 1 = 16.

(Auch hier lässt man, weil Verwechslung ausgeschlossen, die Einheit u weg.)

Einheit der Stoffmenge ist das Mol (Kurzzeichen: mol).

1 Mol ist die Stoffmenge eines Systems bestimmter Zusammensetzung, das
aus ebenso vielen Teilchen besteht, wie Atome in 12/1000 Kilogramm des

Nuclids 12C enthalten sind.

6

Ein Mol bezieht sich also auf eine bestimmte Anzahl Teilchen (Atome, Moleküle,

Ionen usw.). Diese Anzahl ist die Avogadro sche Konstante NA; oft heißt sie auch

Avogadrosche Zahl NA.

NA = 6,022 0943 · 1023 mol–1 (± 1,05 ppm)

(ppm = parts per million, = 1 Teil auf 106 Teile)

Die Größe dieser Zahl wird klar, wenn man bedenkt, dass 602 209 430 000 000

000 000 000 Wasserstoffatome zusammengenommen 1,0079 g wiegen.

Die Stoffmengeneinheit Mol verknüpft die beiden gesetzlichen Einheiten für

Massen, das Kilogramm und die atomare Masseneinheit u:

u · mol = g

1 u = 1 g · mol–1 = 1,66053 · 10–24 g

Mit dem Mol als Stoffmengeneinheit werden die früher üblichen Stoffmengen-
angaben Gramm-Atom (= Substanzmenge in so viel Gramm, wie die Atommasse

56

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie
angibt) und Gramm-Molekül (= Substanzmenge in so viel Gramm einer Verbindung, wie ihre Molekülmasse angibt) überflüssig.

Beispiele:

Unter 1 mol Eisen (Fe) versteht man NA Atome Eisen mit der in Gramm ausge-drückten Substanzmenge der Atommasse:

1 mol Fe = 55,84 · 1,66053 · 10–24 g · 6 · 1023 = 55,84 g

Unter 1 mol Methan (CH4) versteht man NA Moleküle Methan mit der in Gramm ausgedrückten Substanzmenge 1 mol:

1 mol CH4 = (1 · 12,01 + 4 · 1,00) g = 16,01 g

Unter 1 mol Natriumchlorid ( Na+Cl–) versteht man NA · Na+-Ionen + NA · Cl–-Ionen mit der zahlenmäßig in Gramm ausgedrückten Substanzmenge:

1 mol NaCl = 58,5 g

Für Umsetzungen, an denen gasförmige Stoffe beteiligt sind, braucht man das

Molvolumen Vm; Dies ist das Volumen, das NA Teilchen einnehmen. Man erhält es durch einen Rückschluss aus dem Volumengesetz von Amedeo Avogadro (1811), s. S. 5.

Das Molvolumen Vm bei 0 °C (= 273,15 K) und 1,013 bar (genau: 1013,25 mbar) ist das molare Normvolumen Vmn eines idealen Gases.

Vmn = 22,41383 L · mol–1

≈ 22,414 L · mol–1

Mit Hilfe des Molvolumens von Gasen sind Umrechnungen zwischen Masse und

Volumen möglich.

4.2 Konzentrationsmaße

Die Konzentration eines Stoffes wurde früher meist durch eckige Klammern sym-
bolisiert: [X]. Heute verwendet man stattdessen c(X).

Für die Konzentrationen von Lösungen sind verschiedene Angaben ge-
bräuchlich:

1. Die Stoffmenge n(X) des Stoffes X ist der Quotient aus der Masse m einer Stoffportion und der molaren Masse von X:

n(X) = m

SI-Einheit: mol

M(X)

4.2

Konzentrationsmaße

57

Stoffportion ist die Bezeichnung für einen abgegrenzten Materiebereich, der aus einem Stoff oder mehreren Stoffen oder definierten Bestandteilen von

Stoffen bestehen kann. Gekennzeichnet ist die Stoffportion qualitativ durch die Bezeichnung des Stoffes, quantitativ durch Masse, Volumen, Teilchenzahl und Stoffmenge.

2. a) Die Stoffmengenkonzentration (Konzentration) eines Stoffes X c(X) in einer Lösung ist der Quotient aus einer Stoffmenge n(X) und dem Volumen V
der Lösung:

n(X)

c(X) =

SI-Einheit: mol · m–3

V

c(X) wird in der Regel in mol · L–1 angegeben.

Beachte:

Die Stoffmengenkonzentration bezogen auf 1 Liter Lösung wurde früher Molarität genannt und mit M abgekürzt.

Beispiele: Eine KCl-Lösung mit der Stoffmengenkonzentration c(KCl) = 0,5
mol · L–1 enthält 0,5 Mol KCl in 1 Liter Lösung.

c(NaOH) = 0,1 mol · L–1: 1 Liter NaOH-Lösung enthält 0,1 Mol NaOH = 4 g NaOH. (Die molare Masse M(NaOH) = 40 g · mol–1).

b)

Die

Molalität b eines gelösten Stoffes X ist der Quotient aus seiner Stoffmenge n(X) und der Masse m(Lm) des Lösemittels:

n(X)

b(X) =

SI-Einheit: mol · kg–1 (Lösemittel)

m(Lm)

Die Molalität ist unabhängig von Volumenänderungen bei unterschiedlicher

Temperatur.

3. Die Äquivalentstoffmenge (früher = Molzahl) neq eines Stoffes X ist der Quotient aus der Masse einer Stoffportion und der molaren Masse des Äquivalents:

n
m
eq =

SI-Einheit:

mol

M (⎡1/ z∗ ⎤

⎣⎢

)X⎦⎥

z* bedeutet die Äquivalentzahl. Sie ergibt sich aus einer Äquivalenzbeziehung (z.B.

einer definierten chem. Reaktion). Bei Ionen entspricht sie der Ionenladung.

4. Die Äquivalentkonzentration ceq eines Stoffes X ist der Quotient aus der Äquivalentstoffmenge neq und dem Volumen V der Lösung:

n

c
eq
eq =

SI-Einheit: mol · m–3

V

58

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

ceq wird in der Regel in mol · L–1 angegeben.

Beachte:

Die Äquivalentkonzentration ceq eines Stoffes X bezogen auf 1 Liter Lösung
wurde früher Normalität genannt und mit N abgekürzt.

Zusammenhang zwischen der Stoffmengenkonzentration c(X) und der Äqui-
valentkonzentration ceq:

ceq = c(X)·z*

Zusammenhang zwischen Stoffmenge n(X) und der Äquivalentstoffmenge neq:

neq = n(X)·z*

5. Der Massenanteil w eines Stoffes X in einer Mischung ist der Quotient aus der Masse m(X) und der Masse der Mischung:

m(X)

w(X) =

m (Mischung)

Die Angabe des Massenanteils erfolgt durch die Größengleichung; z.B.

w(NaOH) = 0,32 oder in Worten: Der Massenanteil an NaOH beträgt 0,32
oder 32 %.

Beispiele:

– (a) 4,0 g NaCl werden in 40 g Wasser gelöst. Wie groß ist der Massenanteil?

Antwort: Die Masse der Lösung ist 40 + 4 =44 g. Der Massenanteil an NaCl beträgt 4 : 44 = 0,09 oder 9 %.

– (b) Wie viel g Substanz sind in 15 g einer Lösung mit dem Massenanteil 0,08
enthalten?

Antwort: 8/100 = x/15; x = 1,2 g

15 g einer Lösung mit dem Massenanteil 0,08 enthalten 1,2 g gelöste Sub-
stanz.

Beachte: Der Massenanteil wurde früher auch Massenbruch genannt. Man sprach aber meist von Massenprozent oder Gewichtsprozent (Gew.-%).

6. Der Volumenanteil x eines Stoffes X in einer Mischung aus den Stoffen X
und Y ist der Quotient aus dem Volumen V(X) und der Summe der Volumina V(X) und V(Y) vor dem Mischvorgang.

V(X)

x(X) =

V(X) + V(Y)

Bei mehr Komponenten gelten entsprechende Gleichungen.

4.2

Konzentrationsmaße

59

Die Angabe des Volumenanteils erfolgt meist durch die Größengleichung, z.B.

(H2) = 0,25 oder in Worten: Der Volumenanteil an H2 beträgt 0,25 bzw. 25 %.

Beachte: Der Volumenanteil wurde früher auch Volumenbruch genannt. Man sprach aber meist von einem Gehalt in Volumen-Prozent (Vol.-%).

7. Der Stoffmengenanteil x eines Stoffes X in einer Mischung aus den Stoffen X
und Y ist der Quotient aus seiner Stoffmenge n(X) und der Summe der Stoffmengen n(X) und n(Y).

n(X)

x(X) =

n(X) + n(Y)

Bei mehr Komponenten gelten entsprechende Gleichungen.

Die Summe aller Stoffmengenanteile einer Mischung ist 1.

Die Angaben des Stoffmengenanteils x erfolgt meist durch die Größenglei-
chung, z.B. x(X) = 0,5 oder in Worten: Der Stoffmengenanteil an X beträgt 0,5.

Beachte: Der Stoffmengenanteil wurde früher Molenbruch genannt. Man sprach aber meist von Atom-% bzw. Mol-%.

Bei sehr verdünnten Lösungen (sehr niedrigen Konzentrationen) benutzt man
häufig die Konzentrationsangaben Promille, Abk. p.m., Zeichen ‰, Tau-
sendstel und ppb Abk. für parts per billion = Nanogramm, 10–9 g.

Beispiele:

(a) Wie viel g NaCl und Wasser werden zur Herstellung von 5 Liter einer 10 %-
igen NaCl-Lösung benötigt?

Antwort: Zur Umrechnung des Volumens in die Masse muss die spez. Masse
der NaCl-Lösung bekannt sein. Sie beträgt 1,071 g · cm–3. Demnach wiegen

5 Liter 5 · 1071 = 5355 g. 100 g Lösung enthalten 10 g, d.h. 5355 g enthalten

535,5 g NaCl. Man benötigt also 535,5 g Kochsalz und 4819,5 g Wasser.

(b) Wie viel Milliliter einer unverdünnten Flüssigkeit sind zur Herstellung von

3 L einer 5%-igen Lösung notwendig? (Volumenanteil)

Antwort: Für 100 ml einer 5 %-igen Lösung werden 5 ml benötigt, d.h. für 3000 ml insgesamt 5 · 30 = 150 ml.

(c) Wie viel ml Wasser muss man zu 100 ml 90 %-igem Alkohol geben, um

70 %-igen Alkohol zu erhalten? (Volumenanteil)

Antwort: 100 ml 90 %-iger Alkohol enthalten 90 ml Alkohol. Daraus können 100·90/70 = 128,6 ml 70 %-iger Alkohol hergestellt werden, indem man 28,6

60

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie
ml Wasser zugibt. (Die Alkoholmenge ist in beiden Lösungen gleich, die Kon-
zentrationsverhältnisse sind verschieden.)

(d) Wie viel ml 70 %-igen Alkohol und wie viel ml Wasser muss man mischen,
um 1 Liter 45 %-igen Alkohol zu bekommen? (Volumenanteil)

Antwort: Wir erhalten aus 100 ml 70 %-igem insgesamt 155,55 ml 45 %-igen Alkohol. Da wir 1000 ml herstellen wollen, benötigen wir 1000·100/155,55 =

643 ml 70 %-igen Alkohol und 1000 – 643 = 357 ml Wasser (ohne Berück-
sichtigung der Volumenkontraktion)

Mit
dem

Mol als Stoffmengeneinheit ergibt sich:

Die

Äquivalentkonzentration

ceq = 1 mol · L–1

– einer

Säure (nach Brønsted) ist diejenige Säuremenge, die 1 mol Protonen abgeben kann,

– einer

Base (nach Brønsted) ist diejenige Basenmenge, die 1 mol Protonen aufnehmen kann,

– eines

Oxidationsmittels ist diejenige Substanzmenge, die 1 mol Elektronen aufnehmen kann,

– eines

Reduktionsmittels ist diejenige Substanzmenge, die 1 mol Elektronen abgeben kann.

Beispiele:

(a) Wie viel Gramm HCl enthält ein Liter einer HCl-Lösung mit
ceq = 1 mol · L–1?

Gesucht:

m in Gramm

ceq =
m

M[(1/ z) HCl ]⋅
bzw.

V

m = ceq · M [(1/z) HCl] · V

Gegeben:

ceq = 1 mol · L–1; V = 1; z = 1; M(HCl) = 36,5 g

Ergebnis: m = 1 · 36,5 g · 1 = 36,5 g

Ein Liter einer HCl-Lösung mit der Äquivalentkonzentration 1 mol · L–1 ent-
hält 36,5 g HCl.

4.2

Konzentrationsmaße

61

(b) Wie viel Gramm H2SO4 enthält ein Liter einer H2SO4-Lösung mit
ceq = 1mol · L–1?

Gesucht:

m in Gramm

Formel:

m

ceq =
bzw.

M [(1 / z) H SO ]⋅ V

2

4

m = ceq · M [(1/z) H2SO4] · V

Gegeben:

ceq = 1 mol · L–1; V = 1; z = 2; M(H2SO4) = 98 g

Ergebnis: m = 1 · 49 g · 1 = 49 g

Ein Liter einer H2SO4-Lösung mit der Äquivalentkonzentration 1 mol · L–1
enthält 49 g H2SO4.

(c) Wie groß ist die Äquivalentkonzentration einer 0,5 molaren Schwefelsäure in

Bezug auf eine Neutralisation?

Gleichungen:

ceq = z · ci; ci = 0,5 mol · L–1; z = 2

ceq = 2 · 0,5 mol · L–1 = 1 mol · L–1

Die Lösung hat die Äquivalentkonzentration ceq = 1 mol · L–1. Sie ist ein normal.

(d) Eine NaOH-Lösung enthält 80 g NaOH pro Liter. Wie groß ist die Äquiva-
lentmenge neq? Wie groß ist die Äquivalentkonzentration ceq? (= wie viel nor-
mal ist die Lösung?)

Gleichungen:

n

= z m

⋅

; m = 80 g ;

1

M

40 g mol−

=

⋅

; z = 1
eq

M

80 g

2 mol

n

= 1 ⋅

= 2 mol;

−1
c

=

= 2 mol⋅L
eq
eq

40 g ⋅ mol−1

1 L

Es liegt eine 2 N NaOH-Lösung vor.

(e) Wie groß ist die Äquivalentmenge von 63,2 g KMnO4 bei Redoxreaktionen im
alkalischen bzw. im sauren Medium (es werden jeweils 3 bzw. 5 Elektronen
aufgenommen)?

62

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

n

= z ⋅ n = z m

⋅

; M =
g ⋅ mol−

158

1
eq

M

Im sauren Medium gilt:

63,2

n

= 5 ⋅
mol = 2 mol
eq

158

Löst man 63,2 g KMnO4 in Wasser zu 1 Liter Lösung, so erhält man eine Lö-
sung mit der Äquivalentkonzentration ceq = 2 mol · L–1 für Reaktionen in sau-
rem Medium.

Im alkalischen Medium gilt:

63, 2

neq = 3 ⋅
mol = 1,2 mol

158

Die gleiche Lösung hat bei Reaktionen im alkalischen Bereich nur noch die

Äquivalentkonzentration ceq = 1,2 mol · L–1.

(f) Ein Hersteller verkauft 0,02 molare KMnO4-Lösungen. Welches ist der che-
mische Wirkungswert bei Titrationen?

Gleichungen:

ceq = z · ci; ci = 0,02 mol · L–1

Im sauren Medium mit z = 5 gilt:

ceq = 5 · 0,02 = 0,1 mol · L–1

Im alkalischen Medium mit z = 3 gilt

ceq = 3 · 0,02 = 0,06 mol · L–1

Im sauren Medium entspricht eine 0,02 M KMnO4-Lösung also einer KMnO4-

Lösung mit ceq = 0,1 mol · L–1, im alkalischen Medium einer KMnO4-Lösung
mit ceq = 0,06 mol · L–1.

(g) Wie groß ist die Äquivalentmenge von 63,2 g KMnO4 in Bezug auf Kalium

(K+)?

63, 2

neq = 1 ⋅
mol = 0,4 mol

158

Beim Auflösen zu 1 Liter Lösung ist ceq = 0,4 mol · L–1 in Bezug auf Kalium.

4.2

Konzentrationsmaße

63

(h) Wie viel Gramm KMnO4 werden für 1 Liter einer Lösung mit
ceq = 2 mol · L–1 benötigt? (Oxidationswirkung im sauren Medium)

n

eq
ceq =

;

1
c

2 mol

L−

=

⋅

; V = 1 L (1)

V
eq

m
neq = z ⋅

; z = 5; m = ?; M = 158 g · mol–1

(2)

M

Einsetzen von (2) in (1) gibt:

c

⋅ V ⋅ M

2 ⋅ 1 ⋅ 158

m
eq

=

=
g = 63,2 g
z

5

Man braucht m = 63,2 g KMnO4.

(i) Für die Redoxtitration von Fe2+-Ionen mit KMnO4-Lösung in saurer Lösung

(Fe2+ → Fe3+ + e–) gilt:

neq (Oxidationsmittel) = neq (Reduktionsmittel)

hier:

n

–
eq (MnO4 ) = neq(Fe2+) (1)

Es sollen 303,8 g FeSO4 oxidiert werden. Wie viel g KMnO4 werden hierzu
benötigt?

Für FeSO4 gilt:

m
n

−1
eq (FeSO4 ) = z ⋅

; z = 1; M = 151 9

, g ⋅ mol ; m = 303 8

, g

M

30 ,

3 8
n (FeSO ) = 1 ⋅
mol = 2 mol
eq

4

,

151 9

Für KMnO4 gilt:

n (KMnO ) = z m

⋅

; z = 5; M =
g ⋅ mol−

158

1; m = ?

eq

4

M

n (KMnO
m

) = 5 ⋅

eq

4

158

Eingesetzt in (1) ergibt:

m

2 = 5 ⋅
oder

316
m =
g = 63, 2 g KMnO

158

4

5

64

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

(k) Wie viel Liter einer KMnO4-Lösung mit ceq = 1 mol · L–1 werden für die Titration in Aufgabe (i) benötigt?

63,2 g KMnO4 entsprechen bei dieser Titration einer Äquivalentmenge von

63,2

n

= 5 ⋅
mol = 2 mol.

eq

158

Gleichungen:

n

2 mol

c
eq
eq =

; c

V =

= 2 L

V
eq = 1 mol · L–1; neq = 2 mol;

1 mol ⋅ L−1

Ergebnis: Es werden 2 Liter Titratorlösung gebraucht.

Zusammenfassende Gleichung für die Aufgabe (k):

z ⋅ m
z m

5 63,2

c

=

; V =

⋅

L

2 L
eq

V ⋅ M
c ⋅

=

⋅

M
eq

1 ⋅

=

158

(l) Für eine Neutralisationsreaktion gilt die Beziehung:

neq (Säure) = neq (Base)

(1)

Für die Neutralisation von H2SO4 mit NaOH gilt demnach:

neq (Schwefelsäure) = neq (Natronlauge)

(2)

Es sollen 49 g H2SO4 titriert werden. Wie viel g NaOH werden hierzu be-
nötigt?

Für

H2SO4 gilt:

n (H SO ) = z
m

⋅

; z = 2; M = 98 g · mol–1; m = 49 g
eq

2

4

M

n (H SO ) = 2 49

⋅
mol = 1 mol
eq

2

4

98

Für NaOH gilt:

n ( NaOH) = z
m

⋅

; z = 1; M = 40 g · mol–1; m = ?

eq

M

n ( NaOH
m

) = 1 ⋅

eq

40

Eingesetzt in die Gleichung (2) ergibt:

4.3 Stöchiometrische Rechnungen

65

1 = 1· m ; m = 40 g

40

Ergebnis: Es werden 40 g NaOH benötigt.

(m) Wie viel Liter einer NaOH-Lösung mit ceq = 2 mol · L–1 werden für die Titra-
tion von 49 g H2SO4 benötigt?

Gleichungen:

neq
z ⋅ m

c

=

=

; z = 2; m = 49 g; M = 98 g · mol–1;
eq

V

V ⋅ M

ceq = 2 mol · L–1; V = ?

−

2 ⋅ 49 g

⋅

1

2 mol ⋅ L =

;

2 49

V =

L = 0,5 L = 500 mL

1

V ⋅98⋅ L ⋅g ⋅ mol−

2⋅98

Ergebnis: Es werden 500 ml einer NaOH-Lsg. mit ceq = 2 mol · L–1 benötigt.

4.3 Stöchiometrische Rechnungen

Betrachten wir nun wieder die Umsetzung von Wasserstoff und Chlor zu Chlor-
wasserstoff nach der Gleichung:

H2 + Cl2 ⎯ →

⎯ 2 HCl + Energie
so beschreibt die Gleichung die Reaktion nicht nur qualitativ, dass nämlich aus einem Molekül Wasserstoff und einem Molekül Chlor zwei Moleküle Chlorwasserstoff entstehen, sondern sie sagt auch quantitativ:

1 mol = 2,016 g Wasserstoff ≈ 22,414 L Wasserstoff (0 °C, 1 bar) und

1 mol = 70,906 g ≈ 22,414 L Chlor geben unter Wärmeentwicklung

von 185 kJ bei 0 °C

2 mol = 72,922 g ≈ 44,828 L Chlorwasserstoff.

Dies ist ein Beispiel einer stöchiometrischen Rechnung.

Stöchiometrie heißt das Teilgebiet der Chemie, das sich mit den Massenverhältnissen zwischen den Elementen und Verbindungen beschäftigt, wie es die For-
meln und Gleichungen wiedergeben.

Bei Kenntnis der Atommassen der Reaktionspartner und der Reaktionsgleichung
kann man z.B. den theoretisch möglichen Stoffumsatz (theoretische Ausbeute)

berechnen.

66

4 Moleküle, chem. Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

4.3.1 Beispiel einer Ausbeuteberechnung

Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) setzen sich zu Wasser (H2O) um nach der

Gleichung:

2

H2 + O2 ⎯ →

⎯ 2 H2O + Energie

Frage: Wie groß ist die theoretische Ausbeute an Wasser, wenn man 3 g Wasserstoff bei einem beliebig großen Sauerstoffangebot zu Wasser umsetzt?

Lösung: Wir setzen anstelle der Elementsymbole die Atom- bzw. Molekülmassen in die Gleichung ein:

2 · 2 + 2 · 16 = 2 · 18
oder

4 g + 32 g = 36 g,
d.h. 4 g Wasserstoff setzen sich mit 32 g Sauerstoff zu 36 g Wasser um.

Die Wassermenge x, die sich bei der Reaktion von 3 g Wasserstoff bildet, ergibt
sich zu x = (36 · 3)/4 = 27 g Wasser. Die Ausbeute an Wasser beträgt also 27 g.

Stöchiometrische Rechnungen versucht man so einfach wie möglich zu machen.

1. Beispiel: Zersetzung von Quecksilberoxid. Das Experiment zeigt:

2

HgO

⎯ →

⎯ 2 Hg + O2

Man kann diese Gleichung auch schreiben: HgO → Hg + ½ O2. Setzen wir die

Atommassen ein, so folgt: Aus 200,59 + 16 = 216,59 g HgO entstehen beim Er-
hitzen 200,59 g Hg und 16 g Sauerstoff.

2. Beispiel: Obwohl man weiß, dass elementarer Schwefel als S8-Molekül vorliegt, schreibt man für die Verbrennung von Schwefel mit Sauerstoff zu Schwe-
feldioxid anstelle von S8 + 8 O2 → 8 SO2 vereinfacht: S + O2 → SO2.

Bei der Analyse einer Substanz ist es üblich, die Zusammensetzung nicht in g,
sondern den Massenanteil der Elemente in Prozent anzugeben.

3. Beispiel: Wasser H2O (Molekülmasse = 18) besteht zu 2 · 100/18 = 11,1 % aus Wasserstoff und zu 16 · 100/18 = 88,9 % aus Sauerstoff.

4.3.2 Berechnung von empirischen Formeln

Etwas schwieriger ist die Berechnung der Summenformel aus den Prozentwerten.

Dividiert man die Massenanteile (in %) durch die Atommassen der betreffenden Elemente, erhält man das Atomzahlenverhältnis der unbekannten

Verbindung.

4.3 Stöchiometrische Rechnungen

67

Beispiel: Gesucht ist die einfachste Formel einer Verbindung, die aus 50,05 %

Schwefel und 49,95 % Sauerstoff besteht.

Dieses wird nach dem Gesetz der multiplen Proportionen in ganze Zahlen umgewandelt:

50,05 49,95

:

= 1,56 : 3,12 = 1: 2

32,06 15,99

Die einfachste Formel ist SO2.

Ausführlichere Rechnungen gehen über den Rahmen dieses Buches hinaus. Siehe
hierzu Literaturverweise unter Stöchiometrie.

5 Chemische Bindung,

Bindungsarten

Untersucht man Substanzen auf die Kräfte, die ihre Bestandteile zusammenhalten

(chemische Bindung), so findet man verschiedene Typen der chemischen Bin-
dung. Sie werden in reiner Form nur in Grenzfällen beobachtet. In der Regel
überwiegen die Übergänge zwischen den Bindungsarten.

Man unterscheidet als starke Bindungen die ionische, die kovalente, die metallische und die koordinative Bindung (Bindung in Komplexen). Als schwache Bindungen interessieren die Wasserstoffbrückenbindung, die van der Waals-Bindung sowie die hydrophobe Wechselwirkung.

Anmerkung: Man spricht meist dann von „chemischer Bindung“, wenn die Kombination von Atomen eine Energieabsenkung (= Bindungsenergie) von > 50 kJ · mol–1 bringt.

5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

Voraussetzung für die Bildung einer ionisch gebauten Substanz ist, dass ein

Bestandteil ein relativ niedriges Ionisierungspotenzial hat und der andere
eine hohe Elektronegativität besitzt. Die Mehrzahl der ionisch gebauten Stoffe bildet sich demnach durch Kombination von Elementen mit stark unterschiedlicher Elektronegativität (EN-Differenz > 1,5). Sie stehen am linken und rechten Rand des Periodensystems (Metalle und Nichtmetalle).

Salze bilden sich zwischen Metallen und Nichtmetallen.

Ionische Verbindungen sind u.a. Halogenide (NaCl, CaCl2, CaF2, BaCl2), Oxide (CaO), Sulfide (Na2S), Hydroxide (NaOH, KOH, Ca(OH)2), Carbonate (K2CO3, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3), Sulfate (MgSO4, CaSO4, FeSO4, CuSO4, ZnSO4).

Bei der Salzbildung geht mindestens ein Elektron von einem Bestandteil mehr
oder weniger vollständig auf einen anderen Bestandteil über. Dabei entstehen
negativ geladene Anionen und positiv geladene Kationen. In der Regel besitzen die entstehenden Ionen der Hauptgruppenelemente „Edelgaskonfiguration“. Die Elektronendichte zwischen den Ionen ist im Idealfall praktisch Null. Vgl. Abb. 27.

Die Theorie der ionischen (polaren) Bindung ist sehr einfach, da es sich haupt-
sächlich um elektrostatische Anziehungskräfte handelt.

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_5, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

70

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Abb. 27. Elektronendichte im NaCl-Kristall bei 100 °C. Konturen links oben und rechts unten: Elektronendichte der Na-Ionen (entsprechend A und D); die anderen beziehen sich auf die Cl-Ionen (entsprechend B und C in der rechten Abbildung). Man beachte nur das Minimum zwischen jeweils vertikal benachbarten Ionen (Horizontal nebeneinander liegende Ionen zeigen infolge der gewählten Projektionsebene nur scheinbar höhere Elektro-nendichten zwischen Na+ und Cl–.). (Nach Brill, Grimm, Herrmann u. Peters) Stellt man sich die Ionen in erster Näherung als positiv und negativ geladene,
nicht kompressible Kugeln vor, dann gilt für die Kraft, mit der sie sich anziehen, das von Charles Augustin de Coulomb um 1785 entdeckt und in umfangreichen Experimenten bestätigte Coulombsche Gesetz:

e ⋅ e

1

2

K =

(ε0 = Dielektrizitätskonstante des Vakuums)

2

4πε ⋅ ε ⋅ r

0

Mit den Ladungen e1 bzw. e2 und r als Abstand zwischen den als Punktladungen
gedachten Ionenkugeln. ε ist die Dielektrizitätskonstante des Mediums. Über die

Bedeutung von ε s. S. 179.

Die Ionenkugeln können sich nun einander nicht beliebig nähern, da sich die
gleichsinnig geladenen Kerne der Ionen abstoßen. Zwischen Anziehung und Ab-
stoßung stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, der dem Gleichgewichtsabstand r0 der Ionen im Gitter entspricht. Im Natriumchlorid ist er 280 pm (Abb.

28 und 30).

Die Coulomb sche Anziehungskraft bevorzugt keine Raumrichtung, d.h. sie ist
ungerichtet (elektrostatisches Feld). Dies führt dazu, dass sich um jedes Ion eine

5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

71

Abb. 28. Ausschnitt aus dem Natriumchlorid

Abb. 29. Natriumchloridgitter (NaCl)

(NaCl)-Gitter. A, B, C sind verschieden weit

Die großen Kugeln sind die Cl–-Ionen
entfernte Na+- und Cl–-Ionen

möglichst große Anzahl von entgegengesetzt geladenen Ionen um ein als Zentral-
ion herausgegriffenes Ion gruppieren (große Koordinationszahl, KZ). Abb. 28
zeigt dies deutlich.

Für NaCl ist die Koordinationszahl sechs; D.h. sechs Cl–-Ionen gruppieren sich um ein Na+-Ion, und sechs Na+-Ionen um ein Cl–-Ion. Die entstehenden Polyeder sind das Oktaeder.

Beachte: Das Kristallgitter des NaCl ist kubisch gebaut.

Abb. 30. Energiekurven in Abhängigkeit
vom Ionenabstand für ein Ionenpaar im

Gitterverband des NaCl. Strich-punktiert:

Abstoßungsenergie; gestrichelt: Anzie-
hungsenergie; ausgezogen: resultierende
potentielle Energie; r0 = Gleichgewichts-
abstand

72

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Die räumliche Struktur (Raumgitter, Kristallgitter), die sich mit ionischen Bau-
steinen aufbaut, ist ein Ionengitter.

Eigenschaften ionisch gebauter Substanzen (Salze): Sie besitzen einen relativ hohen Schmelz- und Siedepunkt und sind hart und spröde. Diese Eigenschaften
hängen im Wesentlichen mit der Größe des Wertes der Gitterenergie zusammen.

Die Lösungen und Schmelzen leiten den elektrischen Strom infolge Ionenwande-
rung. Über den Zusammenhang von Gitterenergie und Löslichkeit von Ionenkri-
stallen s. S. 181.

Ein Beispiel für die technische Anwendung der Leitfähigkeit von Schmelzen ist
die elektrolytische Gewinnung (Elektrolyse) unedler Metalle wie Aluminium,

Magnesium, der Alkalimetalle usw.

5.1.2 Gitterenergie

Die Energie, die bei der Vereinigung äquivalenter Mengen gasförmiger (g) Ka-
tionen und Anionen zu einem Einkristall (fest, (f)) von 1 mol frei wird, heißt die Gitterenergie UG der betreffenden Substanz:

X+(g) + Y–(g) ⎯ →

⎯ XY(f) + UG

(UG gilt für den Kristall am absoluten Nullpunkt.)

Für NaCl ist die Gitterenergie –770 kJ · mol–1. Um diesen Energiebetrag ist das

Ionengitter stabiler als die isolierten Ionen.

Die Gitterenergie ist den Ionenladungen direkt und dem Kernabstand

(Summe der Ionenradien) umgekehrt proportional. Sie ist ein Maß für die

Stärke der ionischen Bindung im Kristall.

In einem Ionengitter sind Ionen entgegen gesetzter Ladung und meist unterschiedlicher Größe in einem stöchiometrischen Verhältnis so untergebracht, dass das Prin-
zip der elektrischen Neutralität gewahrt ist, und dass die elektrostatischen Anzie-

Abb. 31. Zusammenhang zwischen Radienver-
hältnis und Gitterenergie. (Nach Born und

Mayer) RA/RB > 0,73: Fluoritstruktur, RA/RB =

0,22 – 0,414: Cristobalitstruktur

5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

73

Abb. 32. Abhängigkeit des Gittertyps und der Bindungsart für Verbin-
dungen der Zusammensetzung AB2 vom Radienverhältnis und der Pola-
risation der Ionen. KZ = Koordinationszahl

hungskräfte die Abstoßungskräfte überwiegen. Da in den meisten Ionengittern die

Anionen größer sind als die Kationen, stellt sich dem Betrachter das Gitter als ein Anionengitter dar (dichteste Packung aus Anionen), bei dem die Kationen in den Gitterzwischenräumen (Lücken) sitzen und für den Ladungsausgleich sowie den Gitterzusammenhalt sorgen. Es leuchtet unmittelbar ein, dass somit für den

Bau eines Ionengitters das Verhältnis der Radien der Bausteine eine entscheidende Rolle spielt (Abb. 29). Den Zusammenhang zwischen Radienverhältnis und

Gitterenergie zeigt Abb. 31. Abb. 32 gibt die Abhängigkeit der Koordinationszahl und des Gittertyps vom Radienverhältnis wieder.

Der Gittertyp, der eine größere Gitterenergie (= kleinere potentielle Energie) besitzt, ist im Allgemeinen thermodynamisch stabiler.

Beachte: Die Größe der Ionenradien ist abhängig von der Koordinationszahl. Für die KZ.

4, 6 und 8 verhält sich der Radius eines Ions annähernd wie 0,8:1,0:1,1.

Die Abb. 33–37 zeigen typische Ionengitter. Die schwarzen Kugeln stellen die

Kationen dar. Tabelle 8 enthält Beispiele für ionisch gebaute Verbindungen.

74

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Abb. 33. Cäsiumchlorid

Abb. 34. Antifluorit-Gitter

Abb. 35. Zinkblende (ZnS)

(CsCl). Die Cs+- und Cl–-

(z.B. Li2O, Na2O, K2O,

Die Zn- und S-Atome

Ionen sitzen jeweils im

Li2S, Na2S, K2S, Mg2Si)

sitzen jeweils in der Mitte

Zentrum eines Würfels
eines Tetraeders

Abb. 36. Calciumfluorid (CaF2). Die

Abb. 37. Rutil (TiO2). Jedes Ti4+-Ion sitzt in

Ca2+-Ionen sind würfelförmig von F–-Io-
einem verzerrten Oktaeder von O2–-Ionen.

nen umgeben. Jedes F–-Ion sitzt in der

Jedes O2–-Ion sitzt in der Mitte eines gleich-

Mitte eines Tetraeders aus Ca2+-Ionen
seitigen Dreiecks von Ti4+-Ionen

Tabelle 8. Kristallstrukturen einiger ionischer Verbindungen

Struktur

Beispiele

⎧ Cäsiumchlorid

CsCl, CsBr, CsI, TlCl, TlBr, TlI, NH4Cl, NH4Br

KZ

⎪

8

⎪

⎪ Natriumchlorid

Halogenide des Li+, Na+, K+, Rb+

⎪

⎪ KZ 6

Oxide und Sulfide des Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+,

AB

⎨

Mn2+, Ni2+

⎪

AgF, AgCl, AgBr, NH4I

⎪

⎪ Zinkblende

Sulfide des Be2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+

⎪

⎩ KZ 4

CuCl, CuBr, CuI, AgI, ZnO

5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

75

Tabelle 8. Kristallstrukturen einiger ionischer Verbindungen (Fortsetzung) Struktur

Beispiele

⎧ Fluorit

Fluoride des Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cd2+, Pb2+

⎪ KZ 8 : 4

BaCl2, SrCl2, ZrO2, ThO2, UO2

⎪

⎪ Antifluorit

Oxide und Sulfide des Li+, Na+, K+, Rb+

⎪

AB ⎨

2

Rutil

Fluoride des Mg2+, Ni2+, Mn2+, Zn2+, Fe2+

⎪ KZ 6 : 3

Oxide des Ti4+, Mn4+, Sn4+, Te4+

⎪

Cristobalit

⎪

SiO2, BeF2

⎪

⎩ KZ 4 : 2

Abb. 24, S. 56

5.1.3 Spinell-Struktur

Spinelle haben die Zusammensetzung AB2O4. Es gibt eine dichteste Kugelpa-
ckung von O2–-Ionen mit tetraedrischen und oktaedrischen Lücken. Man unter-
scheidet zwei Arten:

Normale Spinelle: A(BB)O4. Die Ionen in den Oktaederlücken sind in Klammern gesetzt. Beispiele: Zn(Al2)O4, Zn(Fe2)O4, W6+(Na2)O4.

+4

+3 +2 +3

Inverse Spinelle: B(AB)O4. Beispiele: Mg(MgTi)O4, Fe(FeFe)O4.

Über die Ausbildung der jeweiligen Strukturen entscheiden die relative Größe der A- und B-Ionen, kovalente Bindungsanteile usw.

Beachte: Cr3+, Ni2+ bevorzugen meist die oktaedrischen Lücken.

5.1.4 Perowskit-Struktur

Substanzen mit dieser Struktur haben die Zusammensetzung ABX3.

Das kleinere Kation hat die KZ 6 (Oktaeder); das größere Kation hat die KZ 12

(„Kubooktaeder“: Auf den 12 Kanten eines Würfels sind jeweils die Mitten durch

X besetzt, das größere Kation sitzt im Zentrum des Würfels, dessen Gitterpunkte
von dem kleineren Kation besetzt sind). Die Summe der Ladungen der Kationen
muss gleich der Summe der Ladungen der Anionen sein. Beispiele: CaTiO3 (Perowskit); KMgF3.

5.1.5 Calcit-Struktur

In Richtung einer dreizähligen Achse „gestauchtes“ NaCl-Gitter, in dem Na+
durch Ca2+ und Cl– durch planare CO 2–

2–

3 -Gruppen ersetzt sind. Die CO3 -Gruppen
liegen parallel zueinander. Beispiele: CaCO3, MnCO3, FeCO3, LiNO3, NaNO3.

76

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Beachte: KNO3 kristallisiert in der Aragonitstruktur, einer weiteren Modifikation von CaCO3.

5.1.6 Übergang von der ionischen zur kovalenten Bindung

Bei der Beschreibung der ionischen Bindung durch das Coulombsche Gesetz gin-
gen wir davon aus, dass Ionen in erster Näherung als nicht kompressible Kugeln
angesehen werden können. Dies gilt aber nur für isolierte Ionen. Nähern sich
nämlich zwei entgegengesetzt geladene Ionen einander, werden ihre Elektronen-
hüllen deformiert, d.h. die Ionen werden polarisiert (= Trennung der Ladungsschwerpunkte).

Die Polarisierbarkeit wächst mit der Elektronenzahl und bei gleicher Ladung mit der Ionengröße.

Die polarisierende Wirkung eines Ions wächst dagegen mit abnehmendem Radius und zunehmender Ladung (vgl. Tabelle 9).

Die Polarisationseigenschaften der Gitterbausteine sind nun neben dem Radien-
verhältnis ein entscheidender Faktor für die Ausbildung eines bestimmten Gitter-
typs. Je stärker die Polarisation ist, umso deutlicher ist der Übergang von der typisch ionischen zur kovalenten Bindungsart, weil sich die Elektronenwol-ken gegenseitig stärker durchdringen.

Tabelle 9. Polarisierbarkeit von Ionen in 10–24 cm3. Die Werte ohne Klammer wurden von K. Fajans berechnet. Die Werte in Klammern stammen von M. Born und W. Heisenberg OH–

He

Li+

Be2+

B3+

C4+

1,89 0,20

0,029

0,008

(0,075)

(0,028)

(0,014)

O2–

F–

Ne

Na+

Mg2+

Al3+

Si4+

2,74

0,96

0,394

0,187

0,103

(3,1)

(0,99) (0,21)

(0,12)

(0,065)

(0,043)

S2–

Cl–

Ar

K+

Ca2+

Sc3+

Ti4+

8,94 3,57 1,65 0,888 0,552

(7,25) (3,05)

(0,85) (0,57) (0,38) (0,27)

Se2–

Br–

Kr

Rb+

Sr2+

Y3+

Zr4+

11,4 4,99 2,54 1,49 1,02

(8,4)

(4,17) (1,81)

(1,42)

(1,04)

Te2–

I–

Xe

Cs+

Ba2+

La3+

Ce4+

16,1 7,57 4,11 2,57 1,86

Abnehmende Polarisierbarkeit;
abnehmender Radius

Zunehmende polarisierende Wirkung;
abnehmender Radius

(9,6) (6,28)

(2,79) (2,08) (1,56) (1,20)

Abnehmende Polarisierbarkeit; zunehmende polarisierende Wirkung

Abnehmender Ionenradius; zunehmende positive Ladung

5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

77

Abb. 38. Das CdCl2-Gitter als Beispiel für ein Schichten-
gitter. (Nach Hiller)

Eine Zwischenstufe stellen die Schichtengitter dar, bei denen große Anionen von relativ kleinen Kationen so stark polarisiert werden, dass die Kationen zwar symmetrisch von Anionen umgeben sind, die Anionen aber unsymmetrisch teils

Kationen, teils Anionen als Nachbarn besitzen. Beispiele für Substanzen mit

Schichtengittern sind: CdCl2 (Abb. 38), MgCl2, CdI2, MoS2.

Benutzt man zu einer ersten Orientierung die Elektronegativität (EN) zur Beur-teilung der Bindungsart, erhält man folgendes Schema:

Bindungsart

EN-Unterschied

Atombindung

0,0 bis< 0,5

Polare Atombindung

0,5 bis <1,5

Salzartiger Charakter

1,5 bis <2,0

Ionenbindung

>2,0
typische Salze

5.1.7 Übergang von der ionischen zur metallischen Bindung

Einen Übergang von der ionischen zur metallischen Bindungsart kann man be-
obachten in Verbindungen von Übergangselementen mit Schwefel, Arsen und ihren höheren Homologen. Diese Substanzen kristallisieren im Rotnickel-
kies-Gitter (NiAs-Typ, Abb. 39). Substanzen mit NiAs-Gitter können halbleitend oder metallischleitend sein.

78

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

8

Abb. 39. Rotnickelkies-Gitter (NiAs)

Das hexagonale NiAs-Gitter besitzt wie das NaCl-Gitter die Koordinationszahl 6.

Die Kationen bilden jedoch Ketten in Richtung der hexagonalen c-Achse. Der Ni–Ni-Abstand in Richtung der c-Achse ist 252 pm, in Richtung der a-Achse

361 pm. Die Kationen liegen im Mittelpunkt leicht verzerrter Anionenoktaeder.

Die Anionen sind in Form eines trigonalen Prismas von Kationen umgeben.

Beispiele für Verbindungen mit NiAs-Gitter: NiAs (Abb. 39), NiSb, NiBi, NiS, NiSe, FeS, FeSe, MnAs.

5.2 Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

Die kovalente Bindung (Atom-, Elektronenpaarbindung) bildet sich zwischen

Elementen ähnlicher Elektronegativität aus: „Ideale“ kovalente Bindungen findet
man nur zwischen Elementen gleicher Elektronegativität bzw. bei Kombination
der Elemente selbst (z.B. H2, Cl2, N2). Im Gegensatz zur elektrostatischen Bin-
dung ist sie gerichtet, d.h. sie verbindet ganz bestimmte Atome miteinander. Zwischen den Bindungspartnern existiert eine erhöhte Elektronendichte. Besonders
deutlich wird der Unterschied zwischen ionischer und kovalenter Bindung beim

Vergleich der Abb. 27, S. 72, und Abb. 40.

Zur Beschreibung dieser Bindungsart benutzt der Chemiker im wesentlichen zwei

Theorien. Diese sind als Molekülorbitaltheorie (MO-Theorie, Hund-Mulliken-

Theorie von Friedrich Hund und Robert S. Mulliken, gemeinsam ab 1927 entwickelt) und Valenzbindungstheorie (Valenz-Bond- bzw. VB-Theorie, Elektronenpaar-Theorie, Walter Heitler, Fritz London und Linus Carl Pauling 1927) bekannt. Beide Theorien sind Näherungsverfahren zur Lösung der Schrödinger-

Gleichung für Moleküle.

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

79

Abb. 40. Elektronendichte im Diamantkristall, darunter Diamantgitter
in Parallelprojektion. (Nach Brill, Grimm, Hermann u. Peters)

5.2.1 MO-Theorie der kovalenten Bindung

In der MO-Theorie beschreibt man die Zustände von Elektronen in einem Mole-
kül ähnlich wie die Elektronenzustände in einem Atom durch Wellenfunktionen
ψMO. Die Wellenfunktion, welche eine Lösung der Schrödinger-Gleichung ist, heißt Molekülorbital (MO). Jedes ψMO ist durch Quantenzahlen charakterisiert, die seine Form und Energie bestimmen.

Zu jedem ψMO gehört ein bestimmter Energiewert. |ψ2| dxdydz kann wieder als die

Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, mit der das Elektron in dem Volumen-
element dxdydz angetroffen wird. Im Gegensatz zu den Atomorbitalen sind die

MO mehrzentrig, z.B. zweizentrig für ein Molekül A–A (z.B. H2). Eine exakte Formulierung der Wellenfunktion ist in fast allen Fällen unmöglich. Man kann sie aber näherungsweise formulieren, wenn man die Gesamtwellenfunktion z.B.

durch Addition oder Subtraktion (Linearkombination) einzelner isolierter Atomorbitale zusammensetzt (LCAO-Methode = linear combination of atomic orbitals):

ψMO = c1ψAO ± c2ψAO

(für ein zweizentriges MO)

80

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Die Koeffizienten c1 und c2 werden so gewählt, dass die Energie, die man erhält, wenn man ψMO in die Schrödinger-Gleichung einsetzt, einen minimalen Wert annimmt. Minimale potentielle Energie entspricht einem stabilen Zustand.

Durch die Linearkombination zweier Atomorbitale (AO) erhält man zwei Molekülorbitale, nämlich MO I) durch Addition der AO und MO (II) durch Subtraktion
der AO. MO (I) hat eine geringere potentielle Energie als die isolierten AO. Die Energie von MO (II) ist höher als die der isolierten AO. MO (I) nennt man ein bindendes Molekülorbital und MO (II) ein antibindendes oder lockerndes.

(Das antibindende MO wird oft mit * markiert.) Abb. 41 zeigt das Energieniveau-
schema des H2-Moleküls.

Energie

II
ψ σ∗1s

(antibindend)

ψ1s
ψ1s

I
ψ σ1s

(bindend)

H

H

A

A HB

HB

Atom-

Molekül-

Atom-
orbital
orbital
orbital

Abb. 41. Bildung der MO beim H2-Molekül

Abb. 42. Graphische Darstellung der Bildung von ψ1s-MO

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

81

Abb. 43. (a) entspricht der Energie des antibindenden MO. (b) ent-
spricht der Energie des bindenden MO. Eb = Bindungsenergie im H2-

Molekül. r0 = Kernabstand der H-Atome (Gleichgewichtsabstand)

Abb. 43 zeigt die Energieänderung bei der Annäherung zweier H-Atome.

Werden bei der Linearkombination Atomorbitale ungleicher Atome benutzt

(= heteronucleares Molekül), entspricht das MO (I) mehr dem AO mit der niedrigeren Energie und größeren Elektronegativität. MO (II) entspricht mehr dem AO
mit der höheren Energie und kleineren Elektronegativität.

Der Einbau der Elektronen in die MO erfolgt unter Beachtung von Hund-
scher Regel und Pauli-Prinzip in der Reihenfolge zunehmender potentieller Energie. Ein MO kann von maximal zwei Elektronen mit antiparallelem Spin besetzt werden.

Bei Molekülen mit ungleichen Atomen befinden sich die Elektronen in einer Bin-
dung näher beim elektronegativeren Bindungspartner.

In Molekülen mit ungleichen Atomen wie CO können auch sog. nichtbindende

MO auftreten, s. S. 148.

Abb. 44 zeigt die Verhältnisse für H +

+

2 , H2, He2 und „He2“. Die Bindungseigen-
schaften der betreffenden Moleküle sind in Tabelle 10 angegeben. Abb. 45 zeigt
die Elektronendichteverteilung für das H +

2 -Ion.

Energie

H2

H

He

2

2

He2

Abb.

44. Verhältnisse für H +

+

2 , H2, He2 und „He2“

82

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Abb. 45. zeigt die Elektronendichteverteilung für das H +

2 -Ion. Kurve (a) entspricht ge-
trennten Atomen. Kurve (b) entspricht dem bindenden MO. Kurve (c) entspricht dem antibindenden MO

Tabelle 10. Bindungseigenschaften einiger zweiatomiger Moleküle

Molekül

Valenzelektronen

Bindungsenergie (kJ · mol–1)

Kernabstand (pm)

H +

2 1

269

106

H2 2 436

74

He +

2 3 ~

300

108

„He2“ 4

0

–
s. auch S. 88!

Aus Tabelle 10 kann man entnehmen, dass H2 die stärkste Bindung hat. In diesem

Molekül sind beide Elektronen in dem bindenden MO. Ein „He2“ existiert nicht,
weil seine vier Elektronen sowohl das bindende als auch das antibindende MO
besetzen würden.

Beachte: In der MO-Theorie befinden sich die Valenzelektronen der Atome nicht in Atomorbitalen, d.h. bevorzugt in der Nähe bestimmter Kerne, sondern in delokalisierten Molekülorbitalen, die sich über das ganze Molekül erstrecken. Dies gilt auch für Atomgitter wie im Diamant.

Die Konstruktion der MO von mehratomigen Molekülen erfolgt prinzipiell auf dem gleichen Weg. Jedoch werden die Verhältnisse mit zunehmender Zahl der

Bindungspartner immer komplizierter. Es können auch nur Atomorbitale gleicher Symmetrie in Bezug auf die Kernverbindungsachse und vergleichbarer Energie
und Größe miteinander kombiniert werden. Ist ein MO rotationssymmetrisch um die Kernverbindungsachse, so heißt es σ-MO. Besitzt es eine Knotenfläche nennt man es π-MO. Abb. 46 zeigt das MO-Diagramm von CH4. Weitere Beispiele
finden sich auf den S. 142 und in Bd. IV.

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

83

Abb.

46.

MO-Diagramm von CH4

5.2.2 VB-Theorie der kovalenten Bindung

Erläuterung der Theorie an Hand von Beispielen:

1. Beispiel: Das Wasserstoff-Molekül H2. Es besteht aus zwei Protonen und zwei Elektronen. Isolierte H-Atome besitzen je ein Elektron in einem 1s-Orbital. Eine Bindung zwischen den H-Atomen kommt nun dadurch zustande, dass sich ihre

Ladungswolken durchdringen, d.h. dass sich ihre 1s-Orbitale überlappen (s. Abb.

47). Der Grad der Überlappung ist ein Maß für die Stärke der Bindung. In der Überlappungszone ist eine endliche Aufenthaltswahrscheinlichkeit für beide

Elektronen vorhanden.

Die reine kovalente Bindung ist meist eine Elektronenpaarbindung. Beide Elektronen der Bindung stammen von beiden Bindungspartnern. Nach der Bindungs-
bildung gehören sie beiden Bindungspartnern. Diese erreichen damit formal jeder für sich eine Edelgasschale. Es ist üblich, ein Elektronenpaar, das die Bindung
zwischen zwei Atomen herstellt, durch einen Strich (Valenzstrich) darzustellen.

Beispiel: H· + ·H = H··H bzw. H:H = H–H. H2 hat formal eine dem He entsprechende Elektronenkonfiguration. Eine mit Valenzstrichen aufgebaute Molekül-
struktur nennt man Valenzstruktur ( Lewis-Formel). Die Formel ist die Valenzstrichformel.

84

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Abb.

47

Elektronenpaare eines Atoms, die sich nicht an einer Bindung beteiligen, heißen
einsame, freie oder nichtbindende Elektronenpaare. Sie werden am Atom durch einen Strich symbolisiert.

Beispiele: H2O, |NH3, H2S , R–OH, R–O–R, H– F |, R–N H2.

2. Beispiel: das Methan-Molekül CH4. Strukturbestimmungen am CH4-Molekül haben gezeigt, dass das Kohlenstoffatom von vier Wasserstoffatomen in Form eines Tetraeders umgeben ist. Die Bindungswinkel H–C–H sind 109°28' (Tetraederwinkel). Die Abstände vom C-Atom zu den H-Atomen sind gleich lang (glei-
che Bindungslänge) (vgl. Abb. 48). Eine mögliche Beschreibung der Bindung im

CH4 ist folgende:

Im Grundzustand hat das Kohlenstoffatom die Elektronenkonfiguration (1s2) 2s22p2. Es könnte demnach nur zwei Bindungen ausbilden mit einem Bindungswinkel von 90° (denn zwei p-Orbitale stehen senkrecht aufeinander). Damit das

Kohlenstoffatom vier Bindungen eingehen kann, muss ein Elektron aus dem

2s-Orbital in das leere 2p-Orbital „angehoben“ werden (Abb. 49). Die hierzu nötige Energie (Promotions- oder Promovierungsenergie) wird durch den Energiegewinn, der bei der Molekülbildung realisiert wird, aufgebracht. Das Kohlen-
stoffatom befindet sich nun in einem „angeregten“ Zustand.

H

C

H

H

H

Abb. 48. CH4-Tetraeder

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

85

Energie

2p

2p

2s

2s
sp3

1s

1s

1s

C (Grundzustand)

C* (angeregter Zustand)

C (hybridisierter Zustand)

Abb. 49. Bildung von sp3-Hybrid-Orbitalen am C-Atom. Im „Valenzzustand“ sind die Spins der Elektronen statistisch verteilt. Die Bezeichnung „Zustand“ ist insofern irreführend, als es sich beim „angeregten“ und „hybridisierten Zustand“ nicht um reale Zustände eines isolierten Atoms handelt, sondern um theoretische Erklärungsversuche. Ein angeregter Zustand wird durch einen Stern gekennzeichnet

Gleichwertige Bindungen aus s- und p-Orbitalen mit Bindungswinkeln von 109°28' erhält man nach Pauling durch mathematisches Mischen ( = Hybridi-
sieren) der Atomorbitale. Aus einem s- und drei p-Orbitalen entstehen vier
gleichwertige sp3-Hybrid-Orbitale, die vom C-Atom ausgehend in die Ecken eines Tetraeders gerichtet sind (Abb. 50 und 51). Ein sp3-Hybrid-Orbital besitzt, entsprechend seiner Konstruktion, 1/4 s- und 3/4 p-Charakter.

Beachte: Die Anzahl der Hybrid-Orbitale ist gleich der Anzahl der benutzten AO.

Aus Abb. 50 und 59 S. 91 geht deutlich hervor: Die Hybrid-Orbitale haben nicht
nur eine günstigere Orientierung auf die Bindungspartner, sie besitzen auch eine größere räumliche Ausdehnung als die nicht hybridisierten AO. Dies ergibt eine bessere Überlappung und somit eine stärkere Bindung. Die Bindung zwischen

Abb. 50. sp3-Hybrid-Orbital eines C-Atoms Abb.

51.

VB-Struktur von CH4. In die-
ser und allen weiteren Darstellungen
sind die Orbitale vereinfacht gezeichnet

86

5 Chemische Bindung, Bindungsarten
dem C-Atom und den vier Wasserstoffatomen im CH4 kommt nämlich dadurch
zustande, dass jedes der vier Hybrid-Orbitale des C-Atoms mit je einem 1s-Orbi-
tal eines Wasserstoffatoms überlappt (Abb. 51).

Bindungen, wie sie im Methan ausgebildet werden, sind rotationssymmetrisch um die Verbindungslinie der Atome, die durch eine Bindung verknüpft sind. Sie
heißen σ -Bindungen.

σ-Bindungen können beim Überlappen folgender AO entstehen: s + s, s + p, p + p,
s + sp-Hybrid-AO, s + sp2-Hybrid-AO, s + sp3-Hybrid-AO, sp + sp, sp2 + sp2,
sp3 + sp3 usw. (Abb. 52).

Beachte: Die Orbitale müssen in Symmetrie, Energie und Größe zueinander passen.

Substanzen, die wie Methan die größtmögliche Anzahl von σ-Bindungen ausbil-
den, nennt man gesättigte Verbindungen. CH4 ist also ein gesättigter Kohlenwasserstoff (s. Bd. II).

Auch Moleküle wie NH3 und H2O, die nicht wie CH4 von vier H-Atomen um-
geben sind, zeigen eine Tendenz zur Ausbildung eines Tetraederwinkels. Der Grund liegt darin, dass bei ihnen das Zentralatom (O bzw. N) auch sp3-hybridisiert ist.

Die Valenzelektronenkonfiguration des Stickstoffatoms ist 2s22p3. Das Sauerstoffatom hat die Konfiguration 2s22p4. Durch Mischen von einem s-AO mit drei p-AO entstehen vier gleichwertige sp3-Hybrid-Orbitale.

Im NH3-Molekül (Abb. 53) können drei Hybrid-Orbitale mit je einem 1s-AO
eines H-Atoms überlappen. Das vierte Hybrid-Orbital wird durch das freie Elekt-
ronenpaar am N-Atom besetzt.

Abb. 52. Möglichkeiten der Bildung von σ-Bindungen (schematisch)

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

87

N

Abb. 55. „Kalottenmodell“

H

H

O
von H2O. Es gibt die maß-

H
stabgerechten Kernabstände,

H

107°

Wirkungsradien der Atome

H

105°
sowie die Bindungswinkel

Abb. 53. Ammoniak (NH3)

(Valenzwinkel) wieder. (Ka-

(sp3 = 1 s-AO + 3 p-AO)

Abb. 54. Wasser (H2O)

lotte = Kugelkappe)

Im H2O-Molekül (Abb. 54 und 55) überlappen zwei Hybrid-Orbitale mit je einem 1s-AO eines H-Atoms, und zwei Hybrid-Orbitale werden von jeweils einem
freien Elektronenpaar des O-Atoms besetzt. Da letztere einen größeren Raum
einnehmen als bindende Paare, führt dies zu einer Verringerung des H–Y–H-

Bindungswinkels auf 107° (NH3) bzw. 105° (H2O).

3. Beispiel: Ethan C2H6. Aus Abb. 56 geht hervor, dass beide C-Atome in diesem gesättigten Kohlenwasserstoff mit jeweils vier sp3-hybridisierten Orbitalen je vier σ-Bindungen ausbilden. Drei Bindungen entstehen durch Überlappung eines sp3-Hybrid-Orbitals mit je einem 1s-Orbital eines Wasserstoffatoms, während die
vierte Bindung durch Überlappung von zwei sp3-Hybrid-Orbitalen beider C-

Atome zustande kommt. Bei dem Ethanmolekül sind somit zwei Tetraeder
über eine Ecke miteinander verknüpft. Am Beispiel der C–C-Bindung ist angedeutet, dass um jede σ-Bindung prinzipiell freie Drehbarkeit (Rotation) möglich ist (sterische Hinderungen können sie einschränken oder aufheben).

In Abb. 57 ist als weiteres Beispiel für ein Molekül mit sp3-hybridisierten Bin-
dungen das Propanmolekül angegeben.

H

H

C H

2 6

H

C

C

H

H

H

Abb. 56. Rotation um die C–C-Bindung im Ethan

88

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

H

H

H

C H

3 8

H

C

C

C

H

H

H

H

Abb. 57. Propanmolekül

5.2.3 Mehrfachbindungen, ungesättigte Verbindungen

Als Beispiel für eine ungesättigte Verbindung betrachten wir das Ethen (Ethylen) C2H4 (Abb. 58)

Ungesättigte Verbindungen sind dadurch von den gesättigten unterschieden, dass
ihre Atome weniger als die maximale Anzahl von σ-Bindungen ausbilden.

Im Ethen bildet jedes C-Atom drei σ-Bindungen mit seinen drei Nachbarn (zwei H-Atome, ein C-Atom). Der Winkel zwischen den Bindungen ist etwa 120°.

Jedes C-Atom liegt in der Mitte eines Dreiecks. Dadurch kommen alle Atome in einer Ebene zu liegen (Molekülebene).

Das σ-Bindungsgerüst lässt sich mit sp2-Hybrid-Orbitalen an den C-Atomen aufbauen. Hierbei wird ein Bindungswinkel von 120° erreicht. Wählt man als Verbindungslinie zwischen den C-Atomen die x-Achse des Koordinatenkreuzes,
und liegen die Atome in der xy-Ebene (= Molekülebene), dann besetzt das übrig
gebliebene p-Elektron das pz-Orbital.

Im Ethen können sich die pz-Orbitale beider C-Atome wirksam überlappen.

Dadurch bilden sich Bereiche hoher Ladungsdichte oberhalb und unterhalb der

Molekülebene. In der Molekülebene selbst ist die Ladungsdichte (Aufenthalts-

H

H

C H

2 4

C

C

H

H

Abb. 58. Bildung einer π-Bindung durch Überlappen zweier p-AO im Ethen

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

89
wahrscheinlichkeit der Elektronen) praktisch Null. Eine solche Ebene nennt man

Knotenebene. Die Bindung heißt π -Bindung.

Bindungen aus einer σ- und einer oder zwei π-Bindungen nennt man Mehrfach-
bindungen.

Im Ethen haben wir eine sog. Doppelbindung >C=C< vorliegen. σ- und π-Bindungen beeinflussen sich in einer Mehrfachbindung gegenseitig.

Man kann experimentell zwar zwischen einer Einfachbindung (σ-Bindung) und
einer Mehrfachbindung (σ + π-Bindungen) unterscheiden, aber nicht zwischen
einzelnen σ- und π-Bindungen einer Mehrfachbindung.

Durch Ausbildung von Mehrfachbindungen wird die Rotation um die Bin-
dungsachsen aufgehoben. Sie ist nur dann wieder möglich, wenn die Mehrfachbindungen gelöst werden (indem man z.B. das ungesättigte Molekül durch eine

Additionsreaktion in ein gesättigtes überführt, s. Bd. II).

Übungsbeispiel:

H

H

1

2

H C

C

C

3

H

O

HC

CH2

Die C-Atome 1 und 2 sind sp3-hybridisiert, alle anderen 9 C-Atome besitzen sp2-
hybridisierte Orbitale.

Substanzen mit einer σ-Bindung und zwei π-Bindungen sind das Ethin (Acetylen) C2H2 und das Stickstoff-Molekül N2. Das Bindungsgerüst ist linear.

Im Ethinmolekül sind die C-Atome sp-hybridisiert (

180°, Abb. 59). Die übrig
gebliebenen zwei p-Orbitale an jedem C-Atom ergeben durch Überlappung zwei
π-Bindungen (Abb. 60). Im N2 sind die Verhältnisse analog.

Abb. 59. Schematische Darstellung der Konstruktion zweier sp-Hybrid-Orbitale

90

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

C H ≡ H

C

C

H

2

2

Abb. 60. Bildung der π-Bindungen beim Ethin

Anorganische Substanzen mit Mehrfachbindungen sind z.B. BeCl2, CO2, CO, N2, HN3, N2O, NO2, H3PO4, Phosphazene. Bei Elementen der höheren Perioden
können auch d-Orbitale an Doppelbindungen beteiligt sein.

In der Anorganischen Chemie spielen außer sp-, sp2- und sp3-Hybrid-Orbitalen vor allem noch dsp2- (bzw. sp2d-), dsp3- (bzw. sp3d-) und d2sp3- (bzw. sp3d2-)-

Hybrid-Orbitale eine Rolle. Tabelle 11 enthält alle in diesem Buch vorkommen-
den Hybrid-Orbitale.

Tabelle 11. Hybrid-Orbitale

Hybrid-

Zahl der
zwischen geometrische Form Beispiele
orbital

Hybrid-AO

Hybrid-AO
sp 2

180° linear
σ-Gerüst von Ethin

(Abb. 59), N

180°

2, σ-Gerüst
von CO2, HgCl2

sp2 3

120°

Dreieck
σ-Gerüst von Ethen,
σ-Gerüst von Benzol,

BF

–, CO 2–,

120°

3, NO3

3

BO 3–

3 , BCl3, PCl3

sp3 4

109°28’ Tetraeder

CH

+

4, Ethan, NH4 ,

Ni(CO)

2–

4, SO4 ,

PO 3–

–

4 , ClO4 ,

BF –

–

4 , FeCl4

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

91

Tabelle 11. Hybrid-Orbitale (Fortsetzung)

Hybrid-

Zahl der
zwischen geometrische Form Beispiele
orbital

Hybrid-AO

Hybrid-AO
sp2d 4

90°

Quadrat

Komplexe von

Pd(II), Pt(II), Ni(II)

sp3d * 5

90°
trigonale

PCl5, SbCl5,

120°

Bipyramide
dsp3 *

90°

Fe(CO)5, MoCl5,

NbCl5

120°

d2sp3 *

6 90° Oktaeder [Fe(CN)6]4–,

[Fe(CN)6]3–

sp3d2

PCl –

–

6 , PF6 , SF6

(ein 3s- + drei 3p-

+ zwei 3d-Orbitale)

[FeF6]3–, [Fe(H2O)6]2+,

[Co(H2O)6]2+, [CoF6]3–

* Die Reihenfolge der Buchstaben hängt von der Herkunft der Orbitale ab: zwei 3d-AO +
ein 4s-AO + drei 4p-AO ergeben: d2sp3.

5.2.4 Energie von Hybridorbitalen

Wie auf S. 87 erwähnt, ist die Ursache für die Hybridisierung ein Gewinn an Bin-
dungsenergie. Verschiedene Hybridorbitale unterscheiden sich daher im allgemei-
nen nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Energie voneinander. Bei
vollständiger Hybridisierung ist die Orbitalenergie der Hybridorbitale der arith-metische Mittelwert aus den Energiewerten der Ausgangsorbitale. Abb. 61 ver-
deutlicht dies in einem Energieniveauschema (E = Orbitalenergie).

5.2.5 Bindigkeit

Als Bindigkeit oder Bindungszahl bezeichnet man allgemein die Anzahl der

Atombindungen, die von einem Atom gebildet werden. Im CH4 ist das Kohlen-
stoffatom vierbindig. Im Ammoniak-Molekül NH3 ist die Bindigkeit des Stickstoffatoms 3 und diejenige des Wasserstoffatoms 1. Im Ammonium-Ion NH +

4 ist
das N-Atom vierbindig. Das Sauerstoffatom ist im H2O-Molekül zwei- und im

92

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Abb. 61. Energieniveaudiagramme für die Hybridisierungen von s- und p-Orbitalen H3O+-Molekül dreibindig. Das Schwefelatom bildet im Schwefelwasserstoff H2S
zwei Atombindungen aus. Schwefel ist daher in diesem Molekül zweibindig. Im Chlorwasserstoff HCl ist das Chloratom einbindig. Bei Elementen ab der 3. Periode können auch d-Orbitale bei der Bindungsbildung benutzt werden. Entspre-
chend werden höhere Bindungszahlen erreicht: Im PF5 ist das P-Atom fünfbindig; im SF6 ist das S-Atom sechsbindig.

5.2.6 Bindungsordnung, Bindungsgrad

Beide Begriffe werden synonym benutzt. Sie beziehen sich auf die Anzahl der

Bindungen zwischen zwei Atomen. Im Cl2-Molekül ist die Bindungsordnung 1,
im N2-Molekül 3.

5.2.7 Oktettregel

Die Ausbildung einer Bindung hat zum Ziel, einen energetisch günstigeren Zu-
stand (geringere potentielle Energie) zu erreichen, als ihn das ungebundene Ele-
ment besitzt.

Ein besonders günstiger Elektronenzustand ist die Elektronenkonfiguration der

Edelgase. Mit Ausnahme von Helium (1s2) haben alle Edelgase in ihrer äußersten

Schale (Valenzschale) die Konfiguration n s2 n p6 (n = Hauptquantenzahl). Diese

8 Elektronenzustände sind die mit den Quantenzahlen , m und s maximal er-
reichbare Zahl (= Oktett), s. S. 37.

Die Elemente der 2. Periode (Li bis Ne) haben nur s- und p-Valenzorbitale.

Bei der Bindungsbildung streben sie die Edelgaskonfiguration an. Sie können das Oktett nicht überschreiten, und nur vier kovalente Bindungen ausbilden.

Dieses Verhalten ist auch als Oktettregel bekannt.

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

93

Beispiele:

H

. .

..

+

. O

;

H

.

:Cl:

..

;

H

N

H

..

H

H

H

Bei Elementen höherer Perioden können u.U. auch d-Valenzorbitale mit Elektro-
nen besetzt werden, weshalb hier vielfach eine Oktettaufweitung beobachtet wird.

Beispiele sind die Moleküle PCl5 (10 Elektronen um das Phosphoratom) und SF6

(12 Elektronen um das Schwefelatom).

5.2.8 Doppelbindungsregel

Die „klassische Doppelbindungsregel“ besagt:

Elemente der höheren Perioden (Hauptquantenzahl n > 2) können keine pπ-
pπ-Bindungen ausbilden.

Die Gültigkeit der Doppelbindungsregel wurde seit 1964 durch zahlreiche „Aus-
nahmen“ eingeschränkt. Es gibt Beispiele mit Si, P, As, Sb, Bi, S, Te, Sb. Als

Erklärung für die Stabilität der „Ausnahmen“ wird angeführt, dass Elemente der
höheren Perioden offenbar auch pd-Hybridorbitale zur Bildung von π-Bindungen
benutzen können. Hierdurch ergibt sich trotz großer Bindungsabstände eine
ausreichende Überlappung der Orbitale.

Sind größere Unterschiede in der Elektronegativität vorhanden, sind polarisierte Grenzstrukturen an der Mesomerie beteiligt:

El = C ← →

⎯ + El – C –

Beispiele s. Si-, P-Verbindungen.

5.2.9 Radikale

Es gibt auch Substanzen mit ungepaarten Elektronen, sog. Radikale. Beispiele sind das Diradikal O2, NO, NO2 oder organische Radikale wie das Triphenyl-methylradikal. Auch bei chemischen Umsetzungen treten Radikale auf. So bilden
sich durch Photolyse von Chlormolekülen Chloratome mit je einem ungepaarten

Elektron, die mit H2-Molekülen zu Chlorwasserstoff reagieren können (Chlor-
knallgasreaktion), s. S. 276. Andere Beispiele s. Kap. 6.

Substanzen mit ungepaarten Elektronen verhalten sich paramagnetisch. Sie werden von einem magnetischen Feld angezogen.

94

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

5.2.10 Bindungsenergie und Bindungslänge

In Abb. 45 S. 84 wurde gezeigt, dass bei der Kombination von H-Atomen von
einer gewissen Entfernung an Energie freigesetzt wird. Beim Gleichgewichtsab-
stand r0 hat die potentielle Energie Epot des Systems ein Minimum. Die bei der

Bindungsbildung freigesetzte Energie heißt Bindungsenergie, der Gleichge-
wichtsabstand zwischen den Atomkernen der Bindungspartner Bindungslänge.

Beachte: Je größer die Bindungsenergie, umso fester die Bindung. Da die Bindungsstärke und damit die Bindungsenergie im Wesentlichen von der Natur der Atome und der Bindungsordnung abhangen, werden meist mittlere Bindungsenergien tabelliert. Es können auch nur mittlere Kernabstände = Bindungslängen angegeben werden, weil die Atome in den Molekülen um einen Gleichgewichtsabstand schwingen. Da die Atome mit zunehmender Ordnungszahl größer werden, nehmen auch die Bindungslängen zu.

Tabelle 12 zeigt eine Zusammenstellung der Bindungslängen und Bindungsen-
ergien von Kovalenzbindungen.

5.2.11 Mesomerie oder Resonanz

Betrachtet man die Struktur des SO 2–

4 -Ions, stellt man fest: Das S-Atom sitzt in
der Mitte eines regulären Tetraeders; die S–O-Abstände sind gleich und kleiner, als es einem S–O-Einfachbindungsabstand entspricht.

Tabelle 12. Bindungslängen und Bindungsenergien von Kovalenzbindungen

Bindung

Bindungslänge (pm)

Bindungsenergie (kJ · mol–1)

Cl–Cl 199 242

F–H 92 567

Cl–H 127 431

O–H 96 464

N–H

101

389

1 nm = 1000 pm

C=O 122 736

=

10–9m

H–H 74 436

N≡N

110 945

C–H 109 416

C–C 154 346

C=C 135 611

C≡C

121 835

C...C (Benzol)

139

–

C–F

460

C–Cl

335

C–Br

289

C–I

230

C–O

356

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

95

Will man nun den kurzen Bindungsabstand erklären, muss man für die S–O-Bin-
dung teilweisen (partiellen) Doppelbindungscharakter annehmen:

–

–

–

–

O

O

O

O

O

–

–

–

+

–

–

2

–

O S O

O S O

O S O

O S O

O S + O

O

O

O

O

O

–

–

–

Die tatsächliche Elektronenverteilung (= realer Zustand) kann also durch keine Valenzstruktur allein wiedergegeben werden.

Jede einzelne Valenzstruktur ist nur eine Grenzstruktur (mesomere Grenzstruktur, Resonanzstruktur). Die tatsächliche Elektronenverteilung ist eine Überlage-rung (Resonanzhybrid) aller denkbaren Grenzstrukturen. Diese Erscheinung heißt Mesomerie oder Resonanz.

Beachte: Das Mesomeriezeichen ↔ darf nicht mit einem Gleichgewichtszeichen verwechselt werden!

Die Mesomerie bezieht sich nur auf die Verteilung der Valenzelektronen. Grenz-
strukturen (Grenzstrukturformeln) existieren nicht. Sie sind nur unvollständige

Einzelbilder.

Der Energieinhalt des Moleküls oder Ions ist kleiner als von jeder Grenzstruktur.

Je mehr Grenzstrukturen konstruiert werden können, umso besser ist die Elek-
tronenverteilung (Delokalisation der Elektronen) im Molekül, umso stabiler ist
auch das Molekül.

Die Stabilisierungsenergie bezogen auf die energieärmste Grenzstruktur heißt

Resonanzenergie.

Beispiele für Mesomerie sind u.a. folgende Moleküle und Ionen: CO, CO

2–

2, CO3 ,

NO –

–

3 , HNO3, HN3, N3 . Ein bekanntes Beispiel aus der organischen Chemie ist

Benzol, C6H6, (s. Bd. II). Die Resonanzstabilisierungsenergie beträgt für Benzol 150 kJ·mol–1.

5.2.12 Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßungsmodell

Eine sehr einfache Vorstellung zur Deutung von Bindungswinkeln in Molekülen
mit kovalenten oder vorwiegend kovalenten Bindungen ist das Valenzschalen-

Elektronenpaar-Abstoßungsmodell (VSEPR-Modell = Valence Shell Electron Pair Repulsion). Das Modell wurde von Ronald Gillespie und Ronald Nyholm entwickelt und wird deshalb auch Gillespie-Nyholm-Theorie genannt. Es betrachtet die sog. Valenzschale eines Zentralatoms A. Diese besteht aus den bindenden Elektronenpaaren der Bindungen zwischen A und seinen Nachbaratomen

L (Liganden) und eventuell vorhandenen nichtbindenden (einsamen) Elektronenpaaren E am Zentralatom.

96

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Das Modell geht davon aus, dass sich die Elektronenpaare den kugelförmig
gedachten Aufenthaltsraum um den Atomkern (und die Rumpfelektronen) so
aufteilen, dass sie sich so weit wie möglich ausweichen (minimale Abstoßung).

Für die Stärke der Abstoßung gilt folgende Reihenfolge:

einsames Paar – einsames Paar > einsames Paar – bindendes Paar >
bindendes Paar – bindendes Paar.

Wir wollen das VSEPR-Modell an einigen Beispielen demonstrieren:

a) Besonders einfach sind die Verhältnisse bei gleichen Liganden und bei Abwe-
senheit von einsamen Elektronenpaaren. Die wahrscheinlichste Lage der Elek-
tronenpaare in der Valenzschale wird dann durch einfache geometrische Re-
geln bestimmt:

zwei

Paare → lineare Anordnung (

180°),
drei

Paare → gleichseitiges Dreieck (

120°),
vier

Paare → Tetraeder (

109°28'),
sechs

Paare → Oktaeder (

90°).

Bei
fünf Paaren gibt es die quadratische Pyramide und die trigonale Bipyramide. Letztere ist im Allgemeinen günstiger.

b) Besitzt das Zentralatom bei gleichen Liganden einsame Elektronenpaare, wer-
den die in a) angegebenen idealen geometrischen Anordnungen infolge unter-
schiedlicher Raumbeanspruchung (Abstoßung) verzerrt. Nichtbindende (ein-
same) Paare sind diffuser und somit größer als bindende Paare.

Bei den Molekültypen AL4E, AL3E2 und AL2E3 liegen die E-Paare deshalb in
der äquatorialen Ebene.

c) Ist das Zentralatom mit Liganden unterschiedlicher Elektronegativität ver-
knüpft, kommen Winkeldeformationen dadurch zustande, dass die Raumbean-
spruchung der bindenden Elektronenpaare mit zunehmender Elektronegativität
der Liganden sinkt.

d) Bildet das Zentralatom Mehrfachbindungen (Doppel- und Dreifachbindun-
gen) zu Liganden aus, werden die Aufenthaltsräume der Elektronen statt mit
einem mit zwei oder drei bindenden Elektronenpaaren besetzt. Alle an einer

Bindung beteiligten Elektronen werden ohne Rücksicht auf die Bindungsord-
nung als ein Elektronenpaar gezählt. Beispiele: O=C=O, H–C≡N,

H–C≡C–H. Für sie gilt: L = 2, E = 0. Mit experimentellen Befunden gut über-
einstimmende Winkel erhält man bei Berücksichtigung der größeren Ausdeh-
nung und geänderten Form mehrfach besetzter Aufenthaltsräume.

5.2

Atombindung

(kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

97
e) Ist A ein Übergangselement, müssen vor allem bei den Elektronenkonfigura-
tionen d7, d8 und d9 im Allgemeinen starke Wechselwirkungen der d-Elektro-
nen mit den bindenden Elektronenpaaren berücksichtigt werden.

Tabelle 13 zeigt Beispiele für die geometrische Anordnung von Liganden und
einsamen Elektronenpaaren um ein Zentralatom.

5.2.13 Geometrie von Polyedern mit sieben bis zwölf Elektronenpaaren
sieben: Oktaeder mit einem zusätzlichen Punkt über der Mitte einer Dreiecksflä-
che (einhütiges Oktaeder); trigonales Prisma mit einem zusätzlichen Punkt über
der Mitte einer Rechteckfläche (NbF 2–

7 ); pentagonale Bipyramide (IF7);
acht: quadratisches Antiprisma (Archimedrisches Antiprisma) ([TaF8]3–, [ReF8]3–,

[Sr(H2O)8]2+, [Ba(H2O)8]2+); Dodekaeder ([Mo(CN)8]4–, [W(CN)8]4–,

[Zr(Oxalat)4]4–); Würfel bei Actiniden (Na3[PaF8], Na3[UF8], Na3[NbF8] ) neun: trigonales Prisma mit drei zusätzlichen Punkten über den Rechteckflächen ([ReH9]2–, [Sc(H2O)9]3+);
zehn: quadratisches Antiprisma mit zwei zusätzlichen Punkten über den quadratischen Flächen;
elf: pentagonales Antiprisma mit einem zusätzlichen Punkt über der Mitte einer Fünfeckfläche;
zwölf: Ikosaeder (Zwanzigflächner).

Tabelle 13. Anordnung von Liganden und einsamen Elektronenpaaren um ein Zentralatom Aufent-Einsame

Molekül-

Geometrische

Beispiele
haltsraum

Elektronen- typ

Anordnung der
paare

Liganden

2

0 AL2
linear

BeH2, BeCl2

180°

HgCl2

O=C=O

H–C≡N

H–C≡C–H

3 0 AL3
trigonal-

BF3
eben

NO –

3

120°

SO3

Cl2CO

98

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Tabelle 13. Anordnung von Liganden und einsamen Elektronenpaaren um ein Zentralatom (Fortsetzung)

Aufent-

Einsame

Molekül-

Geometrische

Beispiele
haltsraum

Elektronen- typ

Anordnung der
paare

Liganden

1 AL2E

V-förmig NO2

SO2

SnCl2

O3

4 0 AL

2–

4
tetraedrisch CH4,SO4

NH +

4 , SiX4

POCl3

SO2Cl2

1 AL3E

trigonal-

NH3
pyramidal

SO 2–

3

H3O+

PX3, AsX3,

SbCl3

2 AL2E2

V-förmig H2O

H2S

SCl2

5 0 AL5
trigonal-

PF5
bipyramidal

PCl5 (im Dampf)

SF4O

quadratisch-

Sb(C

6H5)5
pyramidal

1 AL4E
tetraedrisch

SF4
verzerrt

SeF4

XeO2F2

5.3 Metallische Bindung

99

Tabelle 13. Anordnung von Liganden und einsamen Elektronenpaaren um ein Zentralatom (Fortsetzung)

Aufent-

Einsame

Molekül-

Geometrische

Beispiele
haltsraum

Elektronen- typ

Anordnung der
paare

Liganden

2 AL3E2

T-förmig ClF3

BrF3

3 AL

–

2E3
linear ICl2

I –

3

XeF2

6 0 AL6
oktaedrisch SF6

PCl –

6

SiF 2–

6

1 AL5E
quadratisch-

ClF5
pyramidal

BrF5

IF5

2 AL4E2
quadratisch-

XeF4
eben

ICl –

4

5.3 Metallische Bindung

Von den theoretischen Betrachtungsweisen der metallischen Bindung ist folgende
besonders anschaulich:

Im Metallgitter stellt jedes Metallatom je nach seiner Wertigkeit (Die Wertigkeit entspricht hier der Zahl der abgegebenen Elektronen, s. auch Oxidationszahl, S.

100

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

201) ein oder mehrere Valenzelektronen dem Gesamtgitter zur Verfügung und
wird ein Kation ( Metallatomrumpf = Atomkern + „innere“ Elektronen). Die Elektronen gehören allen Metallkationen gemeinsam; sie sind praktisch über das
ganze Gitter verteilt (delokalisiert) und bewirken seinen Zusammenhalt. Diese
gleichsam frei beweglichen Elektronen, das sog. „Elektronengas“, sind der Grund für das besondere Leitvermögen der Metalle. Es nimmt mit zunehmender

Temperatur ab, weil die Wechselwirkung der Elektronen mit den Metallkationen zunimmt.

Anmerkung: Bei den so genannten Halbmetallen sind die Verhältnisse umgekehrt.

Für einwertige Metalle ist die Elektronenkonzentration etwa 1023 cm–3!

Das Elektronengas bildet somit den weitaus größten Teil des Volumens eines

Metalls. Es zeigt bei einer Temperaturerhöhung ein „anormales“ Verhalten. Zu
dieser „Entartung“ des Elektronengases s. Lehrbücher der Physik oder Physikali-
schen Chemie.

Es gibt auch eine Modellvorstellung der metallischen Bindung auf der Grundlage
der MO-Theorie (s. S. 81). Hierbei betrachtet man das Metallgitter als ein Rie-senmolekül und baut es schrittweise aus einzelnen Atomen auf. Besitzt z.B. ein Metallatom in der äußersten Schale (Valenzschale) ein s-Atomorbital und nähert
sich ihm ein zweites Atom, werden aus den beiden Atomorbitalen zwei Mole-
külorbitale gebildet. Kommt ein drittes Atom hinzu, werden drei Molekülorbitale erhalten. Im letzten Falle sind die MO dreizentrig, denn sie erstrecken sich über drei Kerne bzw. Atomrümpfe. Baut man das Metallgitter in der angegebenen

Weise weiter auf, kommt mit jedem neuen Atom ein neues MO hinzu. Jedes MO
besitzt eine bestimmte Energie (Energieniveau). Betrachtet man eine relativ große Anzahl von Atomen, so wird die Aufspaltung der Orbitale, d.h. der Abstand zwischen den einzelnen Energieniveaus, durch neu hinzukommende Atome kaum
weiter vergrößert, sondern die Energieniveaus rücken näher zusammen. Sie
unterscheiden sich nur mehr wenig voneinander, und man spricht von einem

Energieband (Abb. 62).

Abb. 62. Aufbau von einem Energieband durch wiederholte Anlagerung von Atomen mit einem s-AO ( Beispiel: Lithium)

5.3 Metallische Bindung

101

Der Einbau der Elektronen in ein solches Energieband erfolgt unter Beachtung der Hund schen Regel und des Pauli-Prinzips in der Reihenfolge zunehmender Energie.

Jedes Energieniveau (MO) kann maximal mit zwei Elektronen mit antipa-
rallelem Spin besetzt werden.

In einem Metallgitter wird jedes Valenzorbital eines isolierten Atoms (z.B. 2s-, 2p-Atomorbital) zu einem Energieband auseinander gezogen. (Die inneren Orbitale werden kaum beeinflusst, weil sie zu stark abgeschirmt sind.) Die Bandbreite (Größenordnung eV) ist eine Funktion des Atomabstandes im Gitter und der Energie der Ausgangsorbitale. Die Bänder sind umso breiter, je größer ihre Energie ist.

Die höheren Bänder erstrecken sich ohne Unterbrechung über den ganzen Kris-
tall. Die Elektronen können daher in diesen Bändern nicht bestimmten Atomen zugeordnet werden. In ihrer Gesamtheit gehören sie dem ganzen Kristall, d.h. die Atome tauschen ihre Elektronen im raschen Wechsel aus.

Das oberste elektronenführende Band heißt Valenzband. Es kann teilweise oder voll besetzt sein. Ein vollbesetztes Band leistet keinen Beitrag zur elektrischen Leitfähigkeit.

Ein leeres oder unvollständig besetztes Band heißt Leitfähigkeitsband oder Lei-
tungsband (Abb. 63 a-c).

In einem Metall grenzen Valenzband und Leitungsband unmittelbar aneinander oder überlappen sich. Das Valenz- bzw. Leitungsband ist nicht vollständig besetzt und kann Elektronen für den Stromtransport zur Verfügung stellen. Legt man an
einen Metallkristall ein elektrisches Feld an, bewegen sich die Elektronen im

Leitungsband bevorzugt in eine Richtung. Verlässt ein Elektron seinen Platz, wird es durch ein benachbartes Elektron ersetzt usw.

Die elektrische Leitfähigkeit der Metalle (> 106 Ω–1 · m–1) hängt von der Zahl derjenigen Elektronen ab, für die unbesetzte Elektronenzustände zur Verfügung
stehen (effektive Elektronenzahl).

a
b

c

Abb. 63 a-c. Schematische Energiebänderdiagramme. a Überlappung eines teilweise besetzten Valenzbandes mit einem Leitungsband. b Überlappung eines gefüllten Valenzbandes mit einem Leitungsband. c Valenz- und Leitungsband sind durch eine „verbotene Zone“ getrennt: Isolator

102

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Mit dem Elektronenwechsel direkt verbunden ist auch die Wärmeleitfähigkeit. Der metallische Glanz kommt dadurch zustande, dass die Elektronen in einem Energieband praktisch jede Wellenlänge des sichtbaren Lichts absorbieren und wieder
abgeben können (hoher Extinktionskoeffizient).

Bei einem Nichtleiter (Isolator) ist das Valenzband voll besetzt und von dem leeren Leitungsband durch eine hohe Energieschwelle = verbotene Zone getrennt.

Beispiel: Diamant ist ein Isolator. Die verbotene Zone hat eine Breite von 5,3 eV.

Halbleiter haben eine verbotene Zone bis zu ΔE ≈ 3 eV. Beispiele: Ge 0,72 eV, Si 1,12 eV, Se 2,2 eV, InSb 0,26 eV, GaSb 0,80 eV, AlSb 1,6 eV, CdS 2,5 eV. Bei

Halbleitern ist das Leitungsband schwach besetzt, weil nur wenige Elektronen die verbotene Zone überspringen können. Diese Elektronen bedingen die Eigenleitung ( Eigenhalbleiter, Beispiele: reines Si, Ge) . Daneben kennt man die sog. Störstellenleitung, die durch den Einbau von Fremdatomen in das Gitter eines Halbleiters verursacht wird ( dotierter Halbleiter, Fremdhalbleiter). Man unterscheidet zwei Fälle: 1. Elektronenleitung oder n-Leitung. Sie entsteht beim Einbau von Fremdatomen, die mehr Valenzelektronen besitzen als die Atome des Wirtsgitters.

Für Germanium als Wirtsgitter sind P, As, Sb geeignete Fremdstoffe. Sie können relativ leicht ihr „überschüssiges“ Elektron abgeben und zur Elektrizitätsleitung zur Verfügung stellen. 2. Defektelektronenleitung oder p-Leitung beobachtet man beim Einbau von Elektronenakzeptoren. Für Germanium als Wirtsgitter eignen sich z.B. B, Al, Ga und In. Sie haben ein Valenzelektron weniger als die Atome
des Wirtsgitters. Bei der Bindungsbildung entsteht daher ein Elektronendefizit
oder „positives Loch“ (= ionisiertes Gitteratom). Das positive Loch wird von
einem Elektron eines Nachbaratoms aufgefüllt. Dadurch entsteht ein neues positi-
ves Loch an anderer Stelle usw. Auf diese Weise kommt ein elektrischer Strom
zustande.

Beachte: Im Gegensatz zu den Metallen nimmt bei den Halbleitern die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur zu, weil mehr Elektronen den Übergang vom Valenzband ins Leitungsband schaffen.

5.3.1 Metallgitter

Die metallische Bindung ist wie die ionische Bindung ungerichtet. Dies führt in festen Metallen zu einem gittermäßigen Aufbau mit hoher Koordinationszahl. 3/5
aller Metalle kristallisieren in der kubisch-dichtesten bzw. hexagonal-dichtesten

Kugelpackung (Abb. 64 und 65). Ein großer Teil der restlichen 2/5 bevorzugt das
kubisch-innenzentrierte = kubisch-raumzentrierte Gitter (Abb. 66). Die unterschiedlichen Gittertypen ergeben sich aus den individuellen Eigenschaften der nur in erster Näherung starren Kugelform der Metallatomrümpfe. Metalle, welche in einer kubisch-dichtesten Packung kristallisieren, sind in der Regel relativ weich und duktil. Abb. 67 gibt einen Überblick über die Gitter ausgewählter Metalle.

5.3 Metallische Bindung

103

Abb. 64. Hexagonal-dichteste Kugelpa-

Abb. 65. Kubisch-dichteste Kugelpackung,
ckung, aufgebaut aus dichtesten Kugel-
aufgebaut aus dichtesten Kugellagen-Ebe-
lagen-Ebenen der Lagenfolge A B A.

nen der Lagenfolge A B C A. (Aus Winkler)

(Aus Winkler)

Anordnung

Koordinationszahl

Raumerfüllung (%)

kubisch- und hexagonal-

12 74,1

dichteste Kugelpackung
kubisch-raumzentriert 8 68,1

Abb. 66. Kubisch--raumzen-
triertes Gitter. Es sind auch
die 6 übernächsten Gitter-
punkte gezeigt

104

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Abb. 67. Vorkommen der kubisch- (A1) und hexagonal- (A3) dichtesten Kugelpackung und des kubisch-innenzentrierten Gitters (A2). Das Symbol für die jeweils stabilste Modifikation ist am größten gezeichnet. Viele Metalle kristallisieren nämlich in verschiedenen Gittern. (Nach Krebs)

5.3.2 Mechanische Eigenschaften der Metalle, Einlagerungsstrukturen

Die besonderen mechanischen Eigenschaften der Metalle ergeben sich aus dem

Aufbau des Metallgitters. Es können nämlich ganze Netzebenen und Schichtpakete verschoben werden, ohne dass Änderungen im Bauprinzip oder Deformationen
auftreten. In den dichtesten Kugelpackungen existieren Tetraeder- und Okta-
ederlücken. Die Zahl der Oktaederlücken ist gleich der Zahl der Bausteine. Die Zahl der Tetraederlücken ist doppelt so groß. Werden nun in diese Lücken (Zwi-schengitterplätze) größere Atome anderer Metalle oder Nichtmetalle wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Bor oder Stickstoff eingelagert, wird die Gleitfähigkeit der Schichten gehemmt bzw. verhindert.

Die kleinen H-Atome sitzen in den Tetraederlücken. B-, N- und C-Atome sitzen
in den größeren Oktaederlücken.

Voraussetzung für die Bildung solcher Einlagerungsmischkristalle ( Einlage-
rungsstrukturen) ist ein Radienverhältnis:

rNichtmetall : rMetall ≤ 0,59.

Da nicht alle Lücken besetzt sein müssen, ist die Phasenbreite groß (s. unten).

Die Substanzen heißen auch legierungsartige Hydride, Boride, Carbide, Ni-
tride. Gebildet werden sie von Metallen der 4. bis 8. Nebengruppe, Lanthanoiden und Actinoiden.

5.3 Metallische Bindung

105

Ihre Herstellung gelingt durch direkte Synthese aus den Elementen bei hohen

Temperaturen unter Schutzgasatmosphäre.

Beispiele: TiC, TiN, VC, TaC, CrC, WC (Widia (wie Diamant), zusammengesin-tert mit Cobalt), das Fe-C-System.

Eigenschaften: Verglichen mit den Metallen haben die Einlagerungsmischkristalle ähnlichen Glanz und elektrische Leitfähigkeit; sie sind jedoch härter (sog. Hart-stoffe) und spröder und haben extrem hohe Schmelzpunkte: TaC, Schmp. 3780 °C.

5.3.3 Legierungen

Der Name Legierung ist eine Sammelbezeichnung für metallische Gemische aus mindestens zwei Komponenten, von denen wenigstens eine ein Metall ist.

Entsprechend der Anzahl der Komponenten unterscheidet man binäre, ternäre,
quaternäre, … Legierungen.

Der Hauptbestandteil heißt Grundmetall, die übrigen Komponenten Zusätze.

Homogene Legierungen haben an allen Stellen die gleiche Zusammensetzung, ihre Bestandteile sind ineinander löslich, s. Mischkristalle (= Feste Lösungen).

Heterogene Legierungen zeigen mindestens zwei verschiedene Phasen, die z.B.

durch Schleifen sichtbar gemacht werden können. Sie können dabei ein Gemenge aus den entmischten Komponenten sein, auch Mischkristalle und/oder intermetallische Verbindungen enthalten.

Mischkristalle sind homogene Kristalle (feste Lösungen) aus verschiedenen Komponenten.

Einlagerungsmischkristalle: s. Einlagerungsstrukturen.

Substitutionsmischkristalle bilden sich mit chemisch verwandten Metallen von gleicher Kristallstruktur und ähnlichem Radius (Abweichungen bis 15 %). Mischt
man der Schmelze eines Metalls ein anderes Metall zu (zulegieren), werden

Atome in dem Gitter der Ausgangssubstanz durch Atome des zulegierten Metalls
ersetzt (substituiert). Die Verteilung der Komponenten auf die Gitterplätze erfolgt statistisch.

5.3.4 Unbegrenzte Mischbarkeit

Bilden zwei Substanzen bei jedem Mengenverhältnis Mischkristalle, spricht man
von unbegrenzter Mischbarkeit. Voraussetzungen dafür sind: gleicher Gittertyp, Abweichungen der Radien ≤ 15 %, geringe Unterschiede in der Elektronegativität.

Das Schmelzdiagramm (Zustandsdiagramm) für einen solchen Fall ist in Abb. 68
angegeben. Es zeigt das Verhalten der Legierungsbestandteile in Abhängigkeit
von Temperatur und Konzentration. Ein Beispiel ist das System Ag-Au.

106

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Abb. 68. Schmelzdiagramm eines binären Systems mit Mischkristallbildung

Erläuterung des Schmelzdiagramms:

Das Diagramm zeigt zwei Kurven. Die Liquiduskurve (Beginn der Erstarrung) trennt die flüssige, die Soliduskurve (Ende der Erstarrung) die feste Phase von dem Zweiphasengebiet ab. Kühlt man die Schmelze ab, wird bei einer bestimmten

Temperatur, z.B. T1, die Liquiduskurve in Punkt 1 erreicht (Erstarrungspunkt).

Hier scheiden sich die ersten Mischkristalle ab. Sie sind angereichert an dem Metall mit dem höheren Schmelzpunkt, hier Au. Ihre Zusammensetzung wird durch

Punkt 2 auf der Soliduskurve angegeben.

Beachte: Die Punkte 1 und 2 gehören zu der gleichen Erstarrungstemperatur T1, d.h.

flüssige und feste Phase haben bei der Erstarrungstemperatur eine unterschiedliche Zusammensetzung.

Durch das Ausscheiden von Gold wird die Schmelze reicher an Silber. Da der

Schmelzpunkt eines Zweikomponentensystems von der Konzentration der

Schmelze abhängt, sinkt die Erstarrungstemperatur der Schmelze entlang der Li-
quiduskurve so weit ab, bis Punkt 3 erreicht ist. Bei genügend langsamer Ab-
kühlung sind die bereits ausgeschiedenen Kristalle im Gleichgewicht mit der Schmelze. Sie können aus der Schmelze so lange Ag aufnehmen, bis sie die bei
der jeweiligen Temperatur stabile Zusammensetzung annehmen. Sie haben dann
schließlich die gleiche Zusammensetzung wie diejenigen Kristalle, die sich bei
dieser Temperatur abscheiden.

Bei rascher Abkühlung liegen die einzelnen Erstarrungsprodukte mehr oder weniger getrennt nebeneinander vor. Zuletzt scheidet sich reines Silber ab. Man
erhält eine inhomogen erstarrte Lösung. Technisch ausgenützt wird dies bei der

Gewinnung bestimmter seltener Metalle, z.B. Silber. Dieser Prozess ist als Sei-
gern bekannt.

5.3 Metallische Bindung

107

Das inhomogene Erstarrungsprodukt lässt sich dadurch homogenisieren, dass man
es bis kurz unter den Schmelzpunkt erwärmt (= Tempern) .

Beachte: In Schmelzen erfolgen Konzentrationsänderungen durch Konvektion und Diffusion, in Kristallen nur durch Diffusion.

Die Röntgendiagramme von Mischkristallen zeigen die gleiche Struktur wie die der einzelnen Komponenten. Ihre Gitterkonstanten liegen zwischen den Werten
der Komponenten.

5.3.5 Überstrukturphasen

In Mischkristallen, deren Zusammensetzung (angenähert) einem einfachen stöchi-
ometrischen Verhältnis entspricht, bildet sich bisweilen eine geordnete Verteilung der einzelnen Komponenten auf die verschiedenen Gitterplätze aus. In solchen

Fällen spricht man von einer Überstrukturphase. Ihre Existenz zeigt sich in einem sprunghaften Ansteigen der elektrischen Leitfähigkeit und Duktilität und im Röntgendiagramm durch das Auftreten zusätzlicher Interferenzlinien. Beispiele: CuAu, Cu3Au, Al3Ti, Al3Zr, FeAl, Fe3Al.

5.3.6 Eutektische Legierungen

Eutektische Legierungen sind Beispiele für Zweikomponentensysteme ohne Mischkristall- und Verbindungsbildung.

Sind die beiden Komponenten im geschmolzenen Zustand unbegrenzt mischbar,
und erfolgt beim Erstarren eine vollständige Entmischung, so erhält man ein Schmelzdiagramm, welches dem in Abb. 67 ähnlich ist. Beispiele: System Antimon-Blei, Silber-Blei, Bismut-Cadmium, Zink-Cadmium oder NH4Cl-Wasser.

Abb. 69. Schmelzdiagramm einer Legierung A/B ohne Mischkristall- und Verbindungsbildung

108

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Erläuterung des Schmelzdiagramms von Abb. 69:

Kurve (1) – E zeigt die Abhängigkeit des Schmelzpunktes des Systems vom Kon-
zentrationsverhältnis A/B, ausgehend von 100 % A.

Kurve (2) – E zeigt die Abhängigkeit, ausgehend von 100 % B. Das Diagramm ist
somit aus zwei Teildiagrammen zusammengesetzt.

In jedem Kurvenpunkt herrscht Gleichgewicht zwischen flüssiger und fester

Phase. Jeder Kurvenpunkt gibt die Temperatur an, bei der für das zugehörige

Konzentrationsverhältnis A/B bzw. B/A die erste Kristallausscheidung aus der

Schmelze erfolgt.

Aus Schmelzen der Zusammensetzung 60–100 % A scheidet sich beim Abkühlen
die reine Komponente A ab, da sonst die Schmelze für die jeweilige Temperatur
übersättigt wäre. Dadurch wird die Schmelze mit der Komponente B angereichert.

Aus Schmelzen der Zusammensetzung 40–100 % B scheidet sich beim Abkühlen
die reine Komponente B ab. Dadurch reichert sich die Schmelze mit der Kompo-
nente A an.

Weil der Schmelzpunkt eine Funktion der Konzentration der Schmelze ist (s. Ge-
frierpunktserniedrigung, S. 184), sinkt die Erstarrungstemperatur auf der Kurve

(1) – E bzw. auf der Kurve (2) – E bis zum Punkt E hin ab. Da es sich hier nicht um ein ideales System handelt, gilt das Raoultsche Gesetz (S. 183) nur angenähert und die Kurvenzüge sind nicht gerade.

Punkt E heißt eutektischer Punkt. Hier ist die Schmelze an A und B gesättigt. Bei dieser Temperatur scheiden sich gleichzeitig Kristalle von A und B in einem dichten mikrokristallinen Gemenge so lange aus, bis alles erstarrt ist. Das vorliegende Kristallgemisch heißt Eutektikum (= gut bearbeitbar; griech.: eu- gut, teko schmelzen), weil viele technisch brauchbare Legierungen eine Zusammensetzung
in der Nähe des eutektischen Punktes besitzen. Die zugehörige Temperatur ist die eutektische Temperatur. Das eutektische Gemisch des Systems Sb-Pb hat z.B. die Zusammensetzung: 13 % Sb, 87 % Pb. Das technische Hartblei besteht aus 15 %

Sb und 85 % Pb.

Im besonderen Fall einer wässrigen Salzlösung (NH4Cl/H2O) nennt man den eu-
tektischen Punkt kryohydratischen Punkt und das Eutektikum Kryohydrat.

Die Kenntnis des eutektischen Punktes ist besonders dann von Bedeutung, wenn
man den Schmelzpunkt einer Substanz herabsetzen will. Ein Beispiel hierfür ist
das System Al2O3/Na3AlF6, das für die elektrolytische Herstellung von Aluminium benutzt wird. Der Schmelzpunkt von Al2O3 ist 2046 °C. Das eutektische Gemisch
mit 18,5 % Al2O3 und 81,5 % Na3AlF6 schmilzt bei 935 °C!

Im Labor und in der Technik benutzt man Eutektika auch bei Kältemischungen,

Auftausalzen, bei Salzschmelzen als Heizbäder, bei „Schmelzlegierungen“ als

Lote und Schmelzsicherungen.

5.3 Metallische Bindung

109

5.3.7 Mischungslücke

Viel häufiger als eine unbegrenzte Mischbarkeit in geschmolzenem und festem

Zustand ist der Fall, dass zwei Metalle im festen Zustand nur in einem begrenzten Bereich Mischkristalle bilden. Das Konzentrationsgebiet, in dem eine begrenzte

Mischbarkeit auftritt, heißt Mischungslücke. Ihre Größe ist stark temperaturabhängig. Beispiele mit Mischungslücken sind die Systeme Ag-Sn, Pb-Sn oder Au-Ni.

5.3.8 Intermetallische Verbindungen oder intermetallische Phasen

Kristallarten in Legierungen, die von den Kristallen der Legierungsbestandteile
und ihren Mischkristallen durch Phasengrenzen abgegrenzt sind, nennt man inter-
metallische Verbindungen. Da diese Substanzen vielfach keine eindeutige oder konstante stöchiometrische Zusammensetzung besitzen, bezeichnet man sie häufig
auch als intermetallische Phasen. Zum Begriff der Phase s. S. 175.

Beachte: Intermetallische Verbindungen bilden sich nicht zwischen Metallen derselben Gruppe im PSE (Tammann-Regel) .

Intermetallische Phasen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften meist von ihren Bestandteilen. Sie haben einen geringeren metallischen Charakter. Daher sind sie meist spröde und besitzen ein schlechteres elektrisches Leitvermögen als die reinen Metalle.

Abb. 70 zeigt das Schmelzdiagramm des Systems Magnesium-Blei. Bei 67 %

Magnesium und 33 % Blei zeigt die Schmelzkurve ein Maximum. Der Punkt heißt
dystektischer Punkt. Das Maximum der Schmelzkurve gehört zu der intermetallischen Verbindung Mg2Pb mit einem Schmp. von 551 °C. Der dystektische Punkt liegt zwischen zwei eutektischen Punkten.

Im Röntgendiagramm der erkalteten Legierung erkennt man das Vorliegen einer
intermetallischen Phase am Auftreten neuer Interferenzen.

Abb. 70. Schmelzdiagramm Magnesium-Blei. (Nach Hofmann-Rüdorff)

110

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

5.3.9 Beispiele für intermetallische Phasen

5.3.9.1 Metallische Phasen

Hume-Rothery-Phasen, benannt nach dem britischen Metallurgen William Hume-Rothery (1899–1968), sind intermetallische Phasen, die in Legierungen der Elemente Cu, Ag, Au; Mn; Fe, Co, Ni, Rh, Pd, Pt mit den Elementen Be, Mg, Zn, Hg; Al, Ga, In, Tl; Si, Ge, Sn, Pb; La, Ce, Pr, Nd vorkommen. Ein schönes Beispiel für das Auftreten dieser Phasen bietet das System Cu-Zn (Messing). Abb. 71 zeigt die Stabilitätsbereiche der einzelnen — mit griechischen Buchstaben gekenn-zeichneten — Phasen bei Zimmertemperatur.

Beschreibung der einzelnen Phasen
α-Phase: In dem kubisch-dichtesten Cu-Gitter werden Cu-Atome statistisch
durch Zn-Atome ersetzt. Struktur: Kubisch-dichteste Packung. Anmer-
kung: kalt verformbares Messing ist die α-Phase mit weniger als 37 %

Zn.

β-Phase: Zusammensetzung: etwa CuZn. Struktur: kubisch-raumzentriertes Gitter, in dem alle Punktlagen statistisch von Cu- und Zn-Atomen besetzt sind ( CsCl-Struktur).

γ-Phase: Zusammensetzung: etwa Cu5Zn8. Struktur: kompliziertes kubisches Gitter mit 52 Atomen in der Elementarzelle. Im Gegensatz zur β- und ε-Phase ist die γ-Phase hart und brüchig und besitzt einen höheren
elektrischen Widerstand.

ε-Phase: Zusammensetzung: etwa CuZn3. Struktur: Hexagonal-dichteste Kugelpackung.

η-Phase: In dem hexagonal-dichtesten Zn-Gitter kann etwas Kupfer (bis 2 %) unter Mischkristallbildung gelöst sein.

α β γ ε η

Zweiphasen-
gebiet
ε + η

20 40 60 80 100

Massenanteil (%) Zn

Abb. 71. Phasen und ihre Homogenitätsbereiche im System Cu-Zn bei Zimmertemperatur.

Die vier hellen Zwischenräume sind Zweiphasengebiete.

5.3 Metallische Bindung

111

Tabelle 14. Beispiele zur Hume-Rothery-Regel

Phase

Valenzelektronen

Atome

Verhältnis
β- Phase

CuZn, AgCd

1 + 2

2

3 : 2 (= 21 : 14)

kubisch-

CoZn

0 + 2 · 3

4

3 : 2

3
raumzentriert Cu

3 + 3

4

3 : 2

3Al

FeAl

0 + 3

2

3 : 2

Cu

5 + 4

6

3 : 2

5Sn
γ- Phase

Cu

5 + 2 · 8

13

21 : 13

5Zn8, Ag5Cd8

52 Atome in

Fe

0 + 2 · 21

26

21 : 13

5Zn21
der

Zelle

Cu

9 + 3 · 4

13

21 : 13

9Al4

Cu

31 + 4 · 8

39

21 : 13

31Sn8
ε- Phase

CuZn

1 + 2 · 3

4

7 : 4 (= 21 : 12)

3, AgCd3
hexagonal-

Ag

5 + 3 · 3

8

7 : 4

5Al3
dichteste

Cu

3 + 4

4

7 : 4

3Sn

Kugelpackung

Beachte: Die Phasenbreite der Hume-Rothery-Phasen ist relativ groß. D.h. die Zusammensetzung kann innerhalb weiter Grenzen schwanken.

Die gleiche Reihenfolge der Phasen wird — bei anderen Zusammensetzungen —
auch bei anderen Systemen beobachtet. Der Grund hierfür ist eine als Hume-Ro-
thery-Regel (Tabelle 14) bekannt gewordene Beobachtung, wonach das Auftreten der einzelnen Phasen mit einem ganz bestimmten Verhältnis zwischen der Anzahl
der Valenzelektronen und der Anzahl der Atome verknüpft ist. Diese Regel ist al-
lerdings nicht streng gültig.

Günstige Voraussetzungen für das Auftreten von Hume-Rothery-Phasen liegen
vor, wenn sich beide Metalle bei verschiedener Kristallstruktur in den Atomab-
ständen um nicht mehr als 15 % unterscheiden und das niedriger wertige Metall in einer kubisch-dichtesten Packung kristallisieren kann.

Die Elemente der VIIIb-Gruppe des PSE (und La, Ce, Pr, Nd) bekommen formal
die Elektronenzahl Null.

Laves-Phasen, benannt nach dem deutschen Mineralogen Fritz Laves (1906–

1978), haben die Zusammensetzung AB2. Ausschlaggebend für ihre Existenz ist das Radienverhältnis mit einem Idealwert — bei kugeligen Bausteinen — von

1,225. Die Anzahl der Valenzelektronen beeinflusst die Struktur. Möglich sind drei verwandte Kristallstrukturen:

MgCu2 (kubisch)

Beispiele: CaAl2, ZrV2, AgBe2, KBi2

MgZn2 (hexagonal) Beispiele: KNa2, BaMg2, CdCu2, MgZn2, TiFe2

MgNi2 (hexagonal) Beispiele: MgNi2, TiCo2, ZrFe2

112

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Die Struktur dieser Phasen gleicht zwei ineinander gestellten Metallgittern. Die A–A-Abstände und die B–B-Abstände sind jeweils für sich kleiner als die A–B-Abstände. Die KZ der A-Atome im A-Gitter ist 4 und die KZ der B-Atome im

B-Gitter ist 6. Jedes A-Atom hat zusätzlich 12 B-Atome und jedes B-Atom zu-
sätzlich 6 A-Atome als Nachbarn. Die Raumerfüllung der dichten Kugelpackung, die sich hierbei ergibt, liegt zwischen der hexagonal-dichtesten Packung und der des kubisch-raumzentrierten Gitters.

5.3.9.2 Halbmetallische Phasen

Zintl-Phasen besitzen einen beträchtlichen ionischen Bindungsanteil (z.B. die Phasen NaTl, NaIn, LiAl, LiGa; Mg2Si, Mg2Sn; LiAg, LiTl, MgTl, MgAg. Bei
normaler Temperatur sind sie elektrische Isolatoren. Sie lösen sich bis zu einem gewissen Grad in wasserfreien flüssigen Ammoniak, und die Lösungen zeigen

Ionenleitfähigkeit. Benannt wurden sie nach dem deutschen Chemiker Eduard Zintl.

Struktur: NaTl-Gitter. Die Tl- und Na-Atome bilden für sich jeweils ein Dia-
mantgitter. Das edlere Metall bestimmt den Gitteraufbau. Das unedlere ist kleiner und sitzt in den Lücken. Man nimmt einen Übergang zur ionischen Bindung an:

Na+ Tl – (Natriumthallid-Struktur).

Beachte: Wird einer gegebenen Struktur eine gleiche Struktur mit anderen Atomen über-lagert, spricht man von einer Überstruktur.

CaF2-Gitter (Abb. 36, S. 76): In diesem Gitter kristallisieren Mg2Si, Mg2Sn. Die Mg-Atome besetzen hierbei die Positionen der F–-Ionen und die Si- bzw.

Sn-Atome die Positionen der Ca2+-Ionen (= Antifluorit-Gitter, s. Abb. 34 S. 76).

CsCl-Gitter (Abb. 33, S. 76): Bei diesen Phasen ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Valenzelektronen und der Anzahl der Atome 3:2. Beispiel: LiAg.

Zintl- Phasen haben eine stöchiometrische Zusammensetzung bzw. eine geringe Phasenbreite.

Nickelarsenid-Phasen sind ebenfalls Phasen mit einem ionischen Bindungsan-
teil. Sie bilden sich bei der Kombination von Übergangselementen mit den

Elementen Sn, As, Sb, Bi, Te, Se oder S. Beispiele: CuSn, FeSn, FeSb, FeSe, Co3Sn2, NiAs, NiBi, CrSb, AuSn. Die NiAs-Struktur wurde auf S. 80 (Abb. 39)

besprochen.

5.3.10 Fe–C-System

Zu den wichtigsten Legierungen gehören die Eisen-Kohlenstoff-Legierungen
wegen ihrer Bedeutung für die Eigenschaften des technischen Eisens.

In den erstarrten Legierungen lassen sich eine ganze Reihe von Bestandteilen
unterscheiden. Das Zustandsdiagramm der Eisen-Kohlenstoff-Legierungen findet
sich in Abb. 72. Die wichtigsten Bestandteile sind:

5.3 Metallische Bindung

113

– Ferrit = reines α-Fe (kubisch-raumzentriert, ferromagnetisch).

– Graphit

– Zementit, Fe3C. Graue orthorhombische Kristalle, etwa 270mal härter als reines Eisen, spröde, schwer schmelzbar. Die Fe-Atome bilden Prismen, in deren Mittelpunkten die C-Atome sitzen.

– Austenit ist eine feste Lösung von Kohlenstoff in γ-Fe, die nur bei hoher Temperatur beständig ist. In den Zentren und Kantenmitten der Elementar-würfel des γ-Fe (kubisch-flächenzentriert) werden statistisch C-Atome einge-
baut. Stabil ist das Gitter nur, wenn lediglich ein Bruchteil der Gitterplätze
durch C-Atome besetzt sind (0–8 % C).

– Martensit entsteht als (metastabiles) Umwandlungsprodukt von Austenit beim schnellen Abkühlen (Abschrecken, Härten). Es ist eine übersättigte feste Lö-
sung von Kohlenstoff in α-Fe. Das Gitter enthält Spannungen. Durch langsa-
mes Erwärmen („Anlassen“ des Stahls) werden die Spannungen beseitigt; es
entstehen teilweise Zementit und Ferrit. Die Härte und Sprödigkeit nimmt ab.

– Ledeburit ist ein eutektisches Gemenge von Zementit und Austenit.

– Perlit ist ein eutektisches Gemenge von Zementit und Ferrit.

Beachte: Roheisen ist wegen seines C-Gehalts (bis 4 %) spröde und erweicht beim Erhitzen plötzlich. Es ist weder schmiedbar noch schweißbar.

Abb. 72. Zustandsdiagramm von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen (vereinfacht). E und D
sind eutektische Punkte. Bei 768 °C ( Curie-Temperatur) wird α-Fe paramagnetisch

114

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Stahl (schmiedbares Eisen) hat einen C-Gehalt von 0,5–1,7 %. Der Kohlenstoff-Gehalt ist erforderlich, um Stahl härten zu können. Bei einem C-Gehalt < 0,5 %
erhält man nicht härtbaren Stahl = Schmiedeeisen.

Beim „Härten“ erhitzt man Eisen mit einem C-Gehalt von 0,5–1,7 % (= Perlit) auf
ca. 800 °C. Durch das Erhitzen entsteht Austenit. Beim „Abschrecken“ erfolgt teilweise Umwandlung von γ-Fe in α-Fe und Bildung einer metastabilen Phase =

Martensit.

Erhitzen („Anlassen“) von gehärtetem Stahl auf verschiedene Temperaturen ergibt

Zwischenzustände mit bestimmter Härte und Zähigkeit ( „Vergüten“).

Wichtige Stahllegierungen enthalten noch Zusätze (zulegiert):

V2A-Stahl (Nirosta): 71 % Fe, 20 % Cr, 8 % Ni, 0,2 % Si, C, Mn.

Schnelldrehstahl: 15–18 % W, 2–5 % Cr, 1–3 % V.

5.4 Zwischenmolekulare Bindungskräfte, schwache Bindungen

Voraussetzung für das Zustandekommen zwischenmolekularer Bindungskräfte ist
eine Ladungsasymmetrie (elektrischer Dipol).

Dipol-Dipol-Wechselwirkungen treten zwischen kovalenten Molekülen mit ei-
nem Dipolmoment auf. Die resultierenden Bindungsenergien betragen 4 bis 25
kJ · mol–1. Sie sind stark temperaturabhängig: Steigende Temperatur verursacht
eine größere Molekülbewegung und somit größere Abweichungen von der opti-
malen Orientierung.

Dipol-Dipol-Anziehungskräfte wirken in Flüssigkeiten und Feststoffen. Ihre

Auswirkungen zeigen sich in der Erhöhung von Siedepunkten und/oder Schmelz-punkten. Von Bedeutung sind diese Kräfte auch beim Lösen polarer Flüssig-
keiten ineinander. Ein Beispiel ist die unbegrenzte Löslichkeit von Ethanol in Wasser und umgekehrt.

5.4.1 Wasserstoffbrückenbindungen

Das Konzept der Wasserstoffbrücken wurde erstmals 1920 von Wendell Mitchell

Latimer und Worth H. Rodebush zur Erklärung der hohen Dielektrizitätskonstante von Wasser beschrieben.

Dipolmoleküle können sich zusammenlagern (assoziieren) und dadurch größere

Molekülverbände bilden. Kommen hierbei positiv polarisierte H-Atome zwischen zwei negativ polarisierte F-, O- oder N-Atome zu liegen, kommt es zu einer Anziehung, es bilden sich sog. Wasserstoffbrückenbindungen aus.

5.4 Zwischenmolekulare Bindungskräfte, schwache Bindungen

115

Beispiel:

F
δ− δ+
δ− δ+

F

H

F

H

H

H

H

Fluorwasserstoff, HF

F

F

Wasserstoffbrückenbindung

Bei Zimmertemperatur liegt (HF)3 vor. Ab 90 °C existieren einzelne HF-Moleküle:

Dissoziation

(HF) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
n ←⎯⎯⎯⎯⎯

⎯ n · HF

(n = 2 bis 8 und höher)

Assoziation

Wasser und Ammoniak sind weitere Beispiele für Moleküle mit starken Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Molekülen ( intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen).

Ein Wassermolekül kann an bis zu vier Wasserstoffbrückenbindungen beteiligt sein: im flüssigen Wasser sind es eine bis drei, im Eis drei bis vier. Auch das viel größere CH3COOH-Molekül (Essigsäure) liegt z.B. noch im Dampfzustand
dimer vor. Wasserstoffbrückenbindungen sind im Wesentlichen elektrostatischer

Natur. Sie besitzen ungefähr 5 bis 10 % der Stärke ionischer Bindungen, d.h. die Bindungsenergie liegt zwischen 8 und 42 kJ · mol–1.

Wasserstoffbrückenbindungen bedingen in Flüssigkeiten (z.B. Wasser) und Fest-
körpern (z.B. Eis) eine gewisse Fernordnung (Struktur). Sie beeinflussen die Ei-
genschaften vieler biochemisch wichtiger Moleküle, s. hierzu Bd. II.

Verbindungen mit Wasserstoffbrückenbindungen haben einige ungewöhnliche

Eigenschaften: sie besitzen hohe Siedepunkte (Kp. von Wasser = 100 °C, im Ge-
gensatz dazu ist der Kp. von CH4 = –161,4 °C), hohe Schmelzpunkte, Verdamp-
fungswärmen, Schmelzwärmen, Viskositäten, und sie zeigen eine besonders aus-
geprägte gegenseitige Löslichkeit; s. auch Bd. II.

Wasserstoffbrückenbindungen können sich, falls die Voraussetzungen gegeben
sind, auch innerhalb eines Moleküls ausbilden ( intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen).

Beispiel:

H

O

H

O

116

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

Dipol-Induzierte Dipol-Wechselwirkungen entstehen, wenn Molekülen ohne

Dipolmoment wie H2, Cl2, O2, CH4 durch Annäherung eines Dipols (z.B. H2O)

eine Ladungsasymmetrie aufgezwungen wird (induziertes Dipolmoment). Zwi-
schen Dipol und induziertem Dipol wirken Anziehungskräfte, deren Energie zwi-
schen 0,8 und 8,5 kJ·mol–1 liegt. Die Größe des induzierten Dipols und als Folge davon die Stärke der Anziehung ist abhängig von der Polarisierbarkeit des unpolaren Teilchens. Die Polarisierbarkeit α ist ein Maß für die Verschiebbarkeit der Elektronenwolke eines Teilchens (geladen oder ungeladen) in einem elektrischen Feld der Stärke F. Durch das Feld wird ein Dipolmoment µ induziert, für das gilt: µ = α · F. Die Polarisierbarkeit ist eine stoffspezifische Konstante.

Moleküle mit großen, ausgedehnten Ladungswolken sind leichter und stärker
polarisierbar als solche mit kleinen, kompakten.

Als Beispiel für das Wirken Dipol-Induzierter Dipol-Kräfte kann die Löslichkeit
von unpolaren Gasen wie H2, O2 usw. in Wasser dienen.

Ionen-Dipol-Wechselwirkungen sind sehr starke Anziehungskräfte. Die freiwerdende Energie liegt in der Größenordnung von 40 bis 680 kJ · mol–1. Ionen-

Dipol-Kräfte wirken vor allem beim Lösen von Salzen in polaren Lösemitteln.

Die Auflösung von Salzen in Wasser und die damit zusammenhängenden Er-
scheinungen werden auf S. 182 ausführlich behandelt.

5.4.2 Van der Waalssche Bindung ( van der Waals-Kräfte, Dispersionskräfte) Van der Waals-Kräfte nennt man zwischenmolekulare „Nahbereichskräfte“. Sie beruhen ebenfalls auf dem Coulomb schen Gesetz. Da die Ladungsunterschiede relativ klein sind, ergeben sich verhältnismäßig schwache Bindungen mit einer

Bindungsenergie zwischen 0,08–42 kJ · mol–1. Die Stärke der Bindung ist stark
abhängig von der Polarisierbarkeit der Atome und Moleküle und somit von deren

Größe. Benannt wurden sie nach dem niederländischen Physiker Johannes D. van der Waal der sie 1869 entdeckte und dafür 1910 den Nobelpreis für Physik erhielt.

Für die potentielle Energie (U) gilt in Abhängigkeit vom Abstand (r) zwischen
den Teilchen:

U ≈ 1/r6 F (= Kraft) = –∂U/∂r

Die Reichweite der van der Waals-Kräfte ist sehr klein.

Van der Waals-Kräfte wirken grundsätzlich zwischen allen Atomen, Ionen und Molekülen, auch wenn sie ungeladen und unpolar sind. In den Kohlenwasserstof-fen zum Beispiel ist die Ladungsverteilung im zeitlichen Mittel symmetrisch. Die Elektronen bewegen sich jedoch ständig. Hierdurch kommt es zu Abweichungen
von der Durchschnittsverteilung und zur Ausbildung eines kurzlebigen Dipols.

Dieser induziert im Nachbarmolekül einen weiteren Dipol, so dass sich schließlich die Moleküle gegenseitig anziehen, obwohl die induzierten Dipole ständig wechseln (fluktuierende Dipole).

5.4 Zwischenmolekulare Bindungskräfte, schwache Bindungen

117

Van der Waals-Kräfte sind auch dafür verantwortlich, dass inerte Gase wie z.B.

Edelgase (He: Kp. –269 °C, Ar: Kp. –189 °C, Xe: Kp. –112 °C, Cl2: Kp. –34 °C,
oder CH4: Kp. –161,4 °C) verflüssigt werden können.

Folgen der van der Waals-Bindung sind z.B. die Zunahme der Schmelz- und Sie-
depunkte der Alkane mit zunehmender Molekülgröße (s. Bd. II), die Bindung von

Phospholipiden (s. Bd. II) an Proteine (Lipoproteine in Membranen) und die hyd-rophoben Wechselwirkungen im Innern von Proteinmolekülen (s. Bd. II).

Die Kohlenwasserstoffketten kommen dabei einander so nahe, dass Wassermole-
küle aus dem Zwischenbereich herausgedrängt werden. Dabei spielen Entropie-
effekte (s. S. 256) eine wichtige Rolle: Hydrophobe Gruppen stören infolge ihrer

„Unverträglichkeit“ mit hydrophilen Gruppen die durch Wasserstoffbrücken-
bindungen festgelegte Struktur des Wassers. Die Entropie S des Systems nimmt
zu und damit die Freie Enthalpie G ab, d.h. die Assoziation der Molekülketten
wird stabilisiert. Zu S und G s. S. 257.

6 Komplexverbindungen

Bindungen in Komplexen

Komplexverbindung, Koordinationsverbindung, Koordinationseinheit oder kurz Komplex heißt eine Verbindung, die ein Zentralteilchen (Koordinationszentrum) enthält, das ein Atom oder Ion sein kann und von einer Ligandenhülle umgeben ist. Die Zahl der Liganden (Anionen, neutrale polarisierte oder polarisierbare

Moleküle oder organische Moleküle mit polaren Gruppen) ist dabei größer als die

Zahl der Bindungspartner, die man für das Zentralteilchen entsprechend seiner

Ladung und Stellung im PSE erwartet.

Wendet man dieses Kriterium auf Moleküle und Molekülanionen an, dann sind

CH

–

–

2–

4, BF3, PF5, SF6, SO3 kovalente Moleküle; BF4 , ClO4 , SO4 und andere Ha-logenate ZO –
n (Z = Halogen, n = 1 bis 4) Beispiele für komplexe Anionen, weil in
diesen Anionen B, S oder die Halogene mehr Bindungspartner binden, als ihnen
nach ihrer Stellung im PSE zukommt.

Durch die Komplexbildung verlieren die Komplexbausteine ihre spezifischen

Eigenschaften.

So kann man z.B. in der Komplexverbindung K3[Fe(CN)6] weder die Fe3+-Ionen
noch die CN–-Ionen qualitativ nachweisen; die Bausteine sind „maskiert“. Erst
nach der Zerstörung des Komplexes, z.B. durch Kochen mit Schwefelsäure, ist es
möglich. Diese Eigenschaft unterscheidet Komplexe von den Doppelsalzen ( Bei-
spiel: Alaune, M(I)M(III)(SO4)2 · 12 H2O, s. Bd. IV). Die Komplexe bzw. Komplexionen besitzen als ganzes spezifische Eigenschaften. Bisweilen besitzen sie
charakteristische Farben. Bei Komplexbildung ändert sich z.B. die elektrische

Leitfähigkeit. Sie ist kleiner als die Summe der Leitfähigkeiten der Komponenten.

Änderungen beobachtet man auch bei physikalischen Eigenschaften wie Dampf-
druckerniedrigung (Gefrierpunktserniedrigung, Siedepunktserhöhung), osmoti-
schen Druck usw. welche von der Teilchenzahl abhängen.

Die Zahl der Liganden, die das Zentralteilchen umgeben, ist die Koordinations-
zahl (KoZ oder KZ). Die Position, die ein Ligand in einem Komplex einnehmen kann, heißt Koordinationsstelle. Konfiguration nennt man die räumliche Anordnung der Atome in einer Verbindung.

Zentralteilchen sind meist Metalle und Metallionen. Liganden können eine Viel-
zahl von Ionen und Molekülen sein, die einsame Elektronenpaare zur Verfügung stellen können.

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_6, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

120

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

Tabelle 15

Einzähnige Liganden

_

_

_

.

_

+

C

O ,

C

N , NO ,

N

O , NH , NR

S C

N

2

3

3 ,

_

_

_

_

_

_

SR , OH ,

H O

2

,

ROH

RCO , F ,

Cl

, Br , I

2

,

2

Mehrzähnige Liganden

Zweizähnige Liganden

OH

–O O –

N

C

CH3

H N

NH

C

C

2

2

N

C

CH

C

C

3

O

O

H

H

2

2

OH

Oxalat-Ion Ethylendiamin

„(en“) Diacetyldioxim

O

O

H CC

CCH

3

3

N

N

CH

Acetylacetonat-Ion („acac– “)

2,2'-Dipyridyl („dipy“)

Dreizähniger Ligand

Vierzähniger Ligand

H N

NH

2

2

–

CH CO

H C

CH

2

2

2

2

–

H C

CH

N

CH CO

2

2

2

2

–

N

CH CO

2

2

Diethylentriamin („dien“)

Anion der Nitrilotriessigsäure

Die Pfeile deuten die freien Elektronenpaare an, die die Koordinationsstellen besetzen.

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

121

Tabelle 15. (Fortsetzung)

Fünfzähniger Ligand

Sechszähniger Ligand

–

–

O C

CO

2

2

CO–

–

–

CO CO

2

2

2

CH

CH

2

2

H C

CH

2

C

2

N

C

C

N

H

N

H

H

2

N

2

2

H

CH

CH

C

C

2

2

H

H

–O C

CO –

2

2

2

2

Anion der Ethylendiamin-

Anion der Ethylendiamintetraessig-
triessigsäure säure,

EDTA

Die Pfeile deuten die freien Elektronenpaare an, die die Koordinationsstellen besetzen.

Besetzt ein Ligand eine Koordinationsstelle, so heißt er einzähnig, besetzt er mehrere Koordinationsstellen am gleichen Zentralteilchen, so spricht man von einem
mehrzähnigen Liganden oder Chelat-Liganden. Die zugehörigen Komplexe nennt man Chelatkomplexe.

Werden zwei Zentralteilchen über Liganden verbrückt oder durch Bindungen
zwischen den Zentralteilchen miteinander verbunden, entstehen mehrkernige

Komplexe. Abb. 73 zeigt einen zweikernigen Komplex. Brückenliganden sind
meistens einzähnige Liganden, die geeignete einsame Elektronenpaare besitzen.

Tabelle 15 enthält eine Auswahl ein- und mehrzähniger Liganden.

Als größere selektive Chelatliganden finden neuerdings Kronenether (macro-cyclische Ether) und davon abgeleitete Substanzen Verwendung. Mit ihnen lassen
sich auch Alkali- und Erdalkali-Ionen komplexieren. Ein Beispiel zeigt Abb. 75.

Man kennt auch hydrophile Komplexe (Beispiele: Aqua-Komplexe, Ammin-

Komplexe) und lipophile Komplexe (Beispiel: einkernige Carbonyle, Sandwich-Verbindungen).

(C H ) P

Cl

Cl

2 5 3

Pt

Pt

Cl

Cl

P(C H )

2

(vier dsp -Hybrid-Orbitale, Quadrat)

2 5 3

Abb. 73. Beispiel für einen quadratischen Komplex

122

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

6.1 Chelateffekt

Komplexe mit Chelatliganden sind im Allgemeinen stabiler als solche mit ein-
zähnigen Liganden. Besonders stabil sind Komplexe, in denen fünfgliedrige Ring-
systeme mit Chelatliganden gebildet werden. Diese Erscheinung ist als Chelatef-
fekt bekannt. Erklärt wird der Effekt mit einer Entropiezunahme des Systems (Komplex und Umgebung) bei der Substitution von einzähnigen Liganden durch

Chelatliganden. Es ist nämlich wahrscheinlicher, dass z.B. ein Chelatligand, der bereits eine Koordinationsstelle besetzt, auch eine weitere besetzt, als dass ein einzähniger Ligand (z.B. H2O) von einem anderen einzähnigen Liganden (z.B.

NH3) aus der Lösung ersetzt wird. Über Entropie s. S. 256.

Bei geeigneten mehrzähnigen Liganden liefern auch Mesomerieeffekte einen Bei-
trag zur besonderen Stabilität von Chelatkomplexen.

6.1.1 Beispiele für Komplexe

Beachte: Je nach der Summe der Ladungen von Zentralteilchen und Liganden sind die Komplexe entweder neutral oder geladen (Komplex-Kation bzw. Komplex-Anion). Komplex-Ionen werden in eckige Klammern gesetzt. Die Ladung wird rechts oben an der Klammer angegeben.

Benutzt man zur Beschreibung der räumlichen Verhältnisse in Komplexen das von Pauling auf der Grundlage der VB-Theorie entwickelte Konzept der Hybridisierung, s. S. 87, kann man für jede räumliche Konfiguration die zugehörigen Hybrid-Orbitale am Zentralteilchen konstruieren, s. Tabelle 11, S. 92. In Abb. 73 und 74 sind die Hybrid-Orbital-Typen jeweils in Klammern gesetzt.

Anmerkung: Die klassischen Untersuchungen über Komplexverbindungen und die größ-
tenteils richtige Deutung der Ergebnisse stammen von Alfred Werner (Nobelpreis 1913).

CO

CN

CN

H N

Ag

NH

Ni

Ni

3

3

OC

CO

CN

CN

CO

[Ag(NH )+]

[Ni(CN) ] 2_

3 2

Ni(CO)4

4

(zwei sp-Hybridorbitale,

(vier sp3-Hybridorbitale,

(vier dsp2-Hybridorbitale,
lineare Anordnung)

Tetraeder)

Quadrat)

Abb. 74a. Beispiele für Komplexe mit einzähnigen Liganden und verschiedener Koordinationszahl

6.1

Chelateffekt

123

NH3

O

H N

NH

C

H N

NH

3

3

3

3

CO

Co

Pt

OC

Fe

H N

NH

3

3

H N

NH

CO

3

3

C

O

NH3

2+

[Pt (NH ) ]

Fe(CO)

[Co(NH ) ] 3+

3 4

5

3 6

(vier dsp2-Hybrid-

(fünf dsp3-Hybridorbitale,

(sechs d2sp3-Hybridorbitale,
orbitale, Quadrat)

trigonale Bipyramide)

Oktaeder)

Abb. 74b. Beispiele für Komplexe mit einzähnigen Liganden und verschiedener Koordinationszahl

+

+

H

H

N

N

N2

N2

Cu

H C

2

CH2

Cu

N

N

H C

2

CH

N

N

2

H

H

2

2

[Cu(en)2]+ [Cu(dipy)2]+ = Cu(I)-Bis(2,2’-

Dipyridyl)-Komplexion

O

O

O

O

O

O

K +

O

–

F

O

O

CH -Gruppe

O

2

O

O

[18] Krone-6 (1,4,7,10,13,16-

[Kronenether-K]+ + F –

Hexaoxacyclooctadecan)

(Dieses Salz ist in

Schmp. 39–40 °C

CHCl3 löslich.)

Abb. 75. Beispiele für Chelatkomplexe

124

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

Fe

Cr 0

Pt

Cl

Cl

Abb. 76. Bis (π-cyclopenta-

Abb. 77. Dibenzolchrom,

Abb. 78. Dichlorodicyclo-
dienyl)-eisen(II), Fe(C5H5)2

Cr(C6H6)2
pentadien-platin-Komplex

6.2 π-Komplexe

Es gibt auch eine Vielzahl von Komplexverbindungen mit organischen Liganden
wie Olefinen, Acetylenen und aromatischen Molekülen, die über ihr π-Elektro-
nensystem an das Zentralteilchen gebunden sind. Beispiel: Ferrocen, Fe(C5H5)2

Abb. 76. Es wurde 1951 zufällig von T. J. Kealy und P. L. Pauson bei der Reaktion von Eisen(III)-chlorid mit Cyclopentadienylmagnesiumbromid als orangefar-
bene Kristalle erhalten. Die ersten auf Infrarot-Spektroskopie beruhenden Struktur-vorschläge von Geoffrey Wilkinson und Robert B. Woodward, damals beide an der Harvard University, konnten 1952 durch Röntgen-Kristallstrukturanalyse von Ernst Otto Fischer und Wolfgang Pfab (TU München) bestätigt werden. Wilkinson und Fischer erhielten 1973 für diese Leistung und für ihr Lebenswerk im Bereich der Anorganischen Chemie den Nobelpreis für Chemie.

Es entsteht z.B. aus Cyclopentadien mit Fe(CO)5 oder nach folgender Gleichung:

FeCl2 + 2 C5H5MgBr ⎯ →

⎯ Fe(C5H5)2.

Wegen ihrer Struktur nennt man solche Verbindungen auch „Sandwich-Verbin-
dungen“.

Dibenzolchrom, Abb. 77 entsteht durch eine Friedel-Crafts-Reaktion mit nachfolgender Reduktion (s. auch Bd. II):

2

S O −

CrCl

2 4

3 + Benzol + Al-Pulver + AlCl3 ⎯ →

⎯ [Cr(C6H6)2]+ ⎯⎯⎯⎯→ Cr(C6H6)2

Es bildet dunkelbraune, diamagnetische Kristalle. Bei ca. 300 °C erfolgt Zerset-
zung in Chrom und Benzol.

Großtechnische Anwendung finden π-Komplexe als Ziegler-Natta- Katalysatoren
für Polymerisationen (s. Bd. II).

6.3

Chargetransfer-Komplexe

125

6.3 Chargetransfer-Komplexe

Chargetransfer-Komplexe (CT-Komplexe) sind Elektronen-Donor-Akzeptor-Kom-
plexe, bei denen negative Ladungen reversibel von einem Donormolekül zu einem

Akzeptormolekül übergehen.

Beispiele sind Molekülverbindungen aus polycyclischen Aromaten und Iod, aus Halogenen oder Halogenverbindungen mit Pyridin, Dioxan u.a. Bei Energiezufuhr
gehen die Addukte in einen elektronisch angeregten Zustand über, der ionische

Anteile enthält (= Chargetransfer-Übergang). Da die Übergänge häufig im sicht-
baren Wellenbereich des Lichtspektrums liegen, erscheinen die Substanzen oft
farbig.

6.4 Carbonyle

Komplexe von Metallen mit Kohlenmonoxid, CO, als Ligand nennt man Car-
bonyle. Sie haben in der reinen und angewandten Chemie in den letzten Jahren großes Interesse gefunden. Man benutzt sie z.B. zur Herstellung reiner Metalle.

6.4.1 Herstellung

In der Technik: Durch Reaktion der feinverteilten Metalle mit CO in einer Hoch-drucksynthese. Im Labor erhält man sie oft durch Reduktion von Metallsalzen in Anwesenheit von CO. Beispiele:

80°C

Ni + 4 CO

⎯⎯⎯→ Ni(CO)4

Fe + 5 CO

200°C

⎯⎯⎯⎯→ Fe(CO)

100 bar

5

MoCl

+

5

Na

CO

⎯⎯⎯⎯⎯→ Mo(CO)6

OsO

°

4 + 9 CO

100 C

⎯⎯⎯⎯→ Os(CO)

50 bar

5 + 4 CO2

2

Fe(CO)5
hν

⎯⎯⎯

→ Fe2(CO)9 + CO

6.4.2 Eigenschaften

Die einkernigen Carbonyle wie Ni(CO)4 sind flüchtige Substanzen, leichtentzündlich und giftig. Mehrkernige Carbonyle, welche mehrere Metallatome besitzen, sind leicht zersetzlich und schwerlöslich in organischen Lösemitteln. Weitere Eigenschaften kann man Tabelle 16 entnehmen.

126

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

Tabelle 16. Beispiele für Carbonyle

Einkernige Carbonyle

Ni(CO)4

Farblose Flüssigkeit, Schmp. –25 C, Sdp. 43 °C; Bau: tetraedrisch. Ei-
genschaften: sehr giftig, entzündlich, zersetzt sich leicht zu Metall und CO

Ru(CO)5

Farblose Flüssigkeit, Schmp. –22 °C; Bau: trigonale Bipyramide; sehr
flüchtig

Fe(CO)5

Gelbe Flüssigkeit, Schmp. –20 °C, Sdp. 103 °C; Bau: trigonale Bipyrami-
de. Bestrahlung mit UV-Licht gibt Fe2(CO)9

Cr(CO)6

Mo(CO)

Farblose Kristalle, sublimieren im Vakuum; oktaedrischer Bau; luftbestän-

6

W(CO)

dig; Zersetzung: 180–200 °C

6

V(CO)6

Dunkelgrüne Kristalle; Zersetzungspunkt: 70 °C; sublimiert im Vakuum;
oktaedrisch gebaut; paramagnetisch; 35 Elektronen!

Mehrkernige Carbonyle

Mn2(CO)10

Gelbe Kristalle, Schmp. 151 °C; an der Luft langsame Oxidation

Fe2(CO)9

Bronzefarbige Blättchen; Zersetzungspunkt 100 °C; nichtflüchtig; fast
unlöslich in organischen Lösemitteln

Fe3(CO)12

Dunkelgrüne Kristalle; Zersetzung oberhalb 140 °C; mäßig löslich

Co2(CO)8

Orangefarbige Kristalle, Schmp. 51 °C; luftempfindlich

Co4(CO)12

Schwarze Kristalle; Zersetzung ab 60 °C

Os3(CO)12
hellgelbe Kristalle, Schmp. 224 °C

6.4.3 Reaktionen von Carbonylen

Substitutionsreaktionen ermöglichen die Herstellung anderer Metallkomplexe.

Geeignete Liganden sind z.B. RNC, PX3, PR3, NR3, NO, N2, SR2, OR2. Beispiele: Ni(CO)4 + |C≡N–CH3 ⎯ →

⎯ Ni(CO)(CNCH3)3

(Ni-monocarbonyltris(methylisonitril))

Ni(CO)4 + PX3

⎯ →

⎯ Ni(PX3)4

(Beispiel für einen Phosphantrihalo-
genid-Komplex)

6.4

Carbonyle

127

Fe2(CO)9 + 4 NO

⎯ →

⎯ 2 Fe(NO)2(CO)2

(Beispiel für Metallnitrosylcarbonyle)

(Das NO gibt das 1 π*-Elektron an das Metall ab: Z + NO → Z– + NO+. Das NO+
geht dann mit dem Metallion Z– eine σ-Donor-π-Akzeptor-Bindung ein, vgl.

Bindung in Carbonylen. Das NO gibt also drei Elektronen an das Metall ab =

Dreielektronenligand.)

Oxidationsreaktionen mit Halogenen führen zu Metallcarbonylhalogeniden. Aus diesen lassen sich Metallcarbonyl- Kationen herstellen:

Fe(CO)5 + X2 ⎯ →

⎯ Fe(CO)4X2

(X = Cl, Br, I)

Mn(CO)5Cl + AlCl3 + CO ⎯ →

⎯ [Mn(CO)6]+[AlCl4]–

Reduktionsreaktionen sind ein Syntheseweg für Carbonylmetallate mit Metallcarbonyl-Anionen, welche mit Säuren zu Carbonylwasserstoffen weiterreagieren: (OC)nM-M(CO)n + 2 Na ⎯ →

⎯ 2 Na[M(CO)n] mit M = Mn, Re, Fe, Ru,
oder

Os, Co, Rh, Ir

Fe(CO)

2–

5 + 4 OH– ⎯ →

⎯ [Fe(CO)4]2– + CO3 + H2O

[Fe(CO)4]2– H PO

3

4

⎯⎯⎯ →

⎯ H2Fe(CO)4

H2Fe(CO)4 ist eine gelbe Flüssigkeit bzw. ein farbloses Gas. Schmp. –70 °C; Zersetzung ab –10 °C; schwache Säure

Metall-Wasserstoff-Bindungen enthalten auch die Hydrido-carbonylmetallate, z.B. [HFe(CO)4]–.

Additionsreaktionen mit Nucleophilen (s. Bd. II) sind ebenfalls mit Carbonylen möglich. Beispiel:

O

(CO) Cr(CO) + CH

(CO) Cr

C

5

3

5

CH3

O

CH

+ H ,

+ + CH N

3

2

2

(CO) Cr

C

_ N

5

2

CH

3

In nachfolgendem Reaktionsschema sind einige Reaktionen von Fe(CO)5 zusam-
mengefasst (Abb. 79).

128

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

+

HFe(CO)

Fe(CO) Cl

5

4

2

[π-C H Fe(CO) ]

5 5

2 2

Cl

H SO

2

2

4

Cyclopentadien

I

Fe(CO) I

4 2

NaBH

2

4

Ph PFe(CO)

Ph P
in THF

3

4

3

Fe(CO)

H Fe(CO)

und

5

2

4
aq. NaOH

+

(Ph P) Fe(CO)

H

3

3

3

NaHFe(CO)4

Amine

.

h υ

MnO aq.

.

2

[Fe(amin) ][Fe(CO) ]

6

4

Fe (CO)

3

12

_

OH

Fe (CO)

[Fe (CO) ]2–

2

9

2

8

Abb. 79. Reaktionsschema für Fe(CO)5

6.4.4 Molekülstruktur mehrkerniger Carbonyle

Diese mehrkernigen Carbonyle sind Beispiele für Metall-Cluster (= Metallatom-

Inselstruktur). Siehe Abb. 80 bis 86.

Cluster (engl.: cluster = Haufen) nennt man allgemein kompakte Anordnungen von Atomen, Ionen oder auch Molekülen. Von Metall-Clustern spricht man, wenn
zwischen mehreren Metallatomen (M) direkte M–M-Bindungen existieren.

[Re3Cl12]3– hat als erste Substanz das Metall-Cluster-Phänomen aufgezeigt ( F.

Albert Cotton, 1963). Die Atome eines Clusters müssen nicht alle vom gleichen Element sein. Die Bindungsordnung der M–M-Bindungen reicht von schwachen

Wechselwirkungen bis zur Vierfachbindung. In den Clustern ist jedes Metall-

Atom Teil eines Polyleders.

CO

OC

CO

CO

CO

CO

OC

CO

OC

M

M

CO

Fe

Fe

CO

CO CO

OC

C

CO

CO

OC

O

CO

M (CO) , M = Mn , Tc , Te

2

10

Fe (CO)

2

9

Mn

Mn = 297,7 pm

Fe

Fe = 246 pm

Abb. 80

Abb. 81

6.4

Carbonyle

129

CO CO

CO

OC

Fe

CO

Fe

C

O

CO

C

O

CO

OC

CO CO

CO

OC

OC

CO

CO

Fe

OC

OC

Co

Co

CO

Co

Co

CO

OC

CO

Fe (CO)

CO CO

CO

CO

CO

3

12

Abb. 82

Abb. 83. Isomere von Co2(CO)8.

Co ↔ Co = 252 pm

CO

CO

OC

OC

O

CO

CO CO

OC

M

Os

C

O

CO

OC

Ir

CO

C

CO C

CO CO OC

Ir

Ir

CO

M

O

OC

M

C

CO

OC

Os

Os

OC

CO

CO

Ir

O

OC

OC

CO

M

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

Abb.84. Os3(CO)12

Abb.85. Ir4(CO)12

Abb. 86. M4(CO)12,

M = Co, Rh

Beispiele: Das Dreieck ([Re3Cl12]3–), das Tetraeder (Co4(CO)12), die trigonale Bipyramide (Os5(CO)16), die quadratische Pyramide (Fe3(CO)9E2 mit E = S, Se), das Oktaeder (Rh6(CO)16).

Über die Bindungsverhältnisse in Carbonylen s. S. 138.

6.4.5 Koordinationszahl und räumlicher Bau von Komplexen

Nachfolgend sind die wichtigsten Koordinationszahlen und die räumliche An-
ordnung der Liganden (Koordinationspolyeder) zusammengestellt:

Koordinationszahl 2: Bau linear

Zentralteilchen: Cu+, Ag+, Au+, Hg2+

I

Beispiele: [CuCl2]–, [Ag(NH3)2]+, [Ag(CN)2]–, [Cl– Au –Cl]–

130

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

Koordinationszahl 3: sehr selten

Beispiele: [HgI3]–, Bau: fast gleichseitiges Dreieck um das Hg-Ion; [SnCl3]–, Bau: pyramidal mit Sn an der Spitze; Pt(P(C

–

6H5)3)3; (ZO3 , Z = Cl, Br, I).

Koordinationszahl 4:

Es gibt zwei Möglichkeiten, vier Liganden um ein Zentralteilchen zu gruppieren:

a) tetraedrische Konfiguration, häufigste Konfiguration

Beispiele: Ni(CO)4, [NiCl4]2–, [FeCl4]–, [Co(SCN)4]2–, [Cd(CN)4]2–, [BF4]–,

[Zn(OH)4]2–, [Al(OH)4]–, [AlCl4]–, [MnO4]–, [CrO4]2–, [Li(H2O4]+.

Alle diese Komplexe sind high-spin-Komplexe und paramagnetisch.

b) planar-quadratische Konfiguration

Zentralteilchen: Pt2+, Pd2+, Au3+, Ni2+, Cu2+, Rh+, Ir+; besonders bei Kationen mit d8-Konfiguration.

Beispiele: [Pd(NH3)4]2+ , [PdCl4]2– , [PtCl4]2– , Pt(NH3)2Cl2 , [Ni(CN)4]2– , [Cu(NH3)4 ]2 +
in Wasser korrekt [Cu(NH3)4(H2O)2]2+, [Ni(diacetyldioxim)2], [AuCl4]–.

Alle diese Komplexe sind low-spin-Komplexe und diamagnetisch.

Koordinationszahl 5: relativ selten

Es gibt zwei unterschiedliche räumliche Anordnungen:

a) trigonal-bipyramidal, Beispiele: Fe(CO)5, [Mn(CO)5]–, [SnCl5]–.

b) quadratisch-pyramidal, Beispiele: NiBr3(P(C2H5)3)2, [Cu2Cl6]2–, [Ni(CN)5]3–.

Beachte: a) und b) sind durch geringe Winkeldeformationen ineinander überführbar.

Koordinationszahl 6: sehr häufig

Bau: oktaedrische Konfiguration (sehr selten wird ein trigonales Prisma beobachtet, weil stärkere Ligand ↔ Ligand-Abstoßung). Häufig beobachtet man Abwei-
chungen vom idealen Oktaeder.

Beispiele: [Fe(CN)6]3–, [Fe(CN)6]4–, [Fe(H2O)6]2+, [FeF6]3–, [Co(NH3)6]2+,

[Ni(NH3)6]2+, [Al(H2O)6]3+, [AlF6]3–, [TiF6]3–, [PtCl6]2–, [Cr(H2O)6]3+ usw.

Höhere Koordinationszahlen werden bei Elementen der zweiten und dritten Reihe der Übergangselemente sowie bei Lanthanoiden und Actinoiden gefunden,
s. S. 99. Die Zentralteilchen müssen groß und die Liganden klein sein.

Beachte: Es gibt Zentralionen, die mit unterschiedlichen Liganden unterschiedliche Koordinationszahlen und/oder Konfigurationen haben: Komplexe mit Ni2+ können oktaedrisch, tetraedrisch und planar-quadratisch sein.

6.5

Stereoisomerie

131

6.4.6 Isomerieerscheinungen bei Komplexverbindungen

Isomere nennt man Verbindungen mit gleicher Bruttozusammensetzung und Mo-
lekülmasse, die sich z.B. in der Anordnung der Atome unterscheiden können. Sie
besitzen unterschiedliche chemische und/oder physikalische Eigenschaften. Die

Unterschiede bleiben normalerweise auch in Lösung erhalten.

6.5 Stereoisomerie

Stereoisomere unterscheiden sich durch die räumliche Anordnung der Liganden.

Bezugspunkt ist das Zentralteilchen.

6.5.1 cis-trans-Isomerie (geometrische Isomerie)

6.5.1.1 Komplexe mit KZ 4

Bei KZ 4 ist cis-trans-Isomerie mit einfachen Liganden nur bei quadra-
tisch-ebener Konfiguration möglich. Im Tetraeder sind nämlich alle Koordinationsstellen einander benachbart.

Beispiel: [M A2B2] wie z.B. Pt(NH3)2Cl2

NH

K [PtCl ]

3

K[PtCl NH ]

2

4

3

3

NH3

Cl

NH

Cl

NH

3

NH

3

3

HCl

Pt

[Pt(NH ) ]Cl

Pt

3 4

2

Cl

NH

H N

Cl

3

3

A

B

A

B

M

M

A

B

B

A

(1) cis-Konfiguration

(2) trans-Konfiguration

In der Anordnung (1) sind gleiche Liganden einander benachbart. Sie sind cis-ständig. Die Konfiguration ist die cis-Konfiguration. In Anordnung (2) liegen gleiche Liganden einander gegenüber. Sie sind trans-ständig. Die Konfiguration ist die trans-Konfiguration.

Annmerkung: Das cis-Diammindichloroplatin(II) („Cisplatin“) wird mit besonders gutem Erfolg bei Hoden- und Blasenkrebs eingesetzt.

132

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

6.5.1.2 Komplexe mit KZ 6

Beispiele:

[M(A)4B2], z.B. [Co(NH3)4Cl2]+

B

B

A

A

A

B

M

M

A

A

A

A

B

A

trans-Konfiguration
cis-Konfiguration

[M(en)2A2], z.B. [Co(en)2Cl2]+

Cl

Cl

M

M

Cl

Cl

trans-Konfiguration
cis-Konfiguration

Beachte: Durch stereospezifische Synthesen lässt sich gezielt ein Isomer herstellen.

6.5.1.3 trans-Effekt
trans-Effekt heißt ein kinetischer Effekt, der bei planar-quadratischen und weniger ausgeprägt auch bei oktaedrischen Komplexen beobachtet wird. Dabei
dirigieren bereits im Komplex vorhandene Liganden neue Substituenten in die
trans-Stellung.

Die Stärke des trans-Effektes nimmt in folgender Reihenfolge ab:

CN– > CO > C

–

2H4 ≈ NO > PR3 > SR2 > NO2 > SCN – > I –

>

Cl– > NH3 > Pyridin > RNH2 > OH– > H2O

Beispiel: Substitution eines NH3-Liganden in [PtCl(NH3)3]+ durch Cl– zu PtCl2(NH3)2: es entsteht die trans-Verbindung.

Cl

NH

Cl

NH

3

3

+

_

Pt

+ Cl

Pt

H N

NH

H N

Cl

3

3

3

Der trans-Effekt lässt sich zur gezielten Synthese von cis- oder trans-Isomeren
ausnützen, vgl. Beispiel S. 133.

6.5

Stereoisomerie

133

6.5.2 Optische Isomerie (Spiegelbildisomerie)

Verhalten sich zwei Stereoisomere wie ein Gegenstand und sein Spiegelbild,
heißen sie Enantiomere oder optische Antipoden. Innere Abstände und Winkel beider Formen sind gleich. Substanzen mit diesen Eigenschaften heißen enantio-morph oder chiral (händig) und die Erscheinung demnach auch Chiralität; s.

hierzu Bd. II. Stereoisomere, die keine Enantiomere sind, heißen Diastereomere.

Bei der Synthese entstehen normalerweise beide Enantiomere in gleicher Menge

(= racemisches Gemisch). Racemat heißt das äquimolare kristallisierte racemische Gemisch.

Eine Trennung von Enantiomeren gelingt manchmal, z.B. durch fraktionierte

Kristallisation mit optisch aktiven organischen Anionen bzw. Kationen. Setzt man z.B. das Komplex-Ion [A]+, das in den Enantiomeren [A1]+ und [A2]+ vorkommt,
mit einem Anion B– um, das in den Enantiomeren B –

–

1 , B2 vorliegt, erhält man die

Salze = Diastereomere [A

–

–

–

–

1]+B1 , [A1]+B2 ; [A2]+B1 , [A2]+B2 . Diese Diastereo-
mere unterscheiden sich nun physikalisch-chemisch und ermöglichen so eine

Trennung.

Enantiomere sind nur spiegelbildlich verschieden. Sie verhalten sich chemisch
und physikalisch genau gleich mit einer Ausnahme: Gegenüber optisch aktiven Reagenzien und in ihrer Wechselwirkung mit linear polarisiertem Licht zeigen sie Unterschiede.

Enantiomere lassen sich dadurch unterscheiden, dass das eine die Polarisations-
ebene von linear polarisiertem Licht — unter sonst gleichen Bedingungen — nach
links und das andere diese um den gleichen Betrag nach rechts dreht. Daher ist ein racemisches Gemisch optisch inaktiv.

Die Polarisationsebene wird im chiralen Medium zum verdrehten Band (Abb. 87).

Das Ausmaß der Drehung ist proportional der Konzentration c der Lösung und
der Schichtdicke . Ausmaß und Vorzeichen hängen ferner ab von der Art des

Lösemittels, der Temperatur T und der Wellenlänge λ des verwendeten Lichts.

Eine Substanz wird durch einen spezifischen Drehwert α charakterisiert:

T
α

T
gemessen

[α]

λ
λ =

[dm] ⋅ c[g / ml]

Abb. 87. Polarimeter

134

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

6.5.2.1 Komplexe mit KZ 4

In quadratisch-ebenen Komplexen wird optische Isomerie nur mit bestimmten mehrzähnigen asymmetrischen Liganden beobachtet.

Bei tetraedrischer Konfiguration erhält man Enantiomere, wenn vier verschiedene Liganden das Zentralteilchen umgeben (M(ABCD)). Dies ist das einfachste

Beispiel für einen optisch aktiven Komplex. Optische Isomerie ist auch mit zwei
zweizähnigen Liganden möglich.

A

A

Spiegelebene

D

M

B

B

M

D

C

C

6.5.2.2 Komplexe mit KZ 6

Mit ein zähnigen Liganden ist optische Isomerie möglich bei den Zusammensetzungen: [M A2B2C2], [M A2BCDE] und [M ABCDEF].

Optische Isomerie beobachtet man auch z.B. bei zwei oder drei zwei zähnigen Liganden. Beispiele: [M(en)2A2], z.B. Co(en)2Cl2, und [M(en)3].

Spiegel-

Spiegel-
ebene
ebene

A

A

A

A

M

M

M

M

;

A

A

A

A

[M(en) A ]

[M(en) ]

2 2

3

6.6 Strukturisomerie

Koordinations-Isomerie beobachtet man, wenn eine Substanz sowohl ein komplexes Kation als auch ein komplexes Anion besitzt. In einem solchen Fall kann
die Verteilung der Liganden in beiden Komplex-Ionen verschieden sein.

[Co(NH3)6]3+[Cr(CN)6]3– oder [Cr(NH3)6]3+[Co(CN)6]3–

6.6

Strukturisomerie

135

6.6.1 Hydratisomerie

Die Hydratisomerie ist ein spezielles Beispiel der Ionisationsisomerie. Man kennt z.B. von der Substanz der Zusammensetzung CrCl3 · 6 H2O im festen Zustand drei

Isomere:

[Cr(H2O)6]Cl3 violett

[Cr(H2O)5Cl]Cl2 · H2O hellgrün

[Cr(H2O)4Cl2]Cl · 2 H2O dunkelgrün

6.6.2 Bindungsisomerie, Salzisomerie

Bei dieser Isomerie unterscheiden sich die Isomere in der Art der Bindung von

Liganden an das Zentralteilchen.

„Ambidente Liganden“ besitzen mehrere koordinationsfähige Stellen im Molekül bzw. Anion.

Beispiele:

[Co(NH3)5NO2]2+ = Nitropentammincobalt(III)-Kation

Die Bindung der NO2-Gruppe erfolgt über das N-Atom.

[Co(NH3)5ONO]2+ = Nitritopentammincobalt(III)-Kation

Die Bindung des Liganden erfolgt über Sauerstoff.

Auch die Liganden CN– und SCN– können auf zweierlei Weise an das Zentral-Ion
gebunden werden:

← –|C≡N| Cyano-Komplex

–|C≡N| → Isocyano-Komplex

← –|S –C≡N| Thiocyanato-S-Komplex

–|S –C≡N| → Thiocyanato-N-Komplex

Ionisationsisomerie oder Dissoziationsisomerie tritt auf, wenn komplex gebundene Anionen oder Moleküle mit Anionen oder Molekülen außerhalb des Kom-
plexes ausgetauscht werden.

Beispiele:

[Pt(NH

(H O)

3)4Cl2]Br2

2

[Pt(NH3)4Cl2]2+ + 2 Br–

[Pt(NH

(H O)

3)4Br2]Cl2

2

[Pt(NH3)4Br2]2+ + 2 Cl–

Die Lösungen beider Komplexe enthalten verschiedene Ionen.

136

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

6.7 Bindung in Komplexen, Koordinative Bindung

Wie aus Tabelle 15 hervorgeht, besitzen Liganden mindestens ein freies Elektro-
nenpaar. Über dieses Elektronenpaar werden sie an das Zentralteilchen gebunden

(= σ-Donor-Bindung, dative Bindung, koordinative Bindung).

Die Komplexbildung ist somit eine Reaktion zwischen einem Elektronenpaar-

Donator (D) (= Lewis-Base) und einem Elektronenpaar-Akzeptor (A) (= Lewis-

Säure):

A + D

A

D

=

A

D

6.7.1 Edelgas-Regel

Durch den Elektronenübergang bei der Komplexbildung versuchen die Metalle
die Elektronenzahl des nächst höheren Edelgases zu erreichen (Edelgasregel von

Nevil Sidgwick, „18 Valenzelektronen(VE)-Regel“). Diese einfache Regel er-möglicht das Verständnis und die Vorhersage der Zusammensetzung von Kom-
plexen. Sie erklärt nicht ihre Struktur und Farbe.

Beispiele:

Ni(CO)4: Elektronenzahl = 28 + 4 · 2 = 36 (Kr)

Fe(CO)5: Elektronenzahl = 26 + 5 · 2 = 36 (Kr)

Eine Erweiterung dieser einfachen Vorstellung lieferte Linus Pauling (1931) mit der Anwendung der VB-Theorie auf die Bindung in Komplexen.

6.8 VB-Theorie der Komplexbindung

Um Bindungen in Komplexen zu konstruieren, braucht man am Zentralteilchen
leere Atomorbitale. Diese werden durch Promovieren und anschließendes Hy-
bridisieren der Geometrie der Komplexe angepasst. Bei der KZ 6 sind demzufolge
sechs Hybridorbitale auf die sechs Ecken eines Oktaeders gerichtet. Andere Bei-
spiele s. Abb. 74, S. 124 und 125.

Die freien Elektronenpaare der Liganden werden nun in diese Hybridorbitale ein-
gebaut, d.h. die gefüllten Ligandenorbitale überlappen mit den leeren Hybrid-
orbitalen des Zentralteilchens. Auf diese Weise entstehen kovalente Bindungen.

6.8 VB-Theorie der Komplexbindung

137

1. Beispiel: Bildung von Nickeltetracarbonyl Ni(CO)4 aus fein verteiltem me-tallischem Nickel und Kohlenmonoxid CO.

0
a) Grundzustand des Ni-Atoms: Ni

0
b) Angeregter Zustand: Ni*

Bei der Komplexbildung kann man einen angeregten Zustand dadurch kon-
struieren, dass die beiden Elektronen des 4s-AO mit jeweils antiparallelem

Spin in die beiden einfach besetzten d-AO eingebaut werden.

c) Es können nun das leere 4s-AO und die drei leeren 4p-AO zu vier gleichwer-
tigen sp3-Hybridorbitalen miteinander gemischt werden, um den Tetraederwin-
kel von 109°28' zu erreichen.

d) In die leeren vier sp3-Hybridorbitale können die vier Elektronenpaare der vier CO-Ligandenmoleküle eingebaut werden:

Ni(CO)4

Als Ergebnis erhält man ein diamagnetisches Komplexmolekül, dessen Zentralteilchen tetraederförmig von vier CO-Liganden umgeben ist.

[NiCl4]2– ist ebenfalls tetraedrisch gebaut (sp3-Hybridisierung). Es enthält jedoch zwei ungepaarte d-Elektronen und ist daher paramagnetisch.

2. Beispiel: [Ni(CN)4]2–
a) Grundzustand des Ni2+-Ions:

b) Angeregter Zustand

138

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen
c) Bildung von vier dsp2-Hybridorbitalen:

d) In die leeren vier dsp2-Hybridorbitale können die vier Elektronenpaare der vier CN–-Liganden eingebaut werden:

[Ni(CN)4]2–

Als Ergebnis erhält man ein diamagnetisches Komplex-Anion, in dem das

Ni2+-Zentral-Ion planar-quadratisch von vier CN–-Liganden umgeben ist.

3. Beispiel: Um die oktaedrische Konfiguration des diamagnetischen Komplex-Kations [Co(NH3)6]3+ mit der VB-Theorie zu erklären, kann man sechs d2sp3-

Hybridorbitale aus einem 4s-, drei 4p- und zwei 3d-Atomorbitalen konstruieren.

Die Elektronenpaare der sechs NH3-Moleküle werden in diese Orbitale eingebaut.

Grundzustand des Co3+-Ions

Co3+

[Co(NH3)6]2+

[CoF6]3–

6.8.1 Vorzüge und Nachteile der VB-Theorie

Die VB-Theorie ermöglicht in einigen Fällen qualitative Erklärungen der stereo-
chemischen Verhältnisse. In einigen Fällen bedarf sie dabei jedoch der Ergänzung durch z.T. experimentell ungestützte Postulate wie der Beteiligung von 4d-Orbitalen bei Hybridorbitalen in Komplexen wie dem paramagnetischen Komplex-

6.9

Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie

139

Anion [CoF6]3– mit vier ungepaarten Elektronen (Hybridisierung: sp3d2). Die VB-Theorie gibt u.a. keine Auskunft über die Energie der Orbitale. Sie kennt keine
angeregten Zustände und gibt somit auch keine Erklärung der Spektren der Kom-
plexe. Das magnetische Verhalten der Komplexe bleibt weitgehend ungeklärt.

Verzerrungen der regulären Polyeder durch den „Jahn-Teller-Effekt“ werden
nicht berücksichtigt (vgl. S. 146).

Eine brauchbare Erklärung z.B. der Spektren und des magnetischen Verhaltens
von Komplexverbindungen mit Übergangselementen als Zentralteilchen liefert die sog. Kristallfeld- oder Ligandenfeld-Theorie.

6.9 Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie

Die Kristall(CF)- und Ligandenfeldtheorie (LF) sind zwei unterschiedliche, aber
sich gegenseitig ergänzende Theorien der Komplexverbindungen. Die Kristall-
feldtheorie (ab 1932 von John H. van Vleck aufbauend auf einer Arbeit von Hans Bethe aus dem Jahre 1929) entwickelt liefert ein qualitatives Verständnis und die Ligandenfeldtheorie (von Hermann Hartmann und F.E. Ilse 1951 veröffentlicht) erlaubt quantitative Voraussagen der Eigenschaften von Übergangsmetallsalzen
oder –komplexen. Beide Theorien erklären Struktur, Farbe und Magnetismus
dieser Substanzen.

Gemeinsam sind der Kristallfeld- und der Ligandenfeldtheorie die quantenmecha-
nische Behandlung des Komplexzentrums und die elektrostatische Beschreibung
der Liganden.

Aus der Beobachtung, dass die Absorptionsbanden von Komplexen mit Über-
gangselementen im sichtbaren Bereich vorwiegend dem Zentralteilchen und die Banden im UV-Bereich den Liganden zugeordnet werden können, kann man
schließen, dass die Elektronen in einem derartigen Komplex weitgehend an den
einzelnen Komplexbausteinen lokalisiert sind. Die Kristallfeld-Theorie ersetzt nun die Liganden durch negative Punktladungen (evtl. auch Dipole) und betrachtet den Einfluss dieser Punktladungen auf die Energie und die Besetzung der d-Orbitale am Zentralteilchen.

In einem isolierten Atom oder Ion sind die fünf d-Orbitale energetisch gleichwertig (= entartet). Bringt man ein solches Teilchen in ein inhomogenes elektrisches Feld, indem man es mit Liganden (Punktladungen) umgibt, wird die Entartung der fünf d-Orbitale aufgehoben, d.h. es treten Energieunterschiede
zwischen ihnen auf. Diejenigen Orbitale, welche den Liganden direkt gegenüber
liegen, werden als Aufenthaltsort für Elektronen ungünstiger und erfahren eine

Erhöhung ihrer potentiellen Energie. Für günstiger orientierte Orbitale ergibt sich dagegen eine Verminderung der Energie. Betrachten wir die unterschiedliche
räumliche Ausdehnung der d-Orbitale auf S. 32, Abb. 9, dann wird klar, dass die
energetische Aufspaltung von der jeweiligen Anordnung der Liganden um das

Zentralteilchen abhängt. Nimmt man die Energie der fünf entarteten Orbitale (fik-

140

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

Abb. 88. Aufspaltung der fünf entarteten d-Orbitale in einem (1) oktaedrischen und (2) tetraedrischen Feld

tiver Zustand) als Bezugspunkt, resultiert für eine oktaedrische und tetraedrische

Umgebung des Zentralteilchens die in Abb. 88 skizzierte Energieaufspaltung.

Abb. 89 zeigt die Änderungen beim Übergang von der oktaedrischen zur planar-
quadratischen Konfiguration.

Abb. 89. Aufspaltung in einem oktaedrischen (1), tetragonalen (= quadratische Bipyramide) (2) und planar-quadratischen Feld (3).

6.9

Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie

141

Beachte: Das d 2
z kann in (3) zwischen dxy und den Orbitalen dxz und dyz liegen; Es kann
aber auch so weit abgesenkt werden, dass es unter diesen entarteten Orbitalen liegt Die Bezeichnungen eg und t2g für die beiden Orbitalsätze in Abb. 88 u. 89 ent-stammen der Gruppentheorie. Sie werden dort für bestimmte Symmetriemerkmale
benutzt. Δ ist die Energiedifferenz zwischen den eg- und t2g-Orbitalen und heißt Feldstärkeparameter. Die Indizes o (oktaedrisch), t (tetraedrisch) und q (planar-quadratisch) kennzeichnen die Geometrie des Ligandenfeldes: Δt = 4/9 Δo. Δq =

7/4 Δo. Δ wird willkürlich gleich 10 Dq gesetzt. Es ist eine Funktion der Ab-stände zwischen Zentralteilchen und Liganden (der Struktur des Komplexes), der

Ladung des Zentralteilchens und der Ladungen bzw. Dipolmomente der Ligan-
den. Δ ist auch eine Funktion der Hauptquantenzahl der d-Elektronen. Sein Wert
nimmt in der Reihenfolge ab: 5d > 4d > 3d. Aus Absorptionsspektren wurde
folgende Reihenfolge für die aufspaltende Wirkung ausgewählter Liganden
ermittelt = spektrochemische Reihe.

CO, CN – > NO

2–

2 > en > NH3 > SCN – >H2O ≈ C2O4 >
starke Liganden

F– > OH– > Cl– > Br– > I–
schwache Liganden

Die Verhältnisse 3/5:2/5 bzw. 6 Dq:4 Dq in Abb. 88 und 89 ergeben sich aus
einer Forderung der Quantenmechanik, wonach z.B. in einem oktaedrischen Feld
die 4 eg-Elektronen die gleiche Energie besitzen müssen wie die 6 t2g-Elektronen (Schwerpunktsatz). Sind die eg- und t2g-Zustände vollbesetzt, ist die Energiedifferenz zwischen diesem System und dem System der vollbesetzten fünf entarteten

Zustände im isolierten Teilchen gleich Null. Denn es gilt: + 4 · 6 Dq – 6 · 4 Dq

= 0. Für andere Polyeder sind die Verhältnisse analog.

Bei nicht voller Besetzung der Orbitale ergeben sich jedoch zwischen beiden Sys-
temen Energieunterschiede. Diese heißen Kristallfeld-Stabilisierungsenergie

(CFSE) oder Ligandenfeld-Stabilisierungsenergie (LFSE). Da diese Energie beim Aufbau eines Komplexes zusätzlich zur Coulomb-Energie frei wird, sind Komplexe mit Zentralteilchen mit 1 bis 9 d-Elektronen um den Betrag dieser Energie stabiler.

Bei dem Komplex-Kation [Ti(H2O)6]3+ mit d1 besetzt das Elektron einen t2g-Zu-
stand. Die CFSE beträgt 2/5 Δo = 4 Dq, wofür experimentell etwa 96 KJ · mol–1
gefunden wurden. Um diesen Energiebetrag ist das [Ti(H2O)6]3+-Kation stabiler
als z.B. das Kation [Sc(H2O)6]3+, welches kein d-Elektron besitzt.

6.9.1 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im oktaedrischen Feld

Für die Besetzung der eg- und t2g-Orbitale mit Elektronen gelten im oktaedrischen Feld folgende Regeln:

142

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

Abb. 90. Besetzung der eg- und t2g-Orbitale in einem oktaedrischen Feld mit 4 und 7 Elektronen

1) Bei den Elektronenzahlen 1, 2, 3, 8, 9 und 10 werden die Orbitale wie üblich in der Reihenfolge zunehmender Energie unter Beachtung der Hundschen Regel besetzt. Es gibt jeweils nur einen energieärmsten Zustand.

2) Bei der Besetzung der Orbitale mit 4, 5, 6 und 7 Elektronen werden die Fälle a und b unterschieden (Abb. 90)

Fall a: Die Aufspaltungsenergie Δ ist größer als die Spinpaarungsenergie: Δ > ESpin.

Anmerkung: Es sind Komplexe bekannt, sog. „spin cross-over“-Komplexe, die in Abhängigkeit von der Temperatur vom low-spin in den high-spin Zustand übergehen.

Besetzungsregel: Die Orbitale werden — wie üblich — in der Reihenfolge zunehmender Energie unter Beachtung der Hundschen Regel besetzt. Es resultiert
eine Orbitalbesetzung mit einer minimalen Zahl ungepaarter Elektronen = „low spin configuration“. Beispiele für „magnetisch abnormale“ low-spin-Komplexe sind: [Fe(CN)6]3–, [Fe(CN)6]4–, [Co(NH3)6]2+.

Fall b: Die Aufspaltungsenergie Δ ist kleiner als die Spinpaarungsenergie ESpin: Δ < ESpin

Besetzungsregel: Die Orbitale werden in der Reihenfolge zunehmender Energie so besetzt, dass eine maximale Anzahl ungepaarter Elektronen resultiert = „high spin configuration“. Beispiele für high-spin-Komplexe sind: [Fe(H2O)6]3+,

[FeF6]3–, [Cr(H2O)6]2+, [CoF6]3–, [Co(NH3)6]3+.

Die magnetischen Eigenschaften der Übergangselementkomplexe werden auf
diese Weise plausibel gemacht. Komplexe mit ungepaarten Elektronen sind pa-
ramagnetisch. Sie werden in ein inhomogenes Magnetfeld hineingezogen. Komplexe mit gepaarten Elektronen sind diamagnetisch. Sie werden von dem Magnetfeld abgestoßen. Die Anzahl der ungepaarten Elektronen lässt sich über die
magnetische Suszeptibilität mit einer sog. magnetischen Waage bestimmen (Ein-

6.9

Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie

143
heit: Bohrsches Magneton µB). Das magnetische Moment µ ist eine Funktion der ungepaarten Elektronen:

µ = µB · n(n + 2) mit n = Anzahl der ungepaarten Elektronen

Beispiele:

für 1 Elektron:

µ = 3 = 1,73 µB

Beispiel: Ti3+

für 3 Elektronen:

µ = 3,87 µB

Beispiel: Cr3+

für 5 Elektronen:

µ = 5,92 µB

Beispiel: Mn2+, Fe3+

Die Größe des Feldstärkeparameters Δ entscheidet darüber, ob ein low-spin- oder
high-spin-Komplex energetisch günstiger ist. Für ein oktaedrisches Feld liegen die Werte für Δ zwischen 1 und 3 eV.

Die eg-Orbitale werden manchmal auch als dγ-Orbitale und die t2g-Orbitale als dε-

Orbitale bezeichnet.

Anmerkung: Spinpaarungsenergie heißt diejenige Energie, die notwendig ist, um zwei Elektronen mit antiparallelem Spin in einem Orbital unterzubringen.

6.9.2 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im tetraedrischen Feld

Für die Besetzung der Orbitale mit Elektronen gibt es auch im tetraedrischen Feld für die Elektronenzahlen 3, 4, 5 und 6 prinzipiell zwei Möglichkeiten. Es werden jedoch normalerweise nur high-spin-Komplexe gebildet.

6.9.3 Absorptionsspektren

Die Absorptionsspektren von Übergangselementkomplexen im sichtbaren Bereich
können durch Elektronenübergänge zwischen den eg- und t2g-Orbitalen erklärt
werden.

Beispiel: Die violette Farbe des [Ti(H2O)6]3+-Kations wird durch den Übergang t1
hν

⎯ →

⎯ e1

2g
g verursacht. Δo hat für diesen Übergang einen Wert von 243 kJ · mol–1.

Das Maximum der Absorptionsbande liegt bei 500
nm. Lösungen von

[Ti(H2O)6]3+ absorbieren vorwiegend grünes und gelbes Licht und lassen blaues
und rotes Licht durch, weshalb die Lösung violett ist.

Beachte: Man erhält ein Bandenspektrum, weil durch die Lichtabsorption auch viele Atombewegungen in dem Komplexmolekül angeregt werden.

144

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

6.9.4 Jahn-Teller-Effekt

Nach einem Theorem (Lehrsatz) von Hermann A. Jahn und Edward Teller (1937) ist ein nichtlineares Molekül mit einem entarteten Elektronenzustand instabil.

Als Folge davon ändert sich die Molekülgeometrie so, dass die Entartung aufge-
hoben wird.

Auswirkungen dieses Theorems werden als Jahn-Teller-Effekt bezeichnet.

Schöne Beispiele für die Gültigkeit dieses Theorems finden sich bei Komplex-
verbindungen der Übergangsmetalle mit d4- bzw. d9-Konfiguration (Cr2+-, Mn3+-
bzw. Cu2+-Ionen). Hier werden die symmetrischen Strukturen bei Komplexen mit
teilweise besetzten, entarteten Niveaus der Zentralteilchen verzerrt.

Beispiele:

Bei sechsfach koordinierten Komplexen des Cu2+-Ions wird die oktaedrische

Anordnung der Liganden um das Zentralion durch Verlängern der beiden Bin-
dungen in Richtung der z-Achse zu einer quadratischen (tetragonalen) Bipyra-
mide verzerrt, vgl. Abb. 89. Das Cu2+-Ion hat dann vier nächste Nachbarn, die es planar-quadratisch umgeben. In wässriger Lösung besetzen zwei H2O-Moleküle die beiden axialen Positionen in der quadratischen Bipyramide in einem relativ
weiten Abstand. Ein Beispiel ist der Amminkomplex: [Cu(NH3)4]2+ bzw. korrekter

[Cu(NH3)4(H2O)2]2+. [Cu(H2O)6]2+ ist analog gebaut.

Erklärung:

Die Cu2+-Ionen haben die Elektronenkonfiguration 3 d9. Unter dem Einfluss eines symmetrischen oktaedrischen Ligandenfeldes sind die beiden eg-Orbitale dz2 und
dx2-y2 entartet. Beide Orbitale sind mit insgesamt drei Elektronen zu besetzen.

Wird nun z.B. das dz2-Orbital doppelt besetzt, so resultiert eine größere Elektronendichte in Richtung der z-Achse, was eine Abstoßung der Liganden in Richtung
der z-Achse bewirkt. Hieraus resultiert eine Streckung des Oktaeders in Richtung der z-Achse. Auch bei doppelter Besetzung des dx2-y2-Orbitals wird eine Verzerrung des regulären Oktaeders erfolgen. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse im

MnF

3–

3-Molekül, das MnF6 -Struktureinheiten enthält. Das Mn3+-Ion hat die Elek-
tronenkonfiguration 3 d4. Ein anderes Beispiel mit 3 d4-Konfiguration ist

[Cr(H2O)6]2+.

Der Energiegewinn, der bei Besetzung energetisch abgesenkter Orbitale entsteht,
heißt Jahn-Teller-Stabilisierung.

6.9.5 Vorzüge und Nachteile der Kristallfeld-Theorie

Die Verwendung von Punktladungen oder auch Dipolen als Ersatz für die realen

Liganden ermöglicht die Erklärung der Absorptionsspektren, des magnetischen

Verhaltens oder des Jahn-Teller-Effekts der Komplexe.

Für die Beschreibung der Bindung in Komplexen wie Carbonylen ist das elek-
trostatische Modell zu einfach.

6.10 MO-Theorie der Bindung in Komplexen

145

6.10 MO-Theorie der Bindung in Komplexen

Die MO-Theorie liefert die beste Beschreibung der Bindungsverhältnisse in Komplexen. Sie ist insofern eine Weiterentwicklung der Kristallfeld-Theorie, als sie eine Überlappung der Atomorbitale der Liganden mit den Orbitalen des Zentralteilchens ähnlich der VB-Theorie mitberücksichtigt.

Man kann auch sagen: VB- und Kristallfeld-Theorie liefern Teilaspekte der allge-meineren MO-Theorie der Komplexe. Abb. 91 gibt ein Beispiel dafür.

Erläuterung der Abb. 91:

Die MO-Diagramme sind analog zu den Beispielen auf S. 82 konstruiert. Von
jedem Liganden wird jeweils nur ein AO berücksichtigt. Dieses enthält das Elek-
tronenpaar des Liganden, das zur Bindung (σ-Bindung) benutzt wird.

Die AO der Liganden haben (meist) eine niedrigere Energie als die AO des Zen-
tralteilchens. Demzufolge haben die bindenden MO (meist) mehr den Charakter
der AO der Liganden und die Bindungen haben einen gewissen ionischen Anteil.

[CoF6]3– [Co(NH3)6]3+

Abb. 91. MO-Diagramm von [CoF6]3– und [Co(NH3)6]3+

146

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

6.10.1 Bildung der Molekülorbitale

Um die sechs Bindungen in den oktaedrischen Komplexen zu bilden, werden aus
den geometrisch günstigen AO des Zentralteilchens (s, px, py, pz, dx2-y2, dz2) und den AO der Liganden sechs bindende MO (σ) und sechs antibindende MO (σ*) gebildet.

Die bindenden MO werden von den Elektronen der Liganden besetzt. Dies stimmt
mit der Beschreibung der VB-Theorie überein (Teilbild (a) in Abb. 91). Von den
sechs antibindenden MO liegen die beiden σ*

*
d -MO energetisch tiefer als σs und
σ*p, weil sie durch Kombination des dx2-y2 und dz2-AO mit Liganden-AO entstan-
den. Ihre Energiewerte liegen daher mehr im Bereich der Energiewerte dieser AO.

Die MO-Diagramme enthalten auch die entarteten MO dxz, dyz und dxy. Diese MO
bestehen im Wesentlichen aus den AO des Zentralteilchens, da die entsprechen-
den AO nicht in Richtung der Liganden ausgerichtet sind. In ihrer Energie bleiben sie praktisch unbeeinflusst. Es sind sog. nichtbindende MO.

6.10.2 Verteilung der Elektronen des Zentralteilchens

Die Elektronen des Zentralteilchens befinden sich in den nichtbindenden MO (dxz, d

*
yz, dxy) und wie im Falle des [CoF6]3– in den beiden antibindenden MO σd .

Teilbild (b) in Abb. 91 entspricht der Kristallfeld-Theorie der Übergangskom-
plexe.

6.11 HSAB-Konzept bei Komplexen

Die Bildung von Komplexen kann man auch mit dem HSAB-Konzept erklären.

Dieses Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen von Ralph G. Pearson ist auf S. 247 behandelt.

6.12 σ- und π-Bindung in Komplexen

Ob nur σ- oder ob σ- und π-Bindungen ausgebildet werden, hängt von der Elekt-
ronenkonfiguration der Liganden und des Zentralteilchens ab.

Fall a : Der Ligand L ist ein reiner σ-Donor. Ein besetztes σ- oder s-Orbital des Liganden wird mit einem unbesetzten s-AO bzw. Hybrid-AO mit s-Anteil des

Zentralteilchens Z kombiniert. Das gebildete MO wird von den Elektronen des

Liganden besetzt. Der Ligand wirkt als harte Base, das Zentralteilchen als harte

Säure, s. hierzu S. 247. Stabile Komplexe bilden sich mit Liganden wie |NH3,

|NR3 und Zentralteilchen mit mittleren bis hohen Oxidationsstufen.

6.12
σ- und π-Bindung in Komplexen

147

Fall b : Liganden wie NR –

2 , F–, H2O, OH–, OR– können als σ- und π-Donoren
wirken, falls das Zentralteilchen eine hohe Oxidationsstufe und geeignete AO
besitzt.

Beispiel: ein Metall mit einem leeren d-AO.

Der Ligand wirkt als harte (σ + π)-Base, das Zentralteilchen als harte (σ + π)-

Säure.

1) Bildung der σ-Bindung: s. Fall a.

2) Bildung der π-Bindung:

Fall c: Bindung in Carbonylen

Liganden können auch gleichzeitig als σ-Donor und π-Akzeptor wirken, falls geeignete Orbitale vorhanden sind. Beispiele sind: CO, CN–, N2, NO. Solche Liganden werden gelegentlich auch als π-Säuren bezeichnet

Betrachten wollen wir das Zustandekommen der Bindung in Carbonylen (Abb. 92).

Bildung der σ-Bindung (vereinfacht)

Bildung der π-Bindung

Abb.

92.

Schema zur Bildung von σ- und π-Bindung in Carbonylen

148

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

−

+

In den Carbonylen bildet das CO-Molekül (| C ≡ O |) zunächst mit dem freien

Elektronenpaar am C-Atom eine schwache σ -Donor-Bindung zu dem Metallatom aus; dieses besitzt ein unbesetztes s-AO oder Hybrid-AO mit s-Anteil. Es entsteht ein Ligand-Metall-σ-MO, in das das Elektronenpaar des Liganden eingebaut wird.

Dadurch gehen Elektronen vom Liganden zum Metall über: L → M.

Die Stabilität der Bindung und die Bindungsabstände (Auswertung der Schwin-
gungsspektren (= IR-Spektren)) zeigen, dass sich die Bindungsverhältnisse durch
mesomere Grenzstrukturen beschreiben lassen:

–

+

M

C

O

M

C

O

Verstärkt wird also die Bindung zwischen Metall und Ligand durch eine zusätz-
liche π -Akzeptor-Bindung. Es kommt zur Überlappung eines d-AO des Metalls mit dem unbesetzten π*-MO des CO-Moleküls.

Das Zustandekommen dieser Bindung kann man so erklären:

Die Elektronendichte, die durch die σ-Donor-Bindung auf das Metall übertragen
wurde, wird an den Liganden zurückgegeben (= Rückbindung; „back-bonding“,

„back-donation“). Hierdurch verstärkt sich die Fähigkeit des Liganden, eine σ-

Donor-Bindung auszubilden; dies erhöht wiederum die Elektronendichte am Me-
tall.

Ergebnis: Die Bindungsanteile verstärken sich gegenseitig; daher heißt der Bin-dungsmechanismus synergetisch.

Allgemein wird ein solcher Mechanismus bei Liganden beobachtet, die ein be-
setztes Orbital mit σ-Symmetrie und unbesetzte Orbitale von p-, d- oder π*-Sym-
metrie haben, und wenn Symmetrie und Energie dieser Orbitale mit der Symmetrie und Energie der Orbitale des Zentralteilchens übereinstimmen.

Die Liganden CO, CN–, N2, NO bilden die σ-Donor-Bindung mit dem höchsten
besetzten σ-MO und die π-Bindung mit dem tiefsten unbesetzten π*-MO mit dem

Metall aus.

Die Liganden wirken hier als weiche Säuren und weiche Basen. Metalle in niederen Oxidationsstufen sind hierfür geeignete Bindungspartner (= Metalle als
weiche Säuren und weiche Basen).

Anmerkung: Auch Metall-Olefin-Komplexe haben σ-Donor- und π-Akzeptor-Bindungen .

6.13 Komplexbildungsreaktionen

Komplexbildungsreaktionen sind Gleichgewichtsreaktionen. Fügt man z.B. zu festem AgCl wässrige Ammoniaklösung (NH3-Lösung) hinzu, so geht das AgCl
in Lösung, weil ein wasserlöslicher Diammin-Komplex entsteht:

6.13

Komplexbildungsreaktionen

149

AgCl + 2 NH3

[Ag(NH3)2]+ + Cl– bzw.

Ag+ + 2 NH3

[Ag(NH3)2]+

Die Massenwirkungsgleichung für diese Reaktion ist:

c([Ag(NH ) ]+ )

3 2

= K = 108; (lg K = 8; pK = –lg K = –8)

+

2
c(Ag ) ⋅c (NH3)

K heißt hier Komplexbildungskonstante oder Stabilitätskonstante. Ihr reziproker Wert ist die Dissoziationskonstante oder Komplexzerfallskonstante.

Ein großer Wert für K bedeutet, dass das Gleichgewicht auf der rechten Seite der Reaktionsgleichung liegt, und dass der Komplex stabil ist.

Die Geschwindigkeit der Gleichgewichtseinstellung ist bei den einzelnen Ligan-
denaustauschreaktionen sehr verschieden. Komplexe sind kinetisch stabil, wenn die Abspaltung oder der Austausch der Liganden nicht oder nur sehr langsam
erfolgen. Beispiel: [Ag(CN)2]–. Kinetisch instabile (labile) Komplexe zerfallen rasch oder tauschen Liganden schnell aus. Beispiel: [Cu(H2O)4]2+.

Gibt man zu einem Komplex ein Molekül oder Ion hinzu, das imstande ist, mit
dem Zentralteilchen einen stärkeren Komplex zu bilden, so werden die ursprünglichen Liganden aus dem Komplex herausgedrängt:

[Cu(H2O)4]2+ + 4 NH3

[Cu(NH3)4]2+ + 4 H2O
hellblau
tiefblau

Das Gleichgewicht liegt bei dieser Reaktion auf der rechten Seite.

lg K[Cu(NH ) ]2+ ≈ 13 (pK = –13!)

3 4

Komplexbildung in wässriger Lösung ist immer eine Substitutionsreaktion, weil
die gelösten Kationen immer als Aquakomplexe vorliegen. Die Komplexbildung
erfolgt stufenweise. Mit geeigneten Methoden lassen sich bisweilen verschiedene

Spezies in der Lösung nachweisen.

Die Komplexbildungskonstanten werden von Stufe zu Stufe kleiner. Ursachen
sind sterische Hinderung der Liganden, Coulomb sche Abstoßung bei negativ geladenen Liganden, statistische Faktoren. Tabelle 17 enthält — wie allgemein
üblich — die Stabilitätskonstanten für die gesamte Reaktion (Bruttoreaktion).

Beachte: Komplexe sind dann thermodynamisch stabil, wenn für ihre Bildung die Änderung der Freien Enthalpie den Ausschlag gibt. (ΔG besitzt einen negativen Wert). Da ΔG0
von der Gleichgewichtskonstante Kc abhängt (ΔG0 = –RT · ln Kc), ist somit der Wert der Stabilitätskonstante ein Maß für die Stabilität.

150

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen

Tabelle 17. Stabilitätskonstanten einiger Komplexe in Wasser

Komplex
lg

K Komplex
lg

K

[Ag(NH3)2]+

8

[Cu(NH3)4]2+

13

[Ag(CN)2]–

21

[CuCl4]2–

6

[Ag(S2O3)2]3–

13

[HgI4]2–

30

[Al(OH)4]–

30

[AlF6]3–

20

[Co(CN)6]4–

19

[Co(NH3)6]3+

35

[Ni(CN)4]2–

22

[Ni(NH3)6]2+

9

[Fe(CN)6]3–

31

[Ni(EDTA)]2–

18,6

[Fe(CN)6]4–

24

6.14 Formelschreibweise von Komplexen

In den Formeln für neutrale Komplexe wird das Symbol für das Zentralatom an
den Anfang gesetzt. Anschließend folgen die anionischen, neutralen und kationi-
schen Liganden. Die Reihenfolge der Liganden ergibt sich aus der alphabetischen

Reihenfolge der Symbole für die Liganden. Bei den geladenen Komplexen gilt
folgende Reihenfolge:

Kationischer Komplex: [ ] Anion; anionischer Komplex: Kation [ ]

6.15 Nomenklatur von Komplexen

Für die Benennung von einfachen Komplexen gelten folgende Regeln:

a) Ist der Komplex ionisch gebaut, wird das Kation zuerst genannt.

b) Die Zahl der Liganden wird durch griechische Zahlwörter gekennzeichnet:

di-(2), tri-(3), tetra-(4), penta-(5), hexa-(6) usw. Die Zahl der Liganden steht vor ihrem Namen.

c) Die Namen neutraler Liganden bleiben meist unverändert; einige haben spezielle Namen. Beispiele: H2O: aqua; NH3: ammin; CO: carbonyl; NO: nitrosyl usw.

d) Die Namen anionischer Liganden leiten sich vom Namen des betreffenden

Atoms oder der Gruppe ab. Sie enden alle auf -o. Beispiele: F–: fluoro; Cl–: chloro; Br–: bromo; O2–: oxo; S2–: thio; OH–: hydroxo; CN–: cyano; SCN–:

6.15 Nomenklatur von Komplexen

151
thiocyanato (rhodano); SO 2–

–

4 : sulfato; NO2 : nitro bzw. nitrito (s. Bindungs-
isomerie); S

2–

–

2O3 : thiosulfato; I –: iodo; N3 : nitrido.

Kohlenwasserstoffreste werden als Radikale ohne besondere Endung bezeich-
net. Liganden, die sich von org. Verbindungen durch Abspaltung eines Pro-
tons ableiten, erhalten die Endung -ato (phenolato-).

e) Abkürzungen für längere Ligandennamen, insbesondere bei organischen Ligan-
den sind erlaubt.

Beispiele:

Anionische Gruppen (es sind die Säuren angegeben):

Hacac Acetylaceton,

2,4-pentandion

Hbg Biguanid

H2NC(NH)NHC(NH)NH2

H2dmg Dimethylglyoxim,

Diacetyldioxim, 2,3-Butandion-dioxim

H4edta Ethylendiamintetraessigsäure

H2ox Oxalsäure

Neutrale

Gruppen:

dien Diethylentriamin,

H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
en

Ethylendiamin,

H2NCH2CH2NH2
py

Pyridin
ur

Harnstoff
f) In der Benennung des Komplexes folgt der Name des Zentralteilchens den

Namen der Liganden. Ausnahmen bilden die Carbonyle: Beispiel: Ni(CO)4 =

Nickeltetracarbonyl. Enthält ein Komplex gleichzeitig anionische, neutrale
und kationische Liganden, werden die anionischen Liganden zuerst ge-
nannt, dann die neutralen und anschließend die kationischen.

g) Komplexanionen erhalten die Endung -at an den Namen bzw. den Wort-
stamm des lateinischen Namens des Zentralteilchens angehängt.

h) Die Oxidationszahl des Zentralteilchens folgt häufig als römische Zahl in

Klammern seinem Namen.

i) Bei Liganden komplizierter Struktur wird ihre Anzahl anstatt durch di-, tri-, tetra- usw. durch bis-(2), tris-(3), tetrakis-(4) gekennzeichnet.

j) Ein Brückenligand wird durch das Präfix µ gekennzeichnet.

152

6 Komplexverbindungen, Bindungen in Komplexen
k) Sind Liganden über π-Systeme an das Zentralteilchen gebunden, kann zur

Kennzeichnung dieser Bindung vor den Liganden der Buchstabe η gestellt
werden.

l) Geladene Komplexe werden in eckige Klammern geschrieben. Die Angabe
der Ladung erfolgt rechts oben an der Schluss-Klammer. Komplexladung =

Ladung des Zentralteilchens + Ligandenladungen.

m) In manchen Komplex-Anionen wird der Name des Zentralatoms von seinem
latinisierten Namen abgeleitet. Beispiele: Au-Komplex: aurat; Ag-Komplex: argentat; Fe-Komplex: ferrat; Co-Komplex: cobaltat; Ni-Komplex: niccolat;

Cu-Komplex: cuprat; Pt-Komplex: platinat; Hg-Komplex: mercurat; Zn-Kom-
plex: zincat.

n) Die Zahl der Kationen bzw. Anionen welche zum Ladungsausgleich von

Komplexionen dienen, bleibt unberücksichtigt.

6.15.1 Beispiele zur Nomenklatur

K4[Fe(CN)6] Kaliumhexacyanoferrat(II)

[Cr(H2O)6]Cl3 Hexaquachrom(III)-chlorid;

(Hexaaqua...)

[Co(H2O)4Cl2]Cl Dichlorotetraquacobalt(III)-chlorid

[Ag(NH3)2]+ Diamminsilber(I)-Kation

[Ag(S2O3)2]3– Bis(thiosulfato)argentat(I)

[Cr(NH3)6]Cl3 Hexamminchrom(III)-chlorid;

(Hexaammin...)

[Cr(NH2–(CH2)2–NH2)3]Br3

= [Cr(en)3]Br3 Tris(ethylendiamin)-chrom(III)-bromid

[HgI3]– Triiodomercurat(II)-Anion

Cl

2+

(NH ) Pt

Pt(NH )

Di-µ-chlorobis(diammin)platin(II)-Kation

3 2

Cl

3 2

Cr(C6H6)2 Bis(η-benzol)chrom

7 Zustandsformen der Materie

(Aggregatzustände)

Die Materie kommt in drei Zustandsformen (klassische Aggregatzustände) vor: gasförmig, flüssig und fest. Die strukturelle Ordnung nimmt in dieser Reihenfolge zu. Gasteilchen bewegen sich frei im Raum, Gitteratome schwingen nur
noch um ihre Ruhelage. Weitere nicht klassische Aggregatszustände werden in

Kapitel 7.4 besprochen. Die Namen der Übergänge der Aggregatzustände findet
man in Tabelle 18.

7.1 Fester Zustand

Feste Stoffe sind entweder amorph oder kristallin. Bisweilen befinden sie sich auch in einem Übergangszustand.

Der amorphe Zustand ist energiereicher als der kristalline. Amorphe Stoffe sind
isotrop, d.h. ihre physikalischen Eigenschaften sind unabhängig von der Raumrichtung. Beispiel: Glas.

Tabelle 18. Änderung des Aggregatzustands
von↓ nach→ Feststoff

Flüssigkeit

Gas

Schmelzen

Sublimation/Sublimieren

Feststoff –
am Schmelzpunkt am Sublimationspunkt

(Schmelzwärme)

(Sublimationswärme)

Erstarren/Gefrieren

Verdunsten (ohne Sieden)

am Gefrierpunkt

Verdampfung/Sieden

Flüssigkeit

–

(Erstarrungswärme)

am Siedepunkt

(Verdampfungswärme)

Resublimation/Resub-

Kondensation
limierung/Solidifikation
am Kondensationspunkt

Gas
am Resublimationspunkt (Kondensationswärme) –

(Resublimationswärme)

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_7, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

154

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

Abb. 93. Ausschnitt aus einem Raumgitter,

das aus Elementarzellen aufgebaut ist

7.1.1 Kristalline Stoffe

In kristallinen Stoffen sind die Bestandteile (Atome, Ionen oder Moleküle) in

Form eines regelmäßigen räumlichen Gitters (Raumgitter) so angeordnet, dass sie
in drei — nicht in einer Ebene gelegenen — Richtungen mit einem für jede Rich-
tung charakteristischen, sich immer wiederholenden Abstand aufeinander folgen.

Ein Kristall ist eine periodische Anordnung von Gitterbausteinen.

Zerlegt man ein Raumgitter, erhält man als kleinste sinnvolle Einheit die sog.

Elementarzelle (Elementarkörper). Abb. 93 zeigt eine kubische Elementarzelle.

Durch Aneinanderfügen von Elementarzellen in allen drei Raumrichtungen (≡ Pa-
rallelverschiebung = Translation) kann man das Raumgitter aufbauen.

7.1.2 Kristallsysteme

Um die gegenseitige Lage der Gitterpunkte in der Elementarzelle beschreiben zu
können, passt man der Elementarzelle ein Koordinatensystem an, dessen drei

Achsen (a, b, c) durch einen Gitterpunkt gehen und in den Richtungen der Kanten
der Elementarzelle verlaufen. Als Kanten wählt man zweckmäßigerweise solche

Gittergeraden, auf denen die Abstände identischer Punkte möglichst klein sind,
die gegebenenfalls senkrecht aufeinander stehen und/oder in denen die Translati-
onsbeträge aus Symmetriegründen einander gleich sind.

Zur Beschreibung der verschiedenen Elementarzellen benötigt man insgesamt
sieben Achsenkreuze mit verschiedenen Achsenlängen und verschiedenen Win-
keln zwischen je zwei Achsen. Kristallgitter, die sich auf ein solches Achsenkreuz beziehen lassen, fasst man zu einem Kristallsystem zusammen. Demzufolge kennt man sieben Kristallsysteme (Abb. 94) Als Maßstab auf einer Achse wählt man eine Identitätsperiode, d.i. der Abstand zwischen zwei identischen Punkten. Die

Richtungen des Achsenkreuzes werden als kristallographische Achsen bezeichnet.

7.1 Fester Zustand

155

7.1.3 Raumgruppen; Bravais-Gitter

Das Raumgitter in Abb. 93 erhielten wir durch Translation der Elementarzelle in
allen drei Raumrichtungen; es entstand also durch symmetrische Wiederholung.

Prüft man allgemein kristallisierte Stoffe auf Symmetrieelemente, findet man

Drehachsen, Symmetriezentrum und Spiegelebene als einfache Symmetrieelemente sowie die Drehspiegelachse als zusammengesetztes Symmetrieelement.

Zusammen mit Gleitspiegelebenen und Schraubenachsen lassen sich insgesamt

230 symmetrisch unterschiedliche Anordnungen von Gitterpunkten konstruieren.

Eine solche Anordnungsmöglichkeit heißt Raumgruppe. Alle Raumgruppen lassen sich aus jeweils einem von 14 Gittertypen ( Bravais-Gitter, gefunden vom franz. Physiker Auguste Bravais (1849), Abb. 95) aufbauen.

System

Achsenlänge

Achsenwinkel

(1) kubisch
a1 = a2 = a3
α = β = γ = 90°

(2) tetragonal
a = b ≠ c
α = β = γ = 90°

(3) hexagonal
a1 = a2 = a3 ≠ c
a1/a2 = a2/a3 = a3/a1 = 120°
an/c = 90°

(4) rhomboedrisch
a = b = c
α = β = γ ≠ 90°

(5) ortho(rhombisch)

a ≠ b ≠ c
α = β = γ = 90°

(6) monoklin
a ≠ b ≠ c
α = γ = 90°; β ≠ 90°

(7) triklin
a ≠ b ≠ c
α ≠ β ≠ γ ≠ 90°

α =
b/c
β =
a/c
γ =
a/b

Abb. 94. Achsenkreuze und Kristallsysteme

156

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

7.1.4 Kristallklassen

Da an einem Großkristall nicht alle möglichen Symmetrieelemente in Erscheinung
treten, gibt es nur 32 Kristalltypen mit verschiedener Symmetrie. Diese nennt man

Kristallklassen. Von den meisten von ihnen sind natürliche oder synthetische Belegbeispiele bekannt.

7.1.5 Eigenschaften von kristallinen Stoffen

Das Gitter bestimmt die äußere Gestalt und die physikalischen Eigenschaften des
kristallinen Stoffes. Durch den Gitteraufbau sind einige physikalische Eigenschaften wie Lichtbrechung richtungsabhängig, d.h. kristalline Stoffe sind anisotrop.

Sie sind im Allgemeinen auch schwer deformierbar und spröde. Lassen sich Kris-
talle ohne Zersetzung genügend hoch erhitzen, bricht das Kristallgitter zusammen, d.h. die Substanz schmilzt (z.B. Schmelzen von Eis). Das gleiche geschieht

a = kubisch, einfach
h = rhombisch, einfach
b = kubisch, innenzentriert
i = rhombisch, basisflächenzentriert
c = kubisch, flächenzentriert
k = rhombisch, innenzentriert
d = rhomboedrisch
l = rhombisch, allseitig flächenzentriert
e = hexagonal
m = monoklin, einfach
f = tetragonal, einfach
n = monoklin, flächenzentriert
g = tetragonal, innenzentriert
o = triklin

Abb. 95. Die 14 Bravais-Gitter. (Nach Hiller)

7.1 Fester Zustand

157
beim Lösen eines Kristalls in einem Lösemittel. Beim Eindampfen, Eindunsten
oder Abkühlen von Lösungen bzw. Schmelzen kristallisierbarer Substanzen
kristallisieren diese meist wieder aus. Hierbei wird das Kristallgitter wieder aufgebaut. Über die Löslichkeit eines Stoffes s. S. 175.

Kristallwasser: Viele Salze wie z.B. CaSO4, CuSO4, NaSO4 oder NaCO3 binden beim Auskristallisieren aus wässriger Lösung Wasser mit festen Mengenverhältnissen. Beim Erhitzen (Zerfall des Kristalls) wird das Wasser wieder abgegeben.

CaSO4 · 2 H2O, CuSO4 · 5 H2O, Na2SO4 · 10 H2O, Na2CO3 · 10 H2O, usw.

7.1.6 Schmelz- und Erstarrungspunkt; Schmelzenthalpie

Geht ein fester Stoff beim Erhitzen ohne Zersetzung in den flüssigen Zustand
über, schmilzt er. Erhitzt man z.B. einen kristallinen Stoff, bewegen sich mit zunehmender Energie die Gitterbausteine mit wachsendem Abstand um ihre Gleich-
gewichtslage, bis schließlich das Gitter zusammenbricht.

Die Temperatur, bei der die Phasenumwandlung fest → flüssig erfolgt, und bei
der sich flüssige und feste Phasen im Gleichgewicht befinden, heißt Schmelz-
punkt (Schmp.) oder Festpunkt (Fp.). Der Schmelzpunkt ist eine spezifische Stoffkonstante und kann deshalb als Reinheitskriterium benutzt werden. Er ist
druckabhängig und steigt normalerweise mit zunehmendem Druck an (wichtige

Ausnahme: Wasser).

Die Energie, die man zum Schmelzen eines Feststoffes braucht, heißt Schmelz-
wärme bzw. Schmelzenthalpie (für p = konst.). Auch sie ist eine spezifische Stoffkonstante und beträgt z.B. beim Eis 332,44 kJ · g–1.

Kühlt man eine Flüssigkeit ab, so verlieren ihre Teilchen kinetische Energie. Wird ihre Geschwindigkeit so klein, dass sie durch Anziehungskräfte in einem Kristallgitter fixiert werden können, beginnt die Flüssigkeit zu erstarren. Der normale Erstarrungspunkt (auch Gefrierpunkt) einer Flüssigkeit entspricht der

Temperatur, bei der sich flüssige und feste Phase bei einem Gesamtdruck von 1 bar im Gleichgewicht befinden.

Die Temperatur eines Zweiphasensystems (flüssig/fest) bleibt so lange konstant,
bis die gesamte Menge fest oder flüssig geworden ist.

Die Energie, die während des Erstarrungsvorganges frei wird, ist die Erstar-
rungswärme bzw. Erstarrungsenthalpie. Ihr Absolutbetrag entspricht der Schmelzenthalpie.

Die Höhe von Schmelz- und Erstarrungspunkt hängt von den Bindungskräften
zwischen den einzelnen Gitterbausteinen ab.

Weitere Beispiele für Eigenschaften kristalliner Stoffe werden bei den einzelnen Gittertypen besprochen.

158

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

7.1.7 Gittertypen

Unterteilt man die Raumgitter nach der Art ihrer Bausteine, erhält man folgende

Gittertypen:

a) Atomgitter:

1) Bausteine: Atome; Bindungsart: kovalent, s. S. 80. Eigenschaften: hart, hoher Schmelzpunkt; Beispiel: Diamant.

2)

Bausteine:

Edelgasatome; Bindungsart: van der Waals sche Bindung, s. S.

118; Eigenschaften: tiefer Schmelz- und Siedepunkt.

b) Molekülgitter:

1) Bausteine: Moleküle; Bindungsart : van der Waals sche Bindung, s. S. 118; Eigenschaften: tiefer Schmelz- und Siedepunkt; Beispiele: Benzol, Kohlendioxid.

2)

Bausteine:

Moleküle; Bindungsart: Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, s. S.

116; Wasserstoffbrückenbindung, s. S. 116; Beispiele: H2O, HF.

c) Metallgitter:

Bausteine: Metallionen und Elektronen; Bindungsart: metallische Bindung, s. S. 101; Eigenschaften: thermische und elektrische Leitfähigkeit, metallischer Glanz, duktil usw. Beispiel: Natrium, Calcium, Kupfer, Silber, Gold.

d) Ionengitter:

Bausteine:

Ionen; Bindungsart: elektrostatisch, s. S. 75; Eigenschaften: elek-
trische Leitfähigkeit (Ionenleitfähigkeit) in Lösung und Schmelze; hart, hoher

Schmelzpunkt. Beispiel: Natriumchlorid (Kochsalz).

7.2 Gasförmiger Zustand

Von den chemischen Elementen sind unter Normalbedingungen nur die Nicht-
metalle H2, O2, N2, Cl2, F2 und die Edelgase gasförmig. Gewisse kovalent gebaute Moleküle (meist mit kleiner Molekülmasse) sind ebenfalls gasförmig, wie NH3,

CO und HCl. Manche Stoffe können durch Temperaturerhöhung und/oder Druck-
verminderung in den gasförmigen Zustand überführt werden.

Gase bestehen aus einzelnen Teilchen (Atomen, Ionen, Molekülen), die sich in
relativ großem Abstand voneinander in schneller Bewegung (thermische Bewe-
gung, Brownsche Molekularbewegung, nach Robert Brown, 1827) befinden.

Die einzelnen Gasteilchen bewegen sich gleichmäßig verteilt in alle Raumrich-
tungen. Einzelne herausgegriffene Teilchen bewegen sich unter unregelmäßigen

7.2 Gasförmiger Zustand

159

Abb. 96. Bahn eines Gasteilchens (schematisch).

Bei Zimmertemperatur wäre das Molekül die ge-
zeichnete Strecke in ungefähr 5 · 10–8 s abgelau-
fen

Zusammenstößen in verschiedene Richtungen mit unterschiedlichen Weglängen

(Abb. 96). Sie diffundieren in jeden Teil des ihnen zur Verfügung stehenden

Raumes und verteilen sich darin statistisch. Gase sind in jedem beliebigen Verhältnis miteinander mischbar, wobei homogene Gemische entstehen. Sie haben
ein geringes spezifisches Gewicht und sind kompressibel, d.h. durch Druckerhö-
hung verringert sich der Abstand zwischen den einzelnen Gasteilchen. Gase
lassen sich durch Druckerhöhung und/oder Abkühlen verflüssigen oder kristalli-
sieren.

Stoßen Gasteilchen bei ihrer statistischen Bewegung auf die Wand des sie um-
schließenden Gefäßes, üben sie auf diese Gefäßwand Druck aus:

Druck = Kraft/Fläche (N/m2)

Der gasförmige Zustand lässt sich durch allgemeine Gesetze beschreiben. Beson-
ders einfache Gesetzmäßigkeiten ergeben sich, wenn man „ideale Gase“ betrach-
tet.

Ideales Gas: Die Teilchen eines idealen Gases bestehen aus Massenpunkten und besitzen somit keine räumliche Ausdehnung (kein Eigenvolumen). Ein solches

Gas ist praktisch unendlich verdünnt, und es gibt keine Wechselwirkung zwischen
den einzelnen Teilchen.

Reales Gas: Die Teilchen eines realen Gases besitzen ein Eigenvolumen. Es existieren Wechselwirkungskräfte zwischen ihnen, und der Zustand eines idealen

Gases wird nur bei großer Verdünnung näherungsweise erreicht.

7.2.1 Gasgesetze — für „ideale Gase“

Die folgenden Gasgesetze gelten streng nur für ideale Gase.

7.2.1.1 Gesetz von Boyle und Mariotte
p · V = konstant

(für T = konstant)

160

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

1/p

T = konst.

V

Abb. 97a. Druck-Volumen-Kurve eines

Abb. 97b. ( Isotherme)

idealen Gases (Gesetz von Boyle-Mariotte)

Bei konstanter Temperatur T ist für eine gleich bleibende Gasmenge das Produkt
aus Druck p und Volumen V konstant. Das bedeutet: Steigender Druck führt zu
kleinerem Volumen und umgekehrt.

Die Druck-Volumen-Kurve ist der positive Ast einer Hyperbel (Abb. 97).

Trägt man V gegen 1/p auf, erhält man für jede Temperatur eine Gerade die durch den Koordinatenursprung geht. Die Steigung der Geraden entspricht der

Konstanten.

Dieses Gesetz wurde unabhängig von zwei Physikern entdeckt, dem Iren Robert

Boyle (1662) und dem Franzosen Edme Mariotte (1676)

7.2.1.2 Gesetz von Gay-Lussac

Dieses Gesetz beschreibt: a) bei konstantem Druck die Volumenänderung einer
bestimmten Gasmenge in Abhängigkeit von der Temperatur oder b) bei konstan-
tem Volumen die Druckänderung des Gases in Abhängigkeit von der Temperatur:

1
a) Vt = V0(1 +

· t)

(für p = konstant)

273,15

1
b) pt = p0(1 +

· t)

(für V = konstant)

273,15

(V0 bzw. p0 ist der Druck bzw. das Volumen bei 0 °C, t = Temperatur in °C)

7.2 Gasförmiger Zustand

161

Abb. 98. Temperatur-Volumen-

Kurve eines idealen Gases (Iso-
bare, p = konstant)

Daraus folgt:

a) Bei einer Temperaturerhöhung um 1 °C dehnt sich das Gas bei konstantem

Druck (= isobar) um 1/273,15 seines Volumens bei 0 °C V0 aus (= lineare Ab-hängigkeit).

b) Bei einer Temperaturerhöhung um 1 °C steigt der Druck bei konstantem Volu-
men (= isochor) um 1/273,15 seines Druckes bei 0 °C.

Die graphische Darstellung von a) ergibt eine Gerade (Abb. 98). Diese schneidet
die Abszisse bei –273,15 °C. D.h.: Alle idealen Gase haben bei –273,15 °C das Volumen Null. Diese Temperatur bezeichnet man als den absoluten Nullpunkt.

Hierauf baut sich die Temperaturskala von Lord Kelvin (1848). Die absolute

Temperatur T (K) = 273,15 °C + t (°C).

Setzt man T (K) anstelle von t (°C) in die Formeln a) und b) ein, erhält man:

V

T

T

T = V0
bzw.: p

T

T = p0 T

0

0

Dieser Zusammenhang wurde 1787 von Jacques Charles und 1802 von Joseph Louis Gay-Lussac erkannt.

7.2.1.3 Allgemeine Gasgleichung

Durch Kombination der Gesetze 1) und 2) erhält man
p V

p · V = p T

0 0

0

V

T

T

0
oder
p · V = T

0

0

162

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

Bezieht man die vorstehende Gleichung auf ein Mol Gas und setzt demnach für V0 = 22,414 L (s. hierzu S. 58), p0 = 1,013 bar und T0 = 273,15 K, ergibt sich

22, 414 ⋅ 1,013

22, 414 ⋅ 1,013

p · V =

· T ;

R =

273,15

273,15

= 0,083143 L · bar · K–1 · mol–1

= 8,314 J · K–1 · mol–1
oder

p · V = R · T

R = allgemeine Gaskonstante

Betrachtet man n Mole eines Gases, wobei n der Quotient aus der Masse des Gases und seiner Atom- bzw. Molekülmasse ist, erhält man (mit V = v/n) die allge-
meine Beziehung:

p · v = n · R · T (allgemeine Gasgleichung)

Beispiele:

1) Welches Volumen nehmen 10 g Kohlenmonoxid (CO) unter Normalbedin-
gungen ein, wenn man CO als ideales Gas betrachtet?

p = 1 bar, T = 0 °C = 273 K, Molekülmasse von CO = 28,0.

Lösung: 10 g CO entsprechen 10,0/28 = 0,357 mol.

Einsetzen in p · v = n · R · T ergibt:

(1 bar) · v = (0,357 mol) · (0,0821 L · bar · K–1 · mol–1) · (273 K)

oder v = 8,00 Liter.

2) Wie viel g H2SO4 können höchstens aus 60 L SO2 und 30 L O2 erhalten wer-
den, wenn die beiden Gase bei 45 °C und 1,5 bar vorliegen?

Reaktionsgleichungen:

2

SO2 + O2

⎯ →

⎯ 2 SO3

2

SO3 + 2 H2O ⎯ →

⎯ H2SO4

2 mol SO2 reagieren mit 1 mol O2 und ergeben 2 mol H2SO4, d.h. aus 1 mol

SO2 erhält man 1 mol H2SO4. Die angegebenen Werte müssen mittels der Gas-
gesetze auf Normalbedingungen umgerechnet werden:

p ⋅ v
p ⋅ v

1

1

2

2

=

T

T

1

2

7.2 Gasförmiger Zustand

163

⋅ x

1,5 60
eingesetzt: 1

=

⋅

;
x = 76,2 L SO

273

318

2

Da sich in 22,41 Liter 1 mol SO2 befinden, enthalten 76,2 Liter SO2 insgesamt

76,2/22,4 = 3,4 mol SO2. Dies entspricht 3,4 mol H2SO4 oder 3,4·98 = 333,7 g

H2SO4, wobei 98 die Molmasse von H2SO4 ist.

Gasmischungen:

a) Gesamtvolumen v: Werden verschiedene Gase mit den Volumina v1, v2, v3…

von gleichem Druck p und gleicher Temperatur T vermischt, ist das Gesamt-
volumen v (bei gleich bleibendem p und T) gleich der Summe der Einzelvolu-
mina:

v = v1 + v2 + v3 + … = ∑ vi (vi = Partialvolumina).

b) Gesamtdruck p: Dieser ergibt sich aus der Addition der Partialdrücke (Ein-zeldrücke) der Gase im Gasgemisch:

p = p1 + p2 + p3 + … = ∑ pi

Setzen wir das in die allgemeine Gasgleichung ein, erhalten wir das 1805 von

John Dalton formulierte Gesetz:

R ⋅ T
p = ∑ pi = ∑ ni ·

Daltonsches Gesetz
v

7.2.2 Das Verhalten realer Gase

Infolge der Anziehungskräfte zwischen den einzelnen Teilchen zeigen reale Gase

Abweichungen vom Gesetz von Boyle und Mariotte. Bei hohen Drücken beobachtet man unterschiedliche Abhängigkeit des Produktes p · V vom Druck p.

Als klassisches Beispiel betrachten wir die Druck-Volumen-Kurven von Kohlendioxid CO2 bei verschiedener, aber jeweils konstanter Temperatur (= Iso-
therme) (s. Abb. 99).

Das Produkt p ·V nimmt zunächst mit steigendem Druck ab, weil sich die Gas-
teilchen einander so weit nähern, bis Abstoßungskräfte zwischen ihnen wirksam
werden. Reale Gase haben nämlich ein Eigenvolumen und sind nicht unbegrenzt
komprimierbar. Bei weiterer Druckerhöhung bleibt das Volumen daher angenä-
hert konstant. Die Minima der Isothermen werden mit steigender Temperatur
immer flacher. Diejenige Temperatur, bei der das Minimum erstmals verschwin-
det, heißt Boyle-Temperatur des Gases. Bei ihr folgt die Isotherme in einem relativ großen Bereich dem Gesetz von Boyle und Mariotte. Die Boyle-Temperatur von CO2 ist 500 °C.

164

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

Abb.

99.

p · V- p-Diagramm von CO2

Das Verhalten vieler realer Gase und — qualitativ — vieler Flüssigkeiten bei
nicht zu hohen Drücken lässt sich z.B. durch eine von Johannes D. van der Waals (1873) angegebene Näherungsgleichung beschreiben:

7.2.3 Zustandsgleichung realer Gase

(p + a/V2) · (V – b)

= R · T
oder

(p + n2 · a/v2) · (v – n · b) = n · R · T
a und b sind für jedes Gas spezifische Konstanten, die experimentell ermittelt
werden müssen.

Dimension von a: p · v2 · mol–2

Dimension von b: v · mol–1
a/v2 = Binnendruck (Kohäsionsdruck); er berücksichtigt die Wechselwirkun-
gen zwischen den Teilchen.

b

= Covolumen; diese Volumenkorrektur berücksichtigt das Eigenvolumen
der Teilchen. Bei kugelförmigen Teilchen ist b das vierfache Eigenvo-
lumen.

Beachte: Die Zustandsgleichung gilt nur für homogene Systeme.

7.2 Gasförmiger Zustand

165

Abb. 100. p,V-Isotherme des

Kohlendioxids

7.2.4 Kritische Daten eines Gases

Abb. 100 zeigt das Druck-Volumen-Diagramm von Kohlendioxid.

Auswertung des Diagramms:

Die Isothermen zeigen einen recht unterschiedlichen Verlauf. Isotherme (5) zeigt einen Verlauf wie bei einem idealen Gas. Isotherme (3) besitzt in Punkt K einen Wendepunkt.

Punkt K heißt kritischer Punkt. Bestimmt wird dieser Punkt durch den kritischen Druck pK, das kritische Volumen VK und die kritische Temperatur TK (Tabelle

19). Im kritischen Punkt verschwindet die Phasengrenze zwischen Gas und Flüs-
sigkeit. Gas und Flüssigkeit lassen sich nicht mehr unterscheiden.

Anmerkung: Aus der experimentellen Bestimmung der kritischen Daten eines Gases durch Isothermenmessungen lassen sich die Konstanten a und b der van der Waals schen Zustandsgleichung ermitteln.

Beachte: Oberhalb des kritischen Punktes K kann keine Flüssigkeit existieren. Daraus folgt: Oberhalb des kritischen Punktes lassen sich keine Gase mehr verflüssigen .

VK = 3 b ;

TK = 8 a / 27 b · R; pK = a / 27 b2
oder
a

= 27 R2 · T 2

K / 64 pK und b = R · TK / 8 pK

Isotherme (1) zeigt, dass bei Punkt A der Druck konstant bleibt und das Volumen abnimmt, bis Punkt B erreicht ist. D. h. bei Punkt A beginnt die Verflüssigung des Gases; bei Punkt B ist alles Gas verflüssigt. Zwischen den Punkten A und B
liegen Gas und Flüssigkeit nebeneinander vor.

166

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

Tabelle 19. Kritische Daten von Gasen

Substanz
pK [bar]

TK [°C]

H2 13,0

–240

O2 50,3

–119

N2 33,9

–147

CO2 73,7 +31

7.2.5 Diffusion von Gasen

Diffusion eines Gases nennt man seine Bewegung infolge Wärmebewegung ( Brown sche Molekularbewegung) aus einem Bereich höherer Konzentration in einen Bereich niedrigerer Konzentration. Effusion heißt die Diffusion in den leeren Raum.

Wir bringen in den Behälter A der Versuchsanordnung (Abb. 101) Stickstoff und
in den Behälter B Sauerstoff und öffnen den Hahn zwischen A und B. Nach einer
bestimmten Zeit befindet sich in den Behältern A und B gleichviel Sauerstoffgas
und Stickstoffgas. Das bedeutet: Beide Gase haben sich durchmischt, d.h. sie sind in das jeweils andere Gefäß diffundiert.

Die Diffusionsgeschwindigkeit (vDiff.) ist abhängig von der Atom- bzw. Mole-
külmasse des Gases und der Temperatur:

⎛ T ⎞1/2

vDiff. ≈ ⎜ ⎟

⎝ M ⎠

T = absolute Temperatur; M = Atom- bzw. Molekülmasse

Die Diffusionsgeschwindigkeiten zweier Gase verhalten sich demnach umge-
kehrt wie die Quadratwurzeln aus ihren Massen (Gesetz von Graham, 1831
formuliert vom britischen Chemiker und Physiker Thomas Graham):

v1 : v2 = M : M

2

1

Abb. 101. Versuchsanordnung zur

Demonstration der Diffusion

7.3 Flüssiger Zustand

167

Anwendung findet diese Gesetzmäßigkeit bei der Substanztrennung durch Gas-
diffusion.

Beispiel: Trennung von 235

238

U/

U über die Fluoride 235 UF und 238 UF .

92

92

92

6

92

6

7.3 Flüssiger Zustand

Der flüssige Zustand bildet den Übergang zwischen dem gasförmigen und dem
festen Zustand. Eine Flüssigkeit besteht aus Teilchen (Atome, Ionen, Moleküle),
die noch relativ frei beweglich sind. Anziehungskräfte, welche stärker sind als in Gasen, führen bereits zu einem gewissen Ordnungszustand (Nahordnung). Die

Teilchen rücken so dicht zusammen, wie es ihr Eigenvolumen gestattet. Die An-
ziehungskräfte in Flüssigkeiten nennt man Kohäsionskräfte. Ihre Wirkung heißt Kohäsion.

Eine Auswirkung der Kohäsion ist z.B. die Zerreißfestigkeit eines Flüssigkeits-
films. Flüssigkeiten sind viskos, d.h. sie setzen dem Fließen Widerstand entgegen.

Im Gegensatz zu Gasen sind sie volumenstabil, kaum kompressibel und besitzen
meist eine Phasengrenzfläche (Oberfläche, Abb. 102). Da Teilchen, die sich in der Oberflächenschicht befinden, einseitig nach innen gezogen werden, wird eine
möglichst kleine Oberfläche angestrebt. Ein Maß für die Kräfte, die eine Ober-
flächenverkleinerung bewirken, ist die Oberflächenspannung σ. Sie ist definiert als Quotient aus Zuwachs an Energie und Zuwachs an Oberfläche:

Zuwachs an Energie

-2
σ =

(J ⋅ m )

Zuwachs an Oberfläche

Zur Messung der Oberflächenspannung s. Lehrbücher der Physik.

Abb. 102. Unterschiedliche Kräfte, die auf ein Teilchen an
der Oberfläche und innerhalb einer flüssigen Phase wirken.

168

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

7.3.1 Dampfdruck einer Flüssigkeit

Die Teilchen einer Flüssigkeit besitzen bei einer gegebenen Temperatur unter-
schiedliche Geschwindigkeiten, d.h. verschiedene kinetische Energie. Durch

Zusammenstöße mit anderen Teilchen ändert sich ihre kinetische Energie ständig.

Die meisten besitzen jedoch eine mittlere kinetische Energie. Die Energieverteilung ist temperaturabhängig. S. hierzu S. 171.

Teilchen in der Nähe der Oberfläche können die Flüssigkeit verlassen, wenn ihre
kinetische Energie ausreicht, die Anziehungskräfte zu überwinden. Sie wechseln
in den Gasraum (Gasphase) über der Flüssigkeit über. Bei diesem Prozess wird
der Flüssigkeit Energie in Form von Wärme entzogen (Verdunstungskälte). Den

Vorgang nennt man Verdampfen. Den Druck, den die verdampften Teilchen z.B.

gegen eine Gefäßwand, den Atmosphärendruck usw. ausüben, nennt man Dampf-
druck. Diejenige Energie, die nötig ist, um ein Mol einer Flüssigkeit bei einer bestimmten Temperatur zu verdampfen, heißt molare Verdampfungswärme
bzw. Verdampfungsenthalpie (für p = konst.). Kondensiert (verdichtet) sich umgekehrt Dampf zur flüssigen Phase, wird eine zahlenmäßig gleiche Wärmemenge wieder frei. Sie heißt dann Kondensationsenthalpie (für p = konst.).

Je höher die Konzentration der Teilchen in der Gasphase wird, umso häufiger
stoßen sie miteinander zusammen, kommen mit der Oberfläche der flüssigen

Phase in Berührung und werden von ihr eingefangen.

Im Gleichgewichtszustand verlassen pro Zeiteinheit so viele Teilchen die Flüs-
sigkeit, wie wieder kondensieren. Die Konzentration der Teilchen in der Gasphase (Dampfraum) ist konstant. Der Gasdruck, den die verdampfende Flüssigkeit dann
besitzt, heißt Sättigungsdampfdruck.

Jede Flüssigkeit hat bei einer bestimmten Temperatur einen ganz bestimmten

Dampfdruck. Er nimmt mit steigender Temperatur zu. Die Änderung des Druckes
in Abhängigkeit von der Temperatur zeigen die Dampfdruckkurven (Abb. 103).

Abb. 103. Dampfdrücke von Wasser,

Ethanol und Ether als Funktion der

Temperatur

7.3 Flüssiger Zustand

169

7.3.2 Siedepunkt

Ist der Dampfdruck einer Flüssigkeit gleich dem Außendruck, so siedet die Flüs-
sigkeit. Die zugehörige Temperatur heißt Siedepunkt (Sdp.) oder Kochpunkt (Kp.) der Flüssigkeit. Der normale Siedepunkt einer Flüssigkeit entspricht der Temperatur, bei der der Dampfdruck gleich 1,013 bar ist (Atmosphärendruck, Abb. 103). Die Temperatur einer siedenden Flüssigkeit bleibt — die nötige Energiezufuhr vorausgesetzt — konstant, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist.

Definitionsgemäß ist der normale Siedepunkt von Wasser 100 °C. Der Siedepunkt
ist eine spezifische Stoffkonstante und kann als Reinheitskriterium benutzt werden.

Wird der Außendruck z.B. durch Evakuieren eines Gefäßes geringer, sinkt auch
der Siedepunkt. Der Druck wird dann in mbar angegeben.

7.3.3 Gefrierpunkt

Kühlt man eine Flüssigkeit ab, so verlieren die Teilchen kinetische Energie. Wird ihre Geschwindigkeit so klein, dass sie durch Anziehungskräfte in einem Kristallgitter fixiert werden können, beginnt die Flüssigkeit zu gefrieren.

Der normale Gefrierpunkt (auch Schmelzpunkt (Schmp.) oder Festpunkt (Fp.) genannt) einer Flüssigkeit entspricht der Temperatur, bei der sich flüssige
und feste Phase bei einem Gesamtdruck von 1,013 bar im Gleichgewicht
befinden.

Die Temperatur eines Zweiphasensystems (flüssig/fest) bleibt so lange konstant,
bis die gesamte Menge fest oder flüssig ist.

7.3.4 Durchschnittsgeschwindigkeit von Atomen und Molekülen

Atome und Moleküle von Gasen und Flüssigkeiten bewegen sich trotz gleicher

Temperatur und gleicher Masse unterschiedlich schnell (Wärmebewegung,

Abb. 104.

Geschwindigkeits-
verteilung von Teil-
chen bei der Tempe-
ratur T

170

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

Abb. 105. Geschwindigkeitsverteilung von Atomen oder Molekülen bei verschiedenen Temperaturen Die Fläche unterhalb der Verteilungskurve gibt die Wahrscheinlichkeit an, Teilchen mit einer Geschwindigkeit zwischen v = 0 und v = ∞ zu finden.

Brown sche Molekularbewegung). Die Teilchen (Atome, Moleküle) sind auf alle Raumrichtungen statistisch gleichmäßig verteilt. Die Geschwindigkeitsverteilung
vieler Teilchen zeigt Geschwindigkeiten zwischen Null und Unendlich (Abb.

104). Die mathematische Formulierung dieses Sachverhalts wurde 1860 von Ja-
mes Clerk Maxwell angegeben.

Betrachtet man sehr viele Teilchen, so haben die meisten von ihnen eine mittlere Geschwindigkeit = Durchschnittsgeschwindigkeit.

Die Geschwindigkeit der Teilchen hängt von der Temperatur ab (nicht vom

Druck!). Erhöht man die Temperatur, erhalten mehr Teilchen eine höhere Ge-
schwindigkeit. Die gesamte Geschwindigkeitsverteilungskurve verschiebt sich
nach höheren Geschwindigkeiten, Abb. 105.

Beachte: Leichte Teilchen haben eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als schwere Teilchen.

Beispiel: Die Durchschnittsgeschwindigkeit für Wasserstoffgas (H2-Teilchen) ist mit 1760 m · s–1 bei 20 °C viermal so groß wie diejenige von Sauerstoffgas (O2-Teilchen).

7.4 Nicht klassische Aggregatzustände

Neben den drei klassischen Aggregatzuständen gibt es weitere, die zum Teil nur
unter extremen Bedingungen auftreten (von niedriger nach hoher Temperatur sor-
tiert):

– Das

Bose-Einstein-Kondensat: Hierbei handelt es sich um eine Menge extrem kalter Atome, die den gleichen quantenmechanischen Zustand einneh-

7.4 Nicht klassische Aggregatzustände

171
men und sich deshalb nicht mehr voneinander unterscheiden. Es ist im Prin-
zip ein Atomhaufen, der sich wie ein riesiges Atom verhält. Theoretisch
wurde dieser Zustand schon 1924 von Satyendranath Bose und Albert Einstein vorhergesagt.

– Fermionen-Kondensation: Ein superkalter Zustand von Fermionen, welche
sich von den Bosonen (ganzzahliger Spin) durch ihren halbzahligen Spin un-
terscheiden.

– Das Suprafluid: Es gibt keinerlei innere Reibung mehr, das heißt interne Strömungen fließen permanent weiter.

– Der mesomorphe Zustand: Er nimmt eine Zwischenposition zwischen den

Aggregatzuständen fest und flüssig ein. Man kennt verschiedene Ausprägun-
gen beispielsweise bei Flüssigkristallen ( Friedrich Reinitzer 1888, Otto Leh-mann 1889) oder plastischen Kristallen.

– Der überkritische Zustand tritt bei Überschreiten des kritischen Punktes auf und ist ein Mischzustand zwischen flüssig und gasförmig.

– Das Atomgas: In ihm bestehen keine Moleküle mehr, da die permanenten

Stöße die Bindungen brechen. Allerdings sind die Elektronen noch fest ge-
bunden.

– Der Plasmazustand: Er tritt beispielsweise im Lichtbogen, in Sternen und in Kernfusionsreaktoren auf. Bei sehr hohen Temperaturen werden die Atome in

Atomkern und -hülle zerlegt, freie Elektronen entstehen.

7.4.1 Plasma

Einen gasförmigen Zustand, in dem freie Elektronen und ionisierte Atome vorkom-
men, bezeichnet man als Plasma.

Dieser Zustand kann bei hohen Temperaturen (thermischer Zerfall) erreicht wer-
den, aber zum Beispiel auch durch starke elektrische Felder (Blitz, Gasentla-
dungslampe). Bei hohen Temperaturen (≈ 5000 K) zerfallen Gase nahezu kom-
plett in ein Plasma, aber auch bei niederen Temperaturen kommen freie Elekt-
ronen und ionisierte Atome (auch in Festkörpern oder Flüssigkeiten) nachweislich vor. Es gibt daher keinen Phasenübergang zum Plasma. Daher ist auch umstritten,
ob ein Plasma überhaupt zu den Aggregatzuständen gerechnet werden kann. Das

Plasma wird nicht durch einen Phasenübergang aus dem Gas erzeugt wie etwa

Wasser aus Eis, sondern durch Reaktion, nämlich durch den Zerfall eines neutra-
len Atoms in ein Ion und ein Elektron. Es kann sich dann ein Gleichgewicht zwi-
schen neutralen Atomen und Ionen einstellen, das durch die sogenannte Saha-

Gleichung (indischer Astrophysiker Meghnad Saha, 1920) beschrieben wird.

Bei noch höheren Temperaturen können die Atomkerne gänzlich freigelegt wer-
den, was bei der Kernfusion wichtig ist.

172

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatszustände)

Grundsätzlich verhält sich ein Plasma aber wie ein Gas, nur mit Elektronen und

Kationen oder Atomkernen als kleinsten Teilchen. Dadurch ist das Plasma ein
guter elektrischer Leiter.

8 Mehrstoffsysteme

Lösungen

8.1 Definition des Begriffs Phase

Unter einer Phase versteht man einen Substanzbereich, in dem die physikalischen und chemischen Eigenschaften homogen sind. Der Substanzbereich wird durch

Grenzflächen, die Phasengrenzen, von anderen Bereichen abgetrennt. Zwischen
zwei Phasen ändern sich verschiedene Eigenschaften sprunghaft.

Beispiele für Phasen: Wasser, Wasserdampf, Eis; Flüssigkeiten, die nicht miteinander mischbar sind, bilden ebenfalls Phasen, z.B. Wasser/Ether.

Beachte: Gase und Gasmischungen bilden nur eine Phase.

Zwei- und Mehrphasensysteme werden nach dem Aggregatzustand der homoge-
nen Bestandteile unterschieden. Beispiele: Suspensionen, Emulsionen, Aerosole, fest–feste Gemische wie Granit etc.

8.1.1 Zustandsdiagramme

Eine graphische Darstellung, die alle Phasen und ihre Übergänge gleichzeitig
wiedergibt, heißt Phasendiagramm oder Zustandsdiagramm.

Als Beispiel betrachten wir das Phasendiagramm des Wassers, Abb. 106.

Auswertung des Diagramms: Die drei Kurven A, B, C teilen den Druck- und Temperaturbereich in drei Gebiete. Innerhalb dieser Gebiete ist jeweils nur eine Phase beständig. Die Kurven sind eine Folge von Messpunkten, in denen jeweils
zwei Phasen nebeneinander existieren. Die Koordinaten der Punkte sind der

Druck und die Temperatur. In Punkt T existieren alle drei Phasen nebeneinander,
sind also miteinander im Gleichgewicht. Dieser Punkt heißt daher Tripelpunkt.

Für Wasser liegt der Tripelpunkt bei einem Druck von 6,1 mbar und einer Tem-
peratur von 0,0099 °C.

Weitere Zustandsdiagramme finden sich auf den S. 108, 109, 111 und 195 ff.

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_8, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

174

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Abb. 106. Zustandsdiagramm des Wassers (schematisch). A = Dampfdruckkurve (von Wasser); B = Schmelzkurve (von Eis); C = Sublimationskurve (Dampfdruckkurve von Eis); T = Tripelpunkt

8.1.2 Gibbssche Phasenregel

Die Gibbssche Phasenregel (Phasengesetz, nach Josiah W. Gibbs, 1878) macht Aussagen allgemeiner Natur über solche heterogene Systeme, die sich im Gleichgewichtszustand (= energieärmster Zustand) befinden:

Addiert man zu der Zahl der Komponenten (Ko) die Zahl 2, erhält man die

Summe aus der Zahl der Phasen (Ph) und der Freiheitsgrade (F):

Ko + 2 = Ph + F
oder

F = Ko – Ph + 2

Erläuterung: Die Zahl der Komponenten (Ko) ist die Zahl der unabhängigen Bestandteile (Stoffe), die zum Aufbau des Systems bzw. seiner Gleichgewichtszustände erforderlich sind und im Gleichgewichtszustand die Zusammensetzung jeder einzelnen Phase festlegen.

Die Zahl der Phasen (Ph) ist die Zahl der physikalisch trennbaren Bestandteile des Systems.

Die Zahl der Freiheitsgrade (Freiheiten, F) ist die Zahl der beliebig variierbaren Zustandsvariablen (Temperatur, Druck, Konzentration), über die man verfügen kann, um den Gleichgewichtszustand herzustellen.

8.1.2.1 Beispiele für das Gibbssche Phasengesetz

1. Heterogenes System Wasser/Wasserdampf: Zahl der Phasen (Ph) = 2; Zahl
der Komponenten (Ko) = 1 (nämlich Wasser).

Phasenregel: 1 + 2 = 2 + F oder F = 1

8.2

Mehrstoffsysteme

175

Da 2 Phasen vorliegen, existiert nur ein Freiheitsgrad (F). Das System heißt univariant.

Ein Freiheitsgrad bedeutet, dass man nur eine Zustandsgröße, z.B. die Temperatur unabhängig von anderen Zustandsvariablen verändern kann, ohne die Zahl der

Phasen zu verändern. Der Druck ist jetzt durch den Sättigungsdampfdruck eindeu-
tig festgelegt.

2. System: Eis/Wasser/Dampf; Ph = 3; Ko = 1

Phasenregel: 1 + 2 = 3 + F

Daraus folgt F = 0. Es existiert kein Freiheitsgrad. Das System heißt nonvariant.

Die 3 Phasen können nur in einem Punkt im Gleichgewicht sein, den man Tri-
pelpunkt nennt.

Variiert man z.B. am Tripelpunkt die Temperatur, so ist dies gleichbedeutend mit der Einführung eines Freiheitsgrades. Als Folge davon verschwindet bei Temperaturerhöhung die feste Phase (Eis) und bei Temperaturerniedrigung die flüssige

Phase (Wasser).

3. System: Wasserdampf; Ph = 1; Ko = 1

Phasenregel: 1 + 2 = 1 + F; F = 2

Das System heißt divariant, denn Druck und Temperatur können unabhängig
voneinander variiert werden. ( Beachte: Die Konzentration ist durch den Druck bestimmt: p = c · R · T)

8.2 Mehrstoffsysteme

Mehrstoffsysteme können homogen oder heterogen sein.

Heterogene (uneinheitliche) Gemische besitzen eine variable Zusammensetzung aus homogenen (einheitlichen) Stoffen. Sie können durch physikalische Methoden
in die homogenen Bestandteile zerlegt werden.

Homogene Stoffe liegen dann vor, wenn man keine Uneinheitlichkeit erkennen kann. Homogene Stoffe werden auch als Phasen bezeichnet; heterogene Stoffe sind demnach mehrphasige Systeme (zu dem Begriff System s. S. 249).

Homogene Stoffe können Lösungen (homogene Gemische) aus Reinsubstanzen
oder bereits Reinsubstanzen selbst sein (z.B. Wasser, Kohlenstoff). Der Begriff

Lösung ist hier sehr weit gefasst. Es gibt flüssige Lösungen (z.B. Natriumchlorid in Wasser gelöst), feste Lösungen (z.B. Metalllegierungen), gasförmige Lösungen

(z.B. Luft). Der in einer Lösung überwiegend vorhandene Bestandteil heißt Lö-
semittel. Die anderen Komponenten sind die gelösten Stoffe .

176

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Homogene Gemische lassen sich durch physikalische Methoden in die reinen Stoffe zerlegen. Beispiel: Eine klare Lösung von Natriumchlorid in Wasser kann man in die Komponenten Wasser und festes Natriumchlorid trennen, wenn man
das Wasser verdampft und den Wasserdampf wieder verdichtet (kondensiert).

Ein reiner Stoff (Reinsubstanz) ist dadurch charakterisiert, dass jeder Teil der Substanz die gleichen unveränderlichen Eigenschaften und die gleiche Zusammensetzung hat. Beispiel: Wasser.

Die Entscheidung darüber, ob Reinsubstanzen, reine Verbindungen oder reine

Elemente vorliegen, kann man aufgrund von Reinheitskriterien treffen.

Reine Substanzen, Verbindungen und Elemente haben ganz bestimmte, nur für sie
charakteristische Eigenschaften, z.B. Emissions- und Absorptionsspektren, Siede-
punkt, Schmelzpunkt, chromatographische Daten und Brechungsindex.

8.3 Lösungen

Sehr viele Stoffe lösen sich in Flüssigkeiten ohne chemische Reaktion: Es ent-
stehen Lösungen. Ist in einer Lösung der aufgelöste Stoff so weitgehend verteilt, dass von ihm nur noch Einzelteilchen (Atome, Ionen, Moleküle) in der als Lö-
semittel dienenden Flüssigkeit vorliegen, handelt es sich um „echte“ Lösungen.

Die Größenordnung der Teilchen liegt zwischen 0,1 und 3 nm. Sie sind daher un-
sichtbar und befinden sich in lebhafter Brownscher Bewegung (s. S. 172). Die Teilchen des gelösten Stoffes erteilen der Lösung einen osmotischen Druck, verursachen eine Dampfdruckerniedrigung und als Folge davon eine Schmelzpunkt-
erniedrigung und Siedepunkterhöhung gegenüber dem reinen Lösemittel.

Daneben gibt es die kolloiden Lösungen. Dort ist die Größenordnung der Teilchen 10–100 nm, s. hierzu S. 198.

8.3.1 Eigenschaften von Lösemitteln (Lösungsmitteln)

Lösemittel heißt die in einer Lösung überwiegend vorhandene Komponente.

Man unterscheidet polare und unpolare Lösemittel.

Das wichtigste polare Lösemittel ist das Wasser. Es ist ein bekanntes Beispiel für ein mehratomiges Molekül mit einem Dipolmoment. Ein Molekül ist dann ein

Dipol und besitzt ein Dipolmoment, wenn es aus Atomen verschieden großer

Elektronegativität aufgebaut ist, und wenn die Ladungsschwerpunkte der positiven und der negativen Ladungen nicht zusammenfallen (Ladungsasymmetrie).

Der Grad der Unsymmetrie der Ladungsverteilung äußert sich im (elektrischen)

Dipolmoment µ. µ ist das Produkt aus Ladung e und Abstand r der Ladungsschwerpunkte: µ = e · r. Einheit: Debye D; 1 D = 0,33 · 10–27 A · s · cm.

Je polarer eine Bindung ist, umso größer ist ihr Dipolmoment. Unpolare Moleküle
wie H2, Cl2, N2 besitzen kein Dipolmoment.

8.3

Lösungen

177

Beispiele für Moleküle mit einem Dipolmoment:

Ein zwei atomiges Dipolmolekül ist z.B. oberhalb 90 °C das Fluorwasserstoff-Molekül HF:

+

–
δ+ δ–

H—F
oder

H—F

Andere Beispiele sind:

δ+ δ–
δ+ δ–
δ+ δ–

H—Cl

H—Br

H—I

Enthält ein Molekül Mehrfachbindungen, ist die Abschätzung des Dipolmoments
nicht mehr einfach. Beispiel: Kohlenmonoxid. Es besitzt ein sehr kleines Dipol-

–

+
moment. Der positive Pol liegt beim O-Atom: |C ≡ O |.

Besitzt ein Molekül mehrere polare Atombindungen, setzt sich das Gesamtdi-polmoment des Moleküls — in erster Näherung — als Vektorsumme aus den

Einzeldipolmomenten jeder Bindung zusammen.

Im Wassermolekül sind beide O–H-Bindungen polarisiert. Das Sauerstoffatom besitzt eine negative und die Wasserstoffatome eine positive Teilladung (Partialladung). Das Wassermolekül hat beim Sauerstoff einen negativen Pol und auf der Seite der Wasserstoffatome einen positiven Pol (Abb. 107).

Am Beispiel des H2O-Moleküls wird auch deutlich, welche Bedeutung die räum-
liche Anordnung der Bindungen für die Größe des Dipolmoments besitzt. Ein
linear gebautes H2O-Molekül hätte kein Dipolmoment, weil die Ladungsschwer-
punkte zusammenfallen.

Flüssigkeiten aus Dipolmolekülen besitzen eine große Dielektrizitätskonstante ε.

ε ist ein Maß dafür, wie sehr die Stärke eines elektrischen Feldes zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Teilchen durch die betreffende Substanz verringert
wird; d.h. die Coulombsche Anziehungskraft K ist für zwei entgegengesetzt geladene Ionen um den ε-ten Teil vermindert:

1
e ⋅ e

1

2

K =

⋅

2

4 π ⋅ ε
ε ⋅ r

0

(ε0 = Dielektrizitätskonstante des Vakuums, s. S. 72). Beachte: ε ist temperaturabhängig.

δ+ und δ– geben

die Ladungs-

Abb. 107. Wasser als Beispiel eines
schwerpunkte an
elektrischen Dipols

178

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Beispiele für polare Lösemittel mit den Werten für ε sind:

H2O: 80,2/20 °C; n-Hexan: 1,89/20 °C; Cyclohexan: 2,0/20 °C; Benzol: 2,3/20 °C; Xylol: ca. 2,4/25 °C; Diethylether: 4,3/20 °C; Eisessig: 6,15/20 °C; Tetrahydrofu-ran: 7,4/20 °C; Dichlormethan: 9,1/20 °C; flüss. NH3: 17,0/–33 °C; Ethanol:

24,3/25 °C; Methanol: 32,6/20

°C; Nitrobenzol: 34,8/20

°C; Nitromethan:

35,9/30 °C; Acetonitril: 37,5/20 °C; Ethylenglycol: 37,7/25 °C; Dimethylsulfoxid: 48,9/20 °C; Ameisensäure: 58,5/16 °C; N-Methylformamid: 182/25 °C.

Die polaren Lösemittel lösen hauptsächlich Stoffe mit hydrophilen (wasserfreund-lichen) Gruppen wie –OH, –COOH und –OR. Unpolare Moleküle, z.B. Kohlen-
wasserstoff-Moleküle wie CH3–(CH2)10–CH3, sind in polaren Lösemitteln nahezu
unlöslich und werden hydrophob (wasserfürchtend) genannt. Diese Substanzen lösen sich jedoch in unpolaren Lösemitteln. Dazu gehören u.a. Benzol (C6H6), Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Petrolether, und Tetrachlorkohlenstoff

(CCl4).

Bisweilen nennt man Kohlenwasserstoffe auch lipophil (fettliebend), weil sie sich in Fetten lösen und umgekehrt.

Die Erscheinung, dass sich Verbindungen in Substanzen von ähnlicher Struktur
lösen, war bereits den Alchimisten bekannt: similia similibus solvuntur (Ähnliches löst sich in Ähnlichem).

8.4 Echte Lösungen

8.4.1 Lösungsvorgänge

Die Löslichkeit eines Stoffes in einer Flüssigkeit hängt von der Änderung der

Freien Enthalpie des betrachteten Systems ab, die mit dem Lösungsvorgang verbunden ist (s. S. 258):

ΔG = ΔH – T · ΔS

Polare Substanzen sind entweder aus Ionen aufgebaut oder besitzen eine polarisierte Elektronenpaarbindung.

Betrachten wir als Beispiel die Lösung von einem Natriumchloridkristall in

Wasser: Die Wasserdipole lagern sich mit ihren Ladungsschwerpunkten an der Kristalloberfläche an entgegengesetzt geladene Ionen an (Abb. 108). Hierbei werden die Ionen aus dem Gitterverband herausgelöst. Die Dielektrizitätskonstante ε
des Wassers ist ca. 80, d.h. die Coulombsche Anziehungskraft ist in Wasser nur
noch 1/80 der Coulomb-Kraft im Ionenkristall. Die Wassermoleküle umhüllen die heraus gelösten Ionen (Hydrathülle, allgemein Solvathülle). Man sagt, das Ion ist hydratisiert (allgemein: solvatisiert). Der Vorgang ist mit einer Energieänderung verbunden. Sie heißt im Falle des Wassers Hydrationsenergie bzw. -enthalpie und allgemein Solvationsenergie bzw. -enthalpie (manchmal auch Hydratations-

8.4 Echte Lösungen

179

Abb. 108. Schematische

Darstellung solvatisierter

Ionen

und Solvatationsenthalpie). Sie entspricht dem ΔH in der Gibbs-Helmholtz schen Gleichung. Über Enthalpie, Gibbs-Helmholtz sche Gleichung s. S. 258.

Die Solvationsenthalpie hängt von der Ladungskonzentration der Ionen ab, d.h.

sie ist der Ionenladung direkt und dem Ionenradius umgekehrt proportional. Für
gleich hoch geladene Ionen nimmt sie mit wachsendem Radius ab. Kleine hoch-
geladene Kationen und Anionen sind demnach stark solvatisiert:

z.B. Na+ ⎯ →

⎯ [Na(H2O)6]+;

ΔH = –418,6 kJ · mol–1;

Radius: 97 pm

Al3+ ⎯ →

⎯ [Al(H2O)6]3+; ΔH = –4605,4 kJ · mol–1; Radius: 51 pm.

Ionen sind in Wasser stets mit einer Hydrathülle umgeben (Aqua-Komplexe).

Die Solvationsenthalpie ist weiter abhängig von der Polarität des Lösemittels und sie ist der Temperatur umgekehrt proportional.

Ist die Solvationsenthalpie ΔH größer als die Gitterenergie UG (s. S. 74), so ist der Lösungsvorgang exotherm, d.h. es wird Wärme frei (Lösungswärme, Lösungsenthalpie) und ΔH ist negativ. Beispiel: MgCl2, AgF. Ist die Solvationsenthalpie kleiner als die Gitterenergie, wird Energie verbraucht. Da sie der Umgebung
entzogen wird, kühlt sich die Lösung ab. Der Lösungsprozess ist endotherm

( Beispiel: NH4Cl in Wasser). Aus der Definitionsgleichung der Änderung der Freien Enthalpie geht hervor, dass die Freiwilligkeit des Lösungsvorganges auch
von der Entropie bestimmt wird. Tabelle 20 zeigt den Zusammenhang zwischen

ΔG, ΔH und T · ΔS beim Lösen einiger Ionenverbindungen (T = 25 °C).

Im Allgemeinen nimmt bei einem Lösungsvorgang die Entropie zu, denn aus dem
hoch geordneten Zustand im Kristall wird der weniger geordnete Zustand der

Lösung. Die Entropie ist daher meist positiv. Eine große Entropiezunahme kann
dazu führen, dass ein endothermer Vorgang, wie z.B. das Auflösen von NH4Cl in

Wasser, freiwillig abläuft.

In einigen Fällen kommt es auch zu einer Entropieabnahme beim Lösungsprozess,
und zwar dann, wenn die Hydrathülle einen höheren Ordnungszustand darstellt als
der Kristall ( Beispiel: MgCl2 in Wasser).

180

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Tabelle 20. Zusammenhang zwischen ΔG, ΔH und T · ΔS beim Lösen einiger Ionenverbindungen (T = 25 °C). Lösungsvorgang: AB + (x + y) H2O → A+ · x H2O + B– · y H2O

Verbindungen

ΔH [kJ · mol–1]

T · ΔS [kJ · mol–1]

ΔG [kJ · mol–1]

BaSO4

+ 19,4

–30,6

+50

NaCl

+3,6 +12,8 –9,2

AgF

–20,3 –5,8 –14,5

AgCl

+65,3 +9,6 +55,7

AgBr

+84,5 +14,1 +70,4

AgI

+112,4 +20,7 +91,7

AlF3

–210,8 –129,3 –81,5

MgCl2

–155,1 –29,0 –129,8

NH4Cl

+15,1 +21,8 –6,7

8.4.2 Löslichkeit

In allen Fällen stellt sich bei einem Lösungsvorgang in einer gegebenen Löse-
mittelmenge ein Gleichgewicht ein; d.h. jeder Stoff hat eine spezifische maximale Löslichkeit. Die Löslichkeit ist in Tabellenwerken meist in mol/kg Lösung und g/100 g Lösemittel (H2O) für eine bestimmte Temperatur angegeben. Beispiel: AgNO3: 4,02 mol/kg Lösung oder 215,3 g/100g H2O bei 20 °C.

Bei Elektrolyten ist die Löslichkeit c durch die Größe des Löslichkeitsproduktes Lp gegeben (vgl. S. 285). Beispiel: BaSO4.

c(Ba2+) · c(SO 2–

4 ) = 10–10 mol2 · L–2 = Lp

BaSO 4

Da aus BaSO

2–

4 beim Lösen gleichviel Ba2+-Ionen und SO4 -Ionen entstehen, ist
c(Ba2+) = c(SO 2–

4 ) oder c(Ba2+)2 = 10–10 mol2 · L–2. c(Ba2+) = 10–5 mol · L–1.

Daraus ergibt sich eine Löslichkeit von 10–5 mol · L–1 = 2,33 mg · L–1 BaSO4.

Für größenordnungsmäßige Berechnungen der molaren Löslichkeit c eines Elek-
trolyten AmBn eignet sich folgende allgemeine Beziehung:

Lp

c

A B
m+n
m
n

=

A B
m
n
mm ⋅ n n

cA B = molare Löslichkeit der Substanz AmBn in mol · L–1
m
n

Beispiele:

1:1-Elektrolyt:

AgCl:

LpAgCl

= 10–10 mol2 · L–2

cAgCl

= 10–5 mol · L–1

8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nicht flüchtiger Substanzen 181

2:1-Elektrolyt:

Mg(OH)2: Lp

= 10–12 mol3 · L–3

Mg(OH)2

c

= 10–4,2 mol · L–1 = 6,3·10–5 mol · L–1

Mg(OH )2

Den Einfluss der Temperatur auf die Löslichkeit beschreibt die Gibbs-Helmholtz-
sche Gleichung. Dort sind Temperatur und Entropieänderung direkt miteinander
verknüpft; d.h. mit der Temperatur ändert sich der Einfluss des Entropiegliedes

T · ΔS.

Lösen unpolarer Substanzen: Wird ein unpolarer Stoff in einem unpolaren

Lösemittel gelöst, so wird der Lösungsvorgang außer von zwischenmolekularen

Wechselwirkungen hauptsächlich von dem Entropieglied bestimmt:

ΔG = –T · ΔS

8.4.3 Chemische Reaktionen bei Lösungsvorgängen

Häufig werden beim Lösen von Substanzen in Lösemitteln chemische Reaktionen
beobachtet. Die Substanzen sind dann in diesen Lösemitteln nicht unzersetzt lös-
lich. Zum Beispiel löst sich Phosphorpentachlorid (PCl5) in Wasser unter Bildung von Orthophosphorsäure (H3PO4) und Chlorwasserstoff (HCl):

PCl5 + 4 H2O ⎯ →

⎯ H3PO4 + 5 HCl

Diese Reaktion, die zur Zerstörung des PCl5-Moleküls führt, wobei kovalente

P–Cl-Bindungen gelöst werden, nennt man Hydrolyse.

Allgemein: Als Hydrolyse bezeichnet man die Umsetzung von Verbindungen mit Wasser als Reaktionspartner.

8.5 Verhalten und Eigenschaften von

Lösungen nichtflüchtiger Substanzen

8.5.1 Dampfdruckerniedrigung über einer Lösung

Der Dampfdruck über einer Lösung ist bei gegebener Temperatur kleiner als der

Dampfdruck über dem reinen Lösemittel. Je konzentrierter die Lösung, desto
größer ist die Dampfdruckerniedrigung (-depression) Δ p. (Abb. 109) Es gilt das Raoultsche Gesetz ( François Marie Raoul, 1830–1901):

Δp = E · n

(für sehr verdünnte Lösungen)

n ist die Anzahl der in einer gegebenen Menge Flüssigkeit gelösten Mole des

Stoffes (Konzentration). n · NA ist die Zahl der gelösten Teilchen.

182

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Abb. 109. Dampfdruckkurve einer Lösung
und des reinen Lösemittels (H2O).

1 = Schmelzpunkt der Lösung;

2 = Schmelzpunkt des reinen Lösemittels;

3 = Siedepunkt des reinen Lösemittels;

4 = Siedepunkt der Lösung

Beachte: Elektrolyte ergeben mehr als NA-Teilchen pro Mol; so gibt 1 Mol NaCl insgesamt NA · Na+-Ionen + NA · Cl–-Ionen, Δp =x2 E · nNaCl. n wird immer auf 1000 g Lösemittel bezogen. E ist ein Proportionalitätsfaktor und heißt molale Dampfdruckerniedrigung .

Diese ist gleich Δp, wenn in 1000 g Lösemittel 1 Mol Stoff gelöst wird.

Bei Verwendung des Stoffmengenanteils (Molenbruchs) (s. S. 61) gilt: Die

Dampfdruckerniedrigung Δp ist gleich dem Produkt aus dem Dampfdruck p0 des
reinen Lösemittels und dem Stoffmengenanteil x2 des gelösten Stoffes:

Δp = x2 · p0

(für verdünnte Lösungen)

Der Dampfdruckerniedrigung entsprechen eine Siedepunktserhöhung und
eine Gefrierpunktserniedrigung.

8.5.2 Siedepunktserhöhung

Lösungen haben einen höheren Siedepunkt als das reine Lösemittel. Für die Sie-
depunktserhöhung ΔTS gilt:

ΔTS = ES · n

(ES = molale Siedepunktserhöhung)

Beispiele für ES zeigt Tabelle 21.

8.5.3 Gefrierpunktserniedrigung

Lösungen haben einen tieferen Gefrierpunkt als das reine Lösemittel. Für die Ge-
frierpunktserniedrigung ΔTg gilt:

ΔTg = Eg · n

(Eg = molale Gefrierpunktserniedrigung)

Beispiele für Eg zeigt Tabelle 21.

8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nicht flüchtiger Substanzen 183

Tabelle 21. Beispiele für Es und Eg [in Kelvin]

Substanz

Es

Eg

Wasser 0,515

1,853

Methanol 0,84

Ethanol 1,20

Benzol 2,57

5,10

Eisessig 3,07

3,9

Beachte: Auf der Gefrierpunktserniedrigung beruht die Anwendung der Auftausalze für vereiste Straßen und die Verwendung einer Eis/Kochsalz-Mischung als Kältemischung (–21 °C).

8.5.4 Diffusion in Lösung

Bestehen in einer Lösung Konzentrationsunterschiede, so führt die Wärmebewe-
gung der gelösten Teilchen dazu, dass sich etwaige Konzentrationsunterschiede
allmählich ausgleichen. Dieser Konzentrationsausgleich heißt Diffusion. Die einzelnen Komponenten einer Lösung verteilen sich in dem gesamten zur Verfü-
gung stehenden Lösungsvolumen völlig gleichmäßig. Der Vorgang ist mit einer

Entropiezunahme verbunden. Infolge stärkerer Wechselwirkungskräfte zwischen
den Komponenten einer Lösung ist die Diffusionsgeschwindigkeit in Lösungen
geringer als in Gasen.

8.5.5 Osmose

Trennt man z.B. in einer Versuchsanordnung, wie in Abb. 110 angegeben ( Pfef-
fer sche Zelle), eine Lösung und reines Lösemittel durch eine Membran, die nur für die Lösemittelteilchen durchlässig ist (halbdurchlässige = semipermeable Wand),
so diffundieren Lösemittelteilchen in die Lösung und verdünnen diese.(Zunahme
der Entropie des Systems s. S. 256). Diesen Vorgang nennt man Osmose.

Durch Osmose vergrößert sich die Lösungsmenge und die Lösung steigt so lange
in dem Steigrohr hoch, bis der hydrostatische Druck der Flüssigkeitssäule dem

„Überdruck“ in der Lösung gleich ist. Der durch Osmose in einer Lösung entste-
hende Druck heißt osmotischer Druck (π). Er ist ein Maß für das Bestreben einer Lösung, sich in möglichst viel Lösemittel zu verteilen. Formelmäßige Wiedergabe
findet es in der van’t Hoff-Gleichung ( Jacobus Henricus van’t Hoff, 1886):

π · V = n · R · T
oder mit c = n/V:

π = c · R · T

(V = Volumen)

Für seine Verdienste erhielt van’t Hoff 1901 den ersten Nobelpreis für Chemie.

184

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Abb. 110. Anordnung zum Nachweis des

osmotischen Drucks

Der osmotische Druck ist direkt proportional der Teilchenzahl, d.h. der molaren Konzentration c des gelösten Stoffes (c = n/V) und der Temperatur T.

Der osmotische Druck ist unabhängig von der Natur des gelösten Stoffes:

1 mol irgendeines Nichtelektrolyten hat bei 0 °C in 22,414 Liter Wasser einen osmotischen Druck von 1,013 bar. Elektrolyte, die in zwei Teilchen zerfallen wie

NaCl, haben den zweifachen osmotischen Druck einer gleich konzentrierten, un-
dissoziierten Substanz.

Das van't Hoffsche Gesetz der Osmose gilt streng nur im Konzentrationsbereich bis 0,1 mol · L–1. Bei größeren Konzentrationen verringern Wechselwirkungen
zwischen den gelösten Teilchen den berechneten osmotischen Druck.

Lösungen verschiedener Zusammensetzung, die den gleichen osmotischen Druck
verursachen, heißen isotonische Lösungen. Die physiologische Kochsalzlösung (0,9 % NaCl) hat den gleichen osmotischen Druck wie Blut. Sie ist blutisotonisch.

(Hypertonische Lösungen haben einen höheren osmotischen Druck und hypotoni-
sche Lösungen einen tieferen osmotischen Druck als eine Bezugslösung.)

Äquimolare Lösungen verschiedener Nichtelektrolyte zeigen unabhängig von
der Natur des gelösten Stoffes den gleichen osmotischen Druck, die gleiche

Dampfdruckerniedrigung und somit die gleiche Gefrierpunktserniedrigung
und Siedepunktserhöhung.

Beispiel: 1 Liter Wasser enthält ein Mol irgendeines Nichtelektrolyten gelöst.

Diese Lösung hat bei 0 °C den osmotischen Druck 22,69 bar. Sie gefriert um

1,86 °C tiefer und siedet um 0,52 °C höher als reines Wasser.

Das Raoult sche Gesetz ist auch die Grundlage für mehrere Methoden zur Bestimmung der Molmasse, z.B. Kryoskopie, Ebullioskopie, osmometrische Be-
stimmungsverfahren.

8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nicht flüchtiger Substanzen 185

8.5.6 Dialyse

Die Dialyse ist ein physikalisches Verfahren zur Trennung gelöster niedermolekularer von makromolekularen oder kolloiden Stoffen. Sie beruht darauf, dass
makromolekulare oder kolloiddisperse (10–100 nm) Substanzen nicht oder nur
schwer durch halbdurchlässige Membranen („Ultrafilter“, tierische, pflanzliche
oder künstliche Membranen) diffundieren.

Die Dialysegeschwindigkeit v, d.h. die Abnahme der Konzentration des durch die Membran diffundierenden molekulardispers (0,1–3 nm) gelösten Stoffes pro

Zeiteinheit (v = –dc/dt), ist in jedem Augenblick der Dialyse der gerade vorhan-
denen Konzentration c proportional:

v = λ · c
λ heißt Dialysekoeffizient. Er hat bei gegebenen Bedingungen (Temperatur, Flächengröße der Membran, Schichthöhe der Lösung, Konzentrationsunterschied
auf beiden Seiten der Membran) für jeden gelösten Stoff einen charakteristischen Wert.

Für zwei Stoffe A und B mit der Molekülmasse MA bzw. MB gilt die Beziehung:

λ

M

A

B
λ =

B

MA

Abb. 111 zeigt einen einfachen Dialyseapparat (Dialysator).

Die echt gelösten (molekulardispersen) Teilchen diffundieren unter dem Einfluss
der Brown schen Molekularbewegung durch die Membran und werden von dem
strömenden Außenwasser abgeführt.

Die Dialyse hat u.a. in der Chemie, Pharmazie und Medizin eine große Bedeutung
als Reinigungsverfahren hochmolekularer Stoffe. So werden beispielsweise hoch-
molekulare Eiweißlösungen durch Dialyse gereinigt und in Einzelfraktionen auf-
getrennt (Enzymchemie).

Auch im menschlichen Organismus spielen Dialysevorgänge eine wichtige Rolle.

Ionen und kleinere Moleküle gelangen aus dem Blut in die Gewebsflüssigkeiten,

Abb. 111. Dialyseapparat

(Dialysator)

186

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen
während die kolloidalen Bestandteile des Blutes innerhalb des Kapillarsystems
verbleiben. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die künstliche Niere. Mit ihr
werden unerwünschte niedermolekulare Stoffe mittels einer Membran aus dem

Blut entfernt. Diabetiker profitieren seit 1945 ( Wilhelm Kolff) durch die Blutreini-gung mittels Dialyse.

8.5.7 Lösungsgleichgewichte

Man spricht von einem Lösungsgleichgewicht, wenn sich bei der Verteilung eines

Stoffes zwischen zwei Phasen ein Gleichgewicht einstellt. Man unterscheidet drei Fälle:

8.5.7.1 Verteilung zwischen zwei nichtmischbaren flüssigen Phasen

Nach dem Nernstschen Verteilungssatz ( Walther Nernst, 1891) ist das Verhältnis der Konzentrationen eines Stoffes, der sich zwischen zwei Phasen verteilt, im Gleichgewichtszustand konstant. Bedingung ist: konstante Temperatur und gleicher Molekularzustand in beiden Phasen. Beispiel: Verteilt sich ein Stoff physikalisch zwischen den Phasen a und b, so gilt im Gleichgewicht:

cPhase a = k
cPhase b

Die Konstante k heißt Verteilungskoeffizient. Der Verteilungssatz spielt bei der Trennung von Substanzgemischen eine große Rolle. Weiß man z.B., dass eine

Verbindung X den Wert k = 1 für ein Wasser-Ether-Gemisch hat, so ergibt sich
daraus, dass bei einmaligem Ausschütteln von 50 ml Lösung mit 50 ml Ether nur
noch 50 % der ursprünglichen Menge von X in der wässrigen Lösung vorhanden
sind.

8.5.7.2 Verteilung zwischen einer Gasphase und der Lösung

Für die Konzentration eines gelösten Gases in einer Flüssigkeit gilt das sog.

Henry-Daltonsche Gesetz. Es geht aus dem Nernsts chen Verteilungssatz hervor.

Ersetzt man darin die Konzentration eines Stoffes in der Gasphase durch den

Druck (c = p/RT), dann ergibt sich:

c
p

Gas

= k1 oder

Gas

= k
c

2

Lösung
cLösung

Die Löslichkeit eines Gases in einer Flüssigkeit hängt also bei gegebener Tem-
peratur vom Partialdruck des Gases in dem über der Lösung befindlichen Gas-
raum ab. Der Proportionalitätsfaktor k heißt Löslichkeitskoeffizient (Absor-ptionskoeffizient).

8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nicht flüchtiger Substanzen 187

Für die Abhängigkeit der Löslichkeit von der Temperatur gilt: Die Konzentration
eines Gases in einer Flüssigkeit ist der Temperatur umgekehrt proportional. Beispiel: Seltersflasche.

8.5.7.3 Verteilung zwischen einer festen Phase und der Lösung

S. hierzu S. 109.

8.5.8 Elektrolytlösungen

8.5.8.1 Elektrolytische Dissoziation

Zerfällt ein Stoff in wässriger Lösung oder in der Schmelze mehr oder weniger
vollständig in Ionen, sagt man, er dissoziiert. Der Vorgang heißt elektrolytische Dissoziation und der Stoff Elektrolyt. Lösungen und Schmelzen von Elektrolyten leiten den elektrischen Strom durch Ionenwanderung. Dabei wandern die
positiv geladenen Ionen zur Kathode (Kationen) und die negativ geladenen Ionen
zur Anode (Anionen). Lösungen bzw. Schmelzen von Elektrolyten heißen zum Unterschied zu den Metallen (Leiter erster Art) Leiter „zweiter Art“ (= Ionenleiter).

Für Elektrolyte gilt das Gesetz der Elektroneutralität:

In allen Systemen (Ionenverbindungen, Lösungen) ist die Summe der positi-
ven Ladungen gleich der Summe der negativen Ladungen.

Als Beispiel betrachten wir die Dissoziation von Natriumacetat, dem Natriumsalz der Essigsäure. CH3COO–Na+:

CH3COO–Na+

CH3COO– + Na+

Wenden wir das Massenwirkungsgesetz (s. S. 279) an, ergibt sich:

c(CH COO− ) ⋅c(Na+ )

3

= K
c(CH

−

+

3COO Na )

K heißt Dissoziationskonstante. Ihre Größe ist ein Maß für die Stärke des Elektrolyten.

Häufig benutzt wird auch der Dissoziationsgrad α:

Konzentration dissoziierter Substanz
α =

Konzentration gelöster Substanz vor der Dissoziation

Man gibt α entweder in Bruchteilen von 1 (z.B. 0,5) oder in Prozenten (z.B.

50 %) an. α multipliziert mit 100 ergibt in Prozent den Bruchteil der dissoziierten Substanz. Beispiel: α = 0,5 oder ½ bedeutet: 50 % ist dissoziiert.

188

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Je nach der Größe von K bzw. α unterscheidet man starke und schwache Elektro-
lyte.

Starke Elektrolyte sind zu fast 100 % dissoziiert, d.h. α ist etwa gleich 1 (α ≈ 1).

Beispiele: starke Säuren wie die Mineralsäuren HCl, HNO3, H2SO4 usw.; starke Basen wie Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH); typische Salze wie
die Alkali- und Erdalkalihalogenide.

Schwache Elektrolyte sind nur wenig dissoziiert (< 10 %). Für sie ist α sehr viel kleiner als 1 (α << 1). Beispiele: die meisten organischen Säuren.

Echte Elektrolyte sind bereits in festem Zustand aus Ionen aufgebaut.

Beispiel: NaCl.

Potentielle Elektrolyte dissoziieren bei der Reaktion z.B. mit dem Lösemittel.

Beispiel: HCl + H2O

H3O+ + Cl–.

Mehrstufig dissoziierende Elektrolyte können in mehreren Stufen dissoziieren.

Beispiele hierfür sind Orthophosphorsäure (H3PO4), Kohlensäure (H2CO3),

Schwefelsäure (H2SO4), s. S. 232.

8.5.9 Ostwaldsches Verdünnungsgesetz

Betrachten wir die Dissoziation von CH3COOH und bezeichnen die CH3COOH-

Konzentration vor der Dissoziation mit c, dann ist α · c die Menge der dissoziierten Substanz und (1–α) · c die Menge an undissoziierter CH3COOH im Gleich-
gewicht. Wir schreiben nun für die Dissoziation das MWG und ersetzen die Io-
nenkonzentrationen durch die neuen Konzentrationsangaben:

CH

–

–

3COOH

CH3CO2 + H+; c(CH3CO2 ) = c(H+)

c(CH CO − ) c(H+

⋅

)

3

2
c(CH COOH)

= Kc

3

Mit (1 – α)·c für c(CH

–

3COOH) und α · c für c(CH3CO2 ) und c(H+) ergibt sich:

α ⋅ c⋅ α ⋅ c
α2 c2 =

2
α ⋅ c

(1− α)⋅

=

⋅
c

(1− α)⋅ c

= Kc

1 − α

Die blau gedruckte Gleichung ist bekannt als das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz ( Wilhelm Ostwald, 1888). Es gilt streng nur für schwache Elektrolyte.

8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nicht flüchtiger Substanzen 189

Aus dem Ostwald schen Verdünnungsgesetz geht hervor:

Bei abnehmender Konzentration c, d.h. zunehmender Verdünnung, nimmt
der Dissoziationsgrad α zu.

Der Wert für α nähert sich bei unendlicher Verdünnung dem Wert 1. Daraus
folgt: Selbst schwache Elektrolyte, wie z.B. Essigsäure (CH3COOH), dissoziieren
bei hinreichender Verdünnung praktisch vollständig.

Beachte: α ist temperaturabhängig und nimmt mit steigender Temperatur zu.

8.5.10 Elektrodenprozesse (s. auch Kap. 9)

Taucht man in eine Elektrolytlösung oder Elektrolytschmelze zwei Elektroden

(z.B. Platinbleche) und verbindet diese mit einer Stromquelle geeigneter Stärke, so wandern die positiven Ionen (Kationen) an die Kathode (negativ polarisierte

Elektrode) und die negativen Ionen (Anionen) an die Anode (positiv polarisierte

Elektrode). Der Vorgang heißt Elektrophorese.

Bei genügend starker Polarisierung der Elektroden können Kationen Elektronen
von der Kathode abziehen und sich entladen. Sie werden reduziert. An der Anode
können Anionen ihre Überschussladung (Elektronen) abgeben und sich ebenfalls
entladen. Sie werden oxidiert. Einen solchen Vorgang nennt man Elektrolyse.

Elektrolyse heißt die Gesamtheit der chemischen Veränderungen (Oxidation,

Reduktion, Zersetzung) einer Substanz beim Hindurchfließen eines elektri-
schen Gleichstroms.

Beachte: An der Kathode erfolgen Reduktionen, an der Anode Oxidationen.

Für die Elektrolyse einer Substanz ist eine bestimmte Mindestspannung zwischen
den Elektroden erforderlich. Sie heißt Zersetzungsspannung. Für einfache, bekannte Beispiele kann man den theoretischen Wert der Zersetzungsspannung
der Differenz der Normalpotenziale aus der Spannungsreihe entnehmen (s. S.

209). Bisweilen sorgen besondere Widerstände für eine anomale Erhöhung der
theoretischen Zersetzungsspannung. Man spricht dann von einer sog. Über-
spannung. Besonders häufig werden Überspannungen beobachtet, wenn bei der Elektrolyse Gase entstehen, die dann die Elektrodenoberfläche bedecken und die

Elektrodenreaktion kinetisch hemmen.

8.5.11 Beispiele für Elektrolysen

8.5.11.1 Elektrolyse einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung (Abb. 112)

(Chloralkalielektrolyse)

In einer wässrigen Lösung von NaCl liegen hydratisierte Na+-Kationen und Cl–-

Anionen vor.

190

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Abb. 112. (+)= Na+; (–) = Cl–; D = Diaphragma

Anmerkung: Bei dieser Versuchsanordnung müssen Kathodenraum und Anodenraum durch ein Diaphragma voneinander getrennt werden, damit die Reaktionsprodukte nicht sofort miteinander reagieren

a) „Diaphragma-Verfahren“

Anodenvorgang: 2

Cl– ⎯ →

⎯ Cl2 + 2 e–

An der Anode geben die Cl–-Ionen je ein Elektron ab. Zwei entladene (neutrale)

Chloratome vereinigen sich zu einem Chlormolekül. Anode: Retortenkohle;

Achesongraphit; Titan/Rutheniumdioxid.

Kathodenvorgang: 2 Na+ + 2 H2O + 2 e– ⎯ →

⎯ H2 + 2 Na+ + 2 OH–

An der Kathode werden Elektronen auf Wasserstoffatome der Wassermoleküle
übertragen. Es bilden sich elektrisch neutrale H-Atome, die zu H2 Molekülen
kombinieren. Aus den Wassermolekülen entstehen ferner OH–-Ionen. Man erhält
kein metallisches Natrium! Weil Wasserstoff ein positiveres Normalpotenzial als Na hat, wird Wasser zersetzt. Kathode: Eisen.

Gesamtvorgang:

2 NaCl + 2 H2O ⎯ →

⎯ 2 NaOH + H2 + Cl2.

Bei der Elektrolyse einer wässrigen NaCl-Lösung entstehen Natronlauge (NaOH),

Chlorgas (Cl2) und Wasserstoffgas (H2).

b) „Amalgam-Verfahren“

Hier werden Anoden- und Kathodenvorgang in getrennten Zellen durchgeführt.

An der Hg-Kathode in der einen Zelle besitzt Wasserstoff eine hohe Überspannung und wird dadurch unedler; er bekommt ein negativeres Redoxpotenzial als

8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nicht flüchtiger Substanzen 191

Natrium. Damit wird die Reduktion von Na+ zu Na0 möglich. Das metallische

Natrium bildet mit Quecksilber ein Amalgam (0,4 %ig).

In der zweiten Zelle ist Quecksilber als Anode geschaltet. Hier wird das Amalgam zu 20–50 %iger NaOH-Lösung und Wasserstoff zersetzt:

2 Na + 2 H2O ⎯ →

⎯ 2 NaOH + H2

Man erhält reine (chlorid-freie) NaOH.

8.5.11.2 Elektrolyse einer Natriumchlorid-Schmelze (Abb. 113)

(Schmelzelektrolyse)

Anodenvorgang:

2 Cl– ⎯ →

⎯ Cl2 + 2 e–

Es besteht kein Unterschied zur Chloralkalielektrolyse.

Kathodenvorgang: Na+ + e– ⎯ →

⎯ Na0

An der Kathode nimmt ein Na+-Kation ein Elektron auf und wird zum neutralen

Na-Atom reduziert. An der Kathode entsteht metallisches Natrium.

Gesamtvorgang:

2 Na+ + 2 Cl– Elektrolyse

⎯⎯⎯ →

⎯ 2 Na + Cl2

Es entstehen metallisches Natrium und Chlorgas.

Weitere Beispiele für Elektrolysen sind die Schmelzelektrolyse einer Mischung aus Al2O3 und Na3AlF6 (Kryolith) zur Herstellung von Aluminium; die Was-
serelektrolyse (Bildung von Wasserstoff und Sauerstoff); die elektrolytische Raf-
fination (Reinigung) von Kupfer (Abb. 114).

Abb. 113. Schmelzelektrolyse von NaCl. (+) = Na+; (–) = Cl–

192

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Abb. 114. Kupfer-Raffination

Hierbei verwendet man eine Rohkupfer-Anode und eine Reinkupfer-Kathode in
verd. H2SO4 als Lösemittel. Bei der Elektrolyse gehen aus der Anode außer Kup-
fer nur die unedlen Verunreinigungen wie Zn und Fe als Ionen in Lösung. Die
edlen Verunreinigungen Ag, Au setzen sich als „Anodenschlamm“ ab. An der

Kathode scheidet sich reines Kupfer ab.

Andere Beispiele für Elektrodenprozesse finden sich auf S. 206.

8.6 Verhalten und Eigenschaften von

Lösungen flüchtiger Substanzen

1. Dampfdruck über der Lösung: Der Dampfdruck ist die Summe der Partialdrü-
cke der Komponenten.

2. Siedediagramme binärer Lösungen bei konstantem Druck:

8.6.1 Ideale Lösungen

Bei idealen Lösungen gilt für jede Komponente das Raoultsche Gesetz. Das Mischen der Komponenten ist ein rein physikalischer Vorgang. Die Dampfdruck-
kurve ist eine Gerade.

Beispiele sind Mischungen weitgehend inerter und verwandter Substanzen wie die Gemische Benzol–Toluol, Methanol–Ethanol, flüssiger Stickstoff – flüssiger Sauerstoff.

Erhitzt man eine Lösung zum Sieden, beobachtet man keinen Siedepunkt, sondern
ein Siedeintervall . Untersucht man die Zusammensetzung der Lösung und ihres Dampfes bei der jeweiligen Siedetemperatur, erhält man ein Siedediagramm, das dem in Abb. 115 ähnlich ist.

8.6 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen flüchtiger Substanzen

193

Abb. 115. Siededia-
gramm einer idealen

Lösung bei p = konst.

Erläuterung des Siedediagramms:

Die Siedekurve (Siedelinie) trennt die flüssige Phase, die Kondensationskurve

(Taulinie) die gasförmige Phase von einem Zweiphasengebiet, in dem beide

Phasen im Gleichgewicht nebeneinander existieren.

Beachte: Für die reinen Komponenten fallen die Kurven zusammen.

Erhitzt man z.B. eine Lösung der Zusammensetzung A:B = 1 bei konstantem
äußeren Druck, beginnt sie zu sieden, wenn ihr Dampfdruck dem äußeren Druck
gleich ist. Die zugehörige Temperatur ist die Siedetemperatur T1. Trägt man T1 als Ordinate und das Konzentrationsverhältnis A/B als Abszisse auf, ergibt sich als

Schnittpunkt Punkt (1). Die Punkte auf der Kondensationskurve geben die Zu-
sammensetzung des Dampfes an, der bei der betreffenden Temperatur mit der
flüssigen Phase im Gleichgewicht steht. Die Zusammensetzung des Dampfes bei
der Temperatur T1 entspricht derjenigen von Punkt (2) auf der Kondensations-
kurve. Im Dampf ist also die Komponente mit dem tieferen Siedepunkt angerei-
chert. Beim Erhitzen einer Lösung reichert sich demzufolge die Lösung mit dem
höher siedenden Bestandteil an. Erhitzt man eine Lösung längere Zeit zum Sieden, erhält man daher immer höhere Siedetemperaturen. Wird der Dampf über der

Lösung nicht entfernt, ist der Siedevorgang beendet, wenn der Dampf die gleiche

Zusammensetzung besitzt wie die zu Anfang vorhandene Lösung. Dies ist der

Fall, wenn die gesamte Lösung verdampft ist.

Beachte: Das Mengenverhältnis der Komponenten in der Lösung und der Dampfphase ist verschieden.

Praktisch ausgenutzt wird dies bei der fraktionierten Destillation .

194

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Abb. 116. Siedediagramm einer nichtidealen Lösung mit einem Maximum für p = konst.

8.6.2 Nichtideale Lösungen

Man unterscheidet zwei Fälle von nichtidealen Lösungen.

Fall a: Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen der verschiedenen Komponenten sind größer als zwischen den Teilchen der reinen Komponenten. Dies
führt zu einer negativen Lösungsenthalpie und einer Volumenkontraktion. Die

Dampfdruckkurve besitzt bei einer bestimmten Temperatur ein Minimum. Diesem entspricht im Siedediagramm Abb. 116 ein Maximum.

Beispiel: System Aceton – Chloroform.

Fall b: Es existieren stärkere Wechselwirkungen zwischen den Teilchen der einzelnen Komponenten als zwischen den Teilchen der verschiedenen Komponenten. Gegenüber einer fiktiven idealen Lösung dieser Komponenten beobachtet

Abb. 117. Siedediagramm einer nichtidealen Lösung mit einem Minimum für p = konst.

8.6 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen flüchtiger Substanzen 195
man eine positive Lösungsenthalpie und eine Volumenexpansion. Die Dampf-
druckkurve ist nicht linear, sie zeigt bei einer bestimmten Temperatur ein Maximum. Diesem Maximum entspricht im Siedediagramm Abb. 117 ein Minimum.

Beispiel: System Aceton – Schwefelkohlenstoff.

Anmerkung: Der ausgezeichnete Punkt (1) in Abb. 116 und 117 gibt den Siedepunkt und die Zusammensetzung des azeotropen Gemisches an.

In beiden extremen Punkten fallen Siedekurve und Kondensationskurve zusammen. Die zugehörige Lösung verhält sich wie ein reiner Stoff. Sie hat einen Siedepunkt. Dampf und Lösung besitzen die gleiche Zusammensetzung. Eine Lösung mit diesen Eigenschaften heißt konstant siedendes oder azeotropes Gemisch

(Azeotrop).

Beispiele für azeotrope Gemische bei 1 bar:

Wasser (4 %) –

Ethanol (96 %);

Sdp. 78,2 °C

Wasser (8,83 %) –

Benzol (91,17 %); Sdp. 69,3 °C

Wasser (79,8 %) –

HCl-Gas (20,2 %); Sdp. 108,6 °C

Chloroform (78,5 %) – Aceton (21,8 %);

Sdp. 64,4 °C

Beachte: Ein azeotropes Gemisch lässt sich nicht durch Destillation bei konstantem Druck trennen.

8.6.3 Mischungslücke

Werden die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen der einzelnen Kompo-
nenten sehr viel stärker als zwischen den Teilchen der verschiedenen Kompo-
nenten, ist entweder überhaupt keine Mischung möglich oder die Lösung (Mi-
schung) zerfällt manchmal in einem bestimmten Konzentrationsbereich in ein
heterogenes System. Der betreffende Konzentrationsbereich heißt Mischungslü-
cke.

In der Mischungslücke liegen zwei flüssige Phasen nebeneinander vor, die jeweils eine der beiden Komponenten im gesättigten Zustand gelöst enthalten. Da im Bereich der Mischungslücke eine Konzentrationsänderung zu einer Veränderung des

Mengenverhältnisses der beiden gesättigten Phasen führt, ist der Dampfdruck über beiden Phasen konstant. Auch im Siedediagramm ergibt sich für die Mischungslü-
cke eine konstante Siedetemperatur.

Beispiel: System Phenol – Wasser (Abb. 118).

Beachte: Oberhalb der kritischen Lösungstemperatur (Punkt K) liegt eine homogene Lö-
sung mit völliger Mischbarkeit vor.

196

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

Abb. 118. Phasendiagramm des Systems Wasser – Phenol. Oberhalb von 66°C sind Phenol und Wasser in jedem Verhältnis mischbar.

8.7 Kolloide Lösungen, kolloiddisperse Systeme

In einem kolloiddispersen System (Kolloid) sind Materieteilchen der Größenord-
nung 10–100 nm in einem Medium, dem Dispersionsmittel, verteilt (dispergiert).

Dispersionsmittel und dispergierter Stoff können in beliebigem Aggregatzustand
vorliegen. Echte Lösungen (molekulardisperse Lösungen) und kolloiddisperse

Systeme zeigen daher trotz gelegentlich ähnlichen Verhaltens deutliche Unter-
schiede.

Dies wird besonders augenfällig beim Faraday-Tyndall-Effekt. Während eine echte Lösung „optisch leer“ ist, streuen kolloide Lösungen eingestrahltes Licht
nach allen Richtungen, und man kann seitlich zum eingestrahlten Licht eine
leuchtende Trübung erkennen. Benannt nach den britischen Physikern Michael

Faraday (1791–1867) und John Tyndall (1820–1893).

Der Tyndall-Effekt wird auch im Alltag häufig beobachtet. Ein Beispiel liefern Sonnenstrahlen, die durch Staubwolken oder Nebel fallen. Ihren Weg kann man
infolge der seitlichen Lichtstreuung beobachten (Abb. 119).

Abb. 119. Experiment zum Nachweis des Tyndall-Effektes

8.7 Kolloide Lösungen, kolloiddisperse Systeme

197

8.7.1 Einteilung der Kolloide

Kolloide Systeme können Dispersionsmittel und dispergierten Stoff in verschie-
denem Aggregatzustand enthalten. Entsprechend unterscheidet man:

Aerosol: Dispersionsmittel: Gas; dispergierter Stoff: fest; Beispiel: Rauch Dispersionsmittel: Gas; dispergierter Stoff: flüssig; Beispiel: Nebel

Sol, Suspension: Dispersionsmittel: flüssig; dispergierter Stoff: fest; Beispiel: Dispersionsanstrichfarben

Emulsion: Dispersionsmittel: flüssig; dispergierter Stoff: flüssig; Beispiel: Milch (Fetttröpfchen in Wasser), Hautcreme (Öl in Wasser oder Wasser in Öl)

Schaum: Dispersionsmittel: fest; dispergierter Stoff: Gas; Beispiel: Seifen-schaum, Schlagsahne, verschäumte Polyurethane (s. Bd. II)

Bisweilen unterteilt man Kolloide nach ihrer Gestalt in isotrope Kolloide oder Sphärokolloide und anisotrope (nicht kugelförmige) Kolloide oder Linearkol-loide.

Besitzen die Kolloidteilchen etwa die gleiche Größe, spricht man von einem mo-nodispersen System. Polydispers heißt ein System, wenn die Teilchen verschieden groß sind.

Weit verbreitet ist die Einteilung von Kolloiden aufgrund ihrer Wechselwirkun-
gen mit dem Dispersionsmittel. Kolloide mit starken Wechselwirkungen mit dem

Lösemittel heißen lyophil (Lösemittel liebend). Auf Wasser bezogen nennt man sie hydrophil. Lyophile Kolloide enthalten entweder große Moleküle oder Ag-gregate (Micellen) kleinerer Moleküle, die eine Affinität zum Lösemittel haben.

Sie sind oft sehr stabil. Beispiele: natürlich vorkommende Polymere oder poly-merähnliche Substanzen wie Proteine, Nucleinsäuren, Seifen, Detergentien oder

Emulgatoren (s. Bd. II).

Lyophob oder speziell hydrophob heißen Kolloide, die mit dem Lösemittel keine oder nur geringe Wechselwirkungen zeigen. Sie sind im neutralen Zustand im

Allgemeinen instabil. Durch Wechselwirkung mit dem Lösemittel können sie bis-
weilen positiv oder negativ aufgeladen werden, z.B. durch Anlagerung von Ionen
wie H+, OH– usw. Dies führt zu einer Stabilisierung des kolloiden Zustandes, weil sich gleichsinnig geladene Teilchen abstoßen und ein Zusammenballen verhindert
wird.

Ballen sich die einzelnen Teilchen eines Kolloidsystems zusammen, flocken sie
aus. Der Vorgang heißt Koagulieren bzw. Koagulation. Da hierbei die Oberflä-
che verkleinert wird, ist die Koagulation ein exergonischer Vorgang (ΔG < 0).

Der zur Koagulation entgegen gesetzte Vorgang heißt Peptisation.

198

8 Mehrstoffsysteme, Lösungen

8.7.2 Isoelektrischer Punkt (I. P.)

Isoelektrischer Punkt (I.P.) heißt der pH-Wert, bei dem die Anzahl der positiven und negativen Ladungen gerade gleich groß ist. Erreicht ein kolloiddisperses System diesen Zustand, wird das System instabil und die Kolloidteilchen flocken aus.

Durch das Ausflocken von Kolloidteilchen entsteht aus einem Sol ein Gel, ein oft puddingartiger Zwischenzustand:

Koagulation

Sol

Gel

Peptisation

Durch Zugabe sog. Schutzkolloide wie z.B. Gelatine, Eiweißstoffe, lösliche Harze kann das Ausflocken manchmal verhindert werden. Die Kolloidteilchen
sind dann nämlich von einer Schutzhülle umgeben, welche die Wechselwirkungen
zwischen den Teilchen vermindert oder unterdrückt.

9 Redoxsysteme

9.1 Oxidationszahl

Die Oxidationszahl ist ein wichtiger Hilfsbegriff besonders bei der Beschreibung von Redoxvorgängen.

Die Oxidationszahl eines Elements ist die Zahl der formalen Ladungen eines Atoms in einem Molekül, die man erhält, wenn man sich das Molekül aus Ionen
aufgebaut denkt. Sie darf nicht mit der Partialladung verwechselt werden, die bei der Polarisierung einer Bindung oder eines Moleküls entsteht, s. S. 179.

Die Oxidationszahl ist eine ganze Zahl. Ihre Angabe geschieht in der Weise, dass sie
a) mit vorangestelltem Vorzeichen als arabische oder römische Zahl über das

0

+1

II

III
entsprechende Elementsymbol geschrieben wird: Na , Na+ oder Fe, Fe.

b) oft auch als römische Zahl in Klammern hinter das Elementsymbol oder den

Elementnamen geschrieben wird: Eisen-(III)-chlorid, Fe(III)-chlorid, FeCl3.

9.1.1 Regeln zur Ermittlung der Oxidationszahl

1. Die Oxidationszahl eines Atoms im elementaren Zustand ist Null.

2. Die Oxidationszahl eines einatomigen Ions entspricht seiner Ladung.

3. In Molekülen ist die Oxidationszahl des Elements mit der kleineren Elektro-
negativität (s. S. 49) positiv, diejenige des Elements mit der größeren Elektro-
negativität negativ.

4. Die algebraische Summe der Oxidationszahlen der Atome eines neutralen

Moleküls ist Null.

5. Die Summe der Oxidationszahlen der Atome eines Ions entspricht seiner La-
dung.

6. Die Oxidationszahl des Wasserstoffs in Verbindungen ist +1 (nur in Hydriden
ist sie –1).

7. Die Oxidationszahl des Sauerstoffs in Verbindungen ist –2 (Ausnahmen sind:

Peroxide, Sauerstofffluoride und das O +

2 -Kation).

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_9, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

200 9

Redoxsysteme

8. Bei Bindungspartnern gleicher Elektronegativität wird das bindende Elektro-
nenpaar geteilt.

Betrachtet man die Valenzstrichformel (Lewis-Formel) eines Moleküls, so ergibt
sich die Oxidationszahl dadurch, dass man dem elektronegativeren Bindungs-
partner alle Elektronen einschließlich der bindenden Elektronen zuordnet und die Differenz gegenüber der Anzahl der Valenzelektronen bildet.

Beispiele:

H2O:

Für Sauerstoff:

O
zugeordnete Elektronen: 8

H

H

Valenzelektronen:

6

Oxidationszahl =

–2

H2O2: Im Wasserstoffperoxid H–O–O–H hat Sauerstoff die Oxidationszahl: –1.

Die Oxidationszahlen des Stickstoffs in verschiedenen Stickstoffverbindungen sind z.B.

–3

–3

–3

–3

–2

–1

+1

NH

+

+

–

4Cl (NH4 Cl–), NH4 , NH3, NH2 , N2H4, H2NOH, N2O (Distick

+1 +2 +4 +5
stoffmonoxid),

HNO,

NO,

NO

–

2, NO3

Die Oxidationszahlen des Kohlenstoffs in verschiedenen Verbindungen sind z.B.:

–4

–3

+3

–3

–3

–2

CH4, H3C–COOH (Essigsäure), CH3–CH3 (Ethan), CH3OH (Methanol),

+2

+2

+4

CH3–CO–CH3 (Aceton), HCOOH (Ameisensäure), CO2.

Tabelle 22. Die häufigsten Oxidationszahlen wichtiger Elemente

+ 1 H Li Na K Rb Cs Cu Ag Au Tl Cl Br I

+ 2 Mg Ca Sr Ba Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Hg Sn Pb

+ 3 B Al Cr Mn Fe Co N P As Sb Bi Cl

+ 4 C Si Sn Pb S Se Te Xe

+ 5 N P

As

Sb

Cl

Br

I

+ 6 Cr

S

Se

Te

Xe

+ 7 Mn Cl

I

+ 8 Os

Xe

– 1 F Cl

Br

I H

O

– 2 O

S

Se

Te

– 3 N

P

As

– 4 C

9.2 Reduktion und Oxidation

201

Anmerkung: Häufig benutzt man auch gleichbedeutend mit dem Begriff Oxidationszahl die Begriffe Oxidationsstufe und (elektrochemische) Wertigkeit oder Valenz eines Elements s. S. 47.

In vielen Fällen lassen sich die Oxidationszahlen der Elemente aus dem Perioden-
system ablesen. Die Gruppennummer („klassische Einteilung der Elemente“) gibt
meist die höchstmögliche Oxidationszahl eines Elements an (s. Tabelle 22). Eine

Ausnahme bilden die Elemente der 1. Nebengruppe.

9.2 Reduktion und Oxidation

Reduktion heißt jeder Vorgang, bei dem ein Teilchen (Atom, Ion, Molekül) Elektronen aufnimmt. Hierbei wird die Oxidationszahl des reduzierten Teilchens
kleiner.

Reduktion bedeutet also Elektronenaufnahme (Erniedrigung der Oxidationszahl).

Beispiel:

0

–1

Cl2 + 2e–

2 Cl–
allgemein:

Ox1 + n · e–

Red1

Oxidation heißt jeder Vorgang, bei dem einem Teilchen (Atom, Ion, Molekül) Elektronen entzogen werden. Hierbei wird die Oxidationszahl des oxidierten

Teilchens größer.

Beispiel:

0 +1

Na

Na+ + e–
allgemein:

Red2

Ox2 + n · e–

Oxidation bedeutet Elektronenabgabe (Erhöhung der Oxidationszahl).

Diese Bezeichnungen gehen auf Zeiten zurück, in denen die Aufnahme von Sau-
erstoff „Oxydation“ und die Abgabe von Sauerstoff „Reduktion“ genannt wurden

( Antoine Laurent de Lavoisier).

Ein Teilchen kann nur dann Elektronen aufnehmen (abgeben), wenn diese von
anderen Teilchen abgegeben (aufgenommen) werden. Reduktion und Oxidation
sind also stets miteinander gekoppelt:

202 9

Redoxsysteme

Ox1 + n · e–

Red1
konjugiertes Redoxpaar Ox1/Red1

Red2

Ox2 + n · e–
konjugiertes Redoxpaar Red2/Ox2

Ox1 + Red2

Ox2 + Red1

Redoxsystem

0 0

Cl2 + 2 Na

2 Na+ + 2 Cl–

Zwei miteinander kombinierte Redoxpaare nennt man ein Redoxsystem.

Reaktionen, die unter Reduktion und Oxidation irgendwelcher Teilchen verlaufen,
nennt man Redoxreaktionen (Redoxvorgänge). Ihre Reaktionsgleichungen
heißen Redoxgleichungen.

Allgemein kann man formulieren: Redoxvorgang = Elektronenverschiebung.

Die formelmäßige Wiedergabe von Redoxvorgängen wird erleichtert, wenn man
zuerst für die Teilreaktionen (Halbreaktionen, Redoxpaare) formale Teilgleichungen schreibt. Die Gleichung für den gesamten Redoxvorgang erhält man dann durch Addition der Teilgleichungen. Da Reduktion und Oxidation stets miteinander gekoppelt sind, gilt:

Die Summe der Ladungen (auch der Oxidationszahlen) und die Summe der

Elemente müssen auf beiden Seiten einer Redoxgleichung gleich sein!

Ist dies nicht unmittelbar der Fall, muss durch Wahl geeigneter Koeffizienten

(Faktoren) der Ausgleich hergestellt werden.

Vielfach werden Redoxgleichungen ohne die Begleit-Ionen vereinfacht angege-
ben = Ionengleichungen.

Beispiele für Redoxpaare: Na/Na+; 2 Cl–/Cl2; Mn2+/Mn7+;Fe2+/Fe3+.

Beispiele für Redoxgleichungen:

Verbrennen von Natrium in Chlorgasatmosphäre

0

+1

1) Na

–
e–

⎯ →

⎯ Na+ |·2

0

–1

2) Cl2 +

2e– ⎯ →

⎯ 2 Cl–

0

0 +1

–1

1) + 2) 2 Na + Cl2 ⎯ →

⎯ 2 Na Cl

Verbrennen von Wasserstoff mit Sauerstoff

0

+1

1) H2 – 2e– ⎯ →

⎯ 2 H+ |·2

0

–2

2) O2 + 4e– ⎯ →

⎯ 2 O2–

0

0

+1 –2

1) + 2) 2 H2 + O2 ⎯ →

⎯ 2 H2O

9.3 Normalpotenziale von Redoxpaaren

203

Reaktion von konzentrierter Salpetersäure mit Kupfer

1

+ +5 −2

0

+2 +5−2

4

+ −2

4

H N O3 + Cu ⎯ →

⎯ Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Meist gibt man nur die Oxidationszahlen der Elemente an, die oxidiert und re-
duziert werden:

5

+

0

2

+

+4

4

HNO3 + Cu ⎯⎯

→ Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Reaktion von Permanganat-MnO –

4 - und Fe2+-Ionen in saurer Lösung

+7

+2

1) MnO –

4 + 8 H3O+ + 5 e– ⎯ →

⎯ Mn2+ + 12 H2O

+2

+3

2) Fe2+ – 1 e–⎯ →

⎯ Fe3+

|·5

+7

+2

+3

+2

1) + 2) MnO –

4 + 8 H3O+ + 5 Fe2+ ⎯ →

⎯ 5 Fe3+ + Mn2+ + 12 H2O

+7

+2

Bei der Reduktion von MnO –

4 zu Mn2+ werden 4 Sauerstoffatome in Form von

Wasser frei, wozu man 8 H3O+-Ionen braucht. Deshalb stehen auf der rechten

Seite der Gleichung 12 H2O-Moleküle.

Solche Gleichungen geben nur die Edukte und Produkte der Reaktionen sowie die

Massenverhältnisse an. Sie sagen nichts über den Reaktionsverlauf (Reaktions-
mechanismus) aus.

Reduktionsmittel sind Substanzen (Elemente, Verbindungen), die Elektronen abgeben oder denen Elektronen entzogen werden können. Sie werden hierbei oxidiert. Beispiele: Natrium, Kalium, Kohlenstoff, Wasserstoff.

Oxidationsmittel sind Substanzen (Elemente, Verbindungen), die Elektronen aufnehmen und dabei andere Substanzen oxidieren. Sie selbst werden dabei reduziert. Beispiele: Sauerstoff, Ozon (O3, besondere Form (Modifikation) des Sauerstoffs), Chlor, Salpetersäure, Kaliumpermanganat (KMnO4).

Ein Redoxvorgang lässt sich allgemein formulieren:

Reduktion

Oxidierte Form + Elektronen
reduzierte Form

Oxidation

(Oxidationsmittel)

(Reduktionsmittel)

Redoxreaktionen sind Gleichgewichtsreaktionen. Die Lage des Gleichge-
wichts hängt von den jeweiligen Werten der Redoxpotenziale ab.

9.3 Normalpotenziale von Redoxpaaren

Lässt man den Elektronenaustausch einer Redoxreaktion so ablaufen, dass man
die Redoxpaare (Teil- oder Halbreaktionen) räumlich voneinander trennt, sie je-

204 9

Redoxsysteme

D = Diaphragma

V = Voltmeter

→
e– = Richtung der Elektronen
wanderung

Als Kathode wird diejenige Elekt-
rode bezeichnet, an der Elektro-
nen in die Elektrolytlösung ein-
treten. An der Kathode erfolgt die

Reduktion.

An der Anode verlassen die Elekt-
ronen die Elektrolytlösung. An der

Anode erfolgt die Oxidation.

Abb. 120. Daniell-Element

doch elektrisch und elektrolytisch leitend miteinander verbindet, ändert sich am eigentlichen Reaktionsvorgang nichts.

Ein Redoxpaar bildet zusammen mit einer „Elektrode“ (= Elektronenleiter), z.B.

einem Platinblech zur Leitung der Elektronen, eine sog. Halbzelle (Halbkette).

Die Kombination zweier Halbzellen nennt man eine Zelle, Kette, Galvanische Zelle, Galvanisches Element oder Volta-Element ( Alessandro Volta, 1799/1800).

(Galvanische Zellen finden als ortsunabhängige Stromquellen mannigfache Ver-
wendung, z.B. in Batterien oder Akkumulatoren.)

Bei Redoxpaaren Metall/Metall-Ion kann das betreffende Metall als „Elektrode“
dienen.

Allgemein ist eine Elektrode definiert als eine Phasengrenzfläche eines Zweiphasensystems, an der sich Redox-Gleichgewichte einstellen können. „Aktive“

Elektroden beteiligen sich durch Auflösung oder Abscheidung an der Zellreak-
tion. „Inerte“ Elektroden werden durch die Zellreaktion nicht verändert.

Ein Beispiel für eine aus Halbzellen aufgebaute Zelle ist das Daniell-Element ( John Frederic Daniell, 1836, Abb. 120).

Die Reaktionsgleichungen für den Redoxvorgang im Daniell-Element sind:

Anodenvorgang (Oxidation):

Zn

Zn2+ + 2 e–

Kathodenvorgang (Reduktion): Cu2+ + 2 e–

Cu

Redoxvorgang: Cu2+ + Zn

Zn2+ + Cu

9.3 Normalpotenziale von Redoxpaaren

205
oder in Kurzschreibweise (f = fest):

Zn(f)/Zn2+

Cu2+/Cu(f)

Zn(f)/Zn2+//Cu2+/Cu(f)

Die Schrägstriche symbolisieren die Phasengrenzen; doppelte Schrägstriche
trennen die Halbzellen.

In der Versuchsanordnung erfolgt der Austausch der Elektronen über die Me-
tallelektroden Zn bzw. Cu, die leitend miteinander verbunden sind. Die elektro-
lytische Leitung wird durch das Diaphragma D hergestellt. D ist eine semipermeable Wand und verhindert eine Durchmischung der Lösungen von Anoden-
und Kathodenraum. Anstelle eines Diaphragmas wird oft eine Salzbrücke

(„Stromschlüssel“) benutzt. Ein Durchmischen von Anolyt und Katholyt muss verhindert werden, damit der Elektronenübergang zwischen der Zn- und Cu-Elektrode über die leitende Verbindung erfolgt.

Bei einem „Eintopfverfahren“ scheidet sich Kupfer direkt an der Zinkelektrode ab.

Diesen Vorgang bezeichnet man als Zementation. Durch das Diaphragma bzw.

die Salzbrücke wird die elektrische Neutralität der Lösungen im Anoden- und Ka-
thodenraum aufrechterhalten. Der Salzschlüssel kann z.B. NO –

+

3 - und NH4 -, Na+-,

K+-Ionen enthalten, welche je nach Bedarf in die beiden Halbzellen wandern.

Schaltet man zwischen die Elektroden in Abb. 120 ein Voltmeter, so registriert es eine Spannung (Potenzialdifferenz) zwischen den beiden Halbzellen. Die stromlos
gemessene Potenzialdifferenz einer galvanischen Zelle wird elektromotorische

Kraft (EMK, Symbol E) genannt. Sie ist die maximale Spannung der Zelle. Die Existenz einer Potenzialdifferenz in Abb. 120 zeigt: Ein Redoxpaar hat unter genau fixierten Bedingungen ein ganz bestimmtes elektrisches Potenzial, das

Redoxpotenzial.

Die Redoxpotenziale von Halbzellen sind die Potenziale, die sich zwischen den

Komponenten eines Redoxpaares ausbilden, z.B. zwischen einem Metall und der

Lösung seiner Ionen. Sie sind einzeln nicht messbar, d.h. es können nur Poten-
zial differenzen bestimmt werden.

Kombiniert man aber eine Halbzelle mit immer der gleichen standardisierten

Halbzelle, so kann man die Einzelspannung der Halbzelle in Bezug auf das Ein-
zelpotenzial (Redoxpotenzial) der Bezugs-Halbzelle, d.h. in einem relativen Zah-lenmaß, bestimmen.

Als standardisierte Bezugselektrode hat man die Normalwasserstoffelektrode
gewählt und ihr willkürlich das Potenzial Null zugeordnet.

Die Normalwasserstoffelektrode (NWE) ist eine Halbzelle. Sie besteht aus einer Elektrode aus Platin (mit elektrolytisch abgeschiedenem, fein verteiltem Platin
überzogen), die bei 25 °C von Wasserstoffgas unter einem konstanten Druck von

206 9

Redoxsysteme

Abb. 121. Normalwasserstoffelektrode

1 bar umspült wird. Diese Elektrode taucht in die wässrige Lösung einer Säure
vom pH = 0, d.h. c(H3O+) = 1 mol · L–1 ein (Abb. 121). Korrekter ist die Angabe aH O+
a O+

3

= 1 (über die Aktivität a s. S. 282).

H3

= 1 gilt z.B. für eine 2 M HCl-

Lösung

Werden die Potenzialdifferenzmessungen mit der Normalwasserstoffelektrode
unter Normalbedingungen durchgeführt, so erhält man die Normalpotenziale E0
der betreffenden Redoxpaare. Diese E0-Werte sind die EMK-Werte einer Zelle,
bestehend aus den in Tabelle 23 angegebenen Halbzellen und der Normalwas-
serstoffelektrode.

Normalbedingungen sind dann gegeben, wenn bei 25 °C alle Reaktionspartner die Konzentration 1 mol · L–1 haben (genau genommen müssen die Aktivitäten 1
sein). Gase haben dann die Konzentration 1, wenn sie unter einem Druck von 1,013 bar stehen. Für reine Feststoffe und reine Flüssigkeiten ist die Konzentration gleich 1.

Das Normalpotenzial eines Metalls ist also das Potenzial dieses Metalls (gegenüber der NWE) in einer 1 M Lösung seines Salzes bei 25 °C (298,15 K).

Vorzeichengebung:

Redoxpaare, die Elektronen abgeben, wenn sie mit der Normalwasserstoffelektrode als Nullelektrode kombiniert werden, erhalten ein negatives Normalpotenzial zugeordnet. Sie wirken gegenüber dem Redoxpaar H2/H3O+ reduzierend.

Redoxpaare, deren oxidierte Form (Oxidationsmittel) stärker oxidierend wirkt als das H3O+-Ion, bekommen ein positives Normalpotenzial.

Ordnet man die Redoxpaare nach steigendem Normalpotenzial, erhält man die
elektrochemische Spannungsreihe (Redoxreihe, Tabelle 23).

9.3 Normalpotenziale von Redoxpaaren

207

Tabelle 23. Redoxreihe („Spannungsreihe“) (Ausschnitt)

E0

Li

Li+ +
e– –3,03

K ·

K+ +
e– –2,92

Ca ·

Ca2+

+ 2 e– –2,76

Na ·

Na+ +
e– –2,71

Mg ·

Mg2+

+ 2 e– –2,40

Zn ·

Zn2+

+ 2 e– –0,76

S2–

·

S

+ 2 e– –0,51

Fe ·

Fe2+

+ 2 e– –0,44

2 H2O + H2

·

2 H3O+

+ 2 e–

0,00

Cu+ ·

Cu2+ +
e– +0,17

Cu ·

Cu2+

+ 2 e– +0,35

4 OH– ·

O2

+ 2 H2O + 4 e– +0,40*

2 I– ·

I2

+ 2 e– +0,58

Fe2+ ·

Fe3+ +
e– +0,75

12 H

2–

2O + Cr3+ ·

CrO4

+ 8 H3O+ + 3 e– +1,30

2Cl– ·

Cl2

+ 2 e– +1,36

12 H

–
oxidierende Wirkung nimmt zu

2O + Mn2+ ·

MnO4

+ 8 H3O+ + 5 e– +1,50
reduzierende Wirkung nimmt ab

3 H

2O + O2 ·

O3

+ 2 H3O+ + 2 e– +2,07

2 F–

F2 +2
e– +3,06**

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Red

Ox

Normal-

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

(reduzierte Form)

(oxidierte Form)

potenzial

* Das Normalpotenzial bezieht sich auf Lösungen vom pH 14 (c(OH–) = 1). Bei pH 7
beträgt das Potenzial +0,82 V.

** in saurer Lösung, +2,87 V in basischer Lösung.

Die EMK (Zellpotenzial ΔE) einer beliebigen Zelle (unter Normalbedingungen)

setzt sich aus den Einzelpotenzialen der Halbzellen zusammen und wird als Dif-
ferenz E 0

0

2 –E1 gefunden (Abb. 122). Dabei wird das Normalpotenzial des schwä-
cheren Oxidationsmittels vom Normalpotenzial des stärkeren Oxidationsmittels abgezogen. Dies kann man aus der Angabe Zn/Zn2+//Cu2+/Cu eindeutig entnehmen. Das Verfahren ist zweckmäßig, weil die Reaktion nur in eine Richtung
spontan (freiwillig) abläuft (Elektronenübergang vom Zn zum Cu). ΔE muss
positiv sein!

Beispiel:

Für das Daniell-Element ergibt sich die EMK zu +1,1 Volt:

E0Zn/Zn2+ = –0,76 Volt; E0Cu/Cu2+ = +0,35 Volt

E0Cu/Zn =

ΔE = E0Cu – E0Zn = 0,35 – (–0,76) = +1,1 Volt

208 9

Redoxsysteme

Abb. 122. EMK als Differenz E 0

0

2 – E1

9.3.1 Normalpotenzial und Reaktionsrichtung

Das Normalpotenzial eines Redoxpaares charakterisiert sein Reduktions- bzw.

Oxidationsvermögen in wässriger Lösung.

Je negativer das Potenzial ist, umso stärker wirkt die reduzierte Form des Redoxpaares reduzierend (Reduktionsmittel), und je positiver das Potenzial ist, umso stärker wirkt die oxidierte Form des Redoxpaares oxidierend (Oxidationsmittel).

Beachte: Die nicht freiwillig verlaufende Reaktion (= umgekehrte Reaktionsrichtung) kann bisweilen durch Aufwendung von elektrischer Energie erzwungen werden (Elektrolyse) s.

S. 191.

In einem Redoxsystem wie Ox2 + Red1

Ox1 + Red2 kann das oxidierbare Teil-
chen Red1 von dem Oxidationsmittel Ox2 nur oxidiert werden, wenn das Potenzial
des Redoxpaares Ox2/Red2 positiver ist als dasjenige des Redoxpaares Ox1/Red1.

Analoges gilt für eine Reduktion.

Aus der Kenntnis der Redoxpotenziale kann man voraussagen, ob ein be-
stimmter Redoxvorgang möglich ist.

Tabelle 24. Metallischer Charakter

K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2

Cu Ag Hg Au Pt

Leichtmetalle Schwermetalle

Halbedelmetalle

Edelmetalle

(unedel) (unedel)

links
rechts

9.4 Nernstsche Gleichung

209

Ein Blick auf die Tabelle 23 zeigt: Die reduzierende Wirkung der Redoxpaare
nimmt von oben nach unten und in Tabelle 24 von links nach rechts ab. Die oxi-
dierende Wirkung nimmt in der gleichen Richtung zu.

Redoxpaare mit negativem Redoxpotenzial stehen oberhalb bzw. links vom Was-
serstoff, und Redoxpaare mit positivem Redoxpotenzial stehen unterhalb bzw.

rechts vom Wasserstoff.

Besonderes Interesse beanspruchen die Normalpotenziale von Redoxpaaren, die
aus Metallen und den Lösungen ihrer Ionen bestehen (Me/Men+).

a) Metalle mit negativem Potenzial können die Ionen der Metalle mit positivem

Potenzial reduzieren, d.h. die entsprechenden Metalle aus ihren Lösungen ab-
scheiden. Beispiel:

0

0

Fe + Cu2+ ⎯ →

⎯ Fe2+ + Cu

0

0

0

E

Δ

= E

= +

+ – E

+

0, 79 V

2

2

Cu / Cu

Fe / Fe
b) Lösen von Metallen in Säuren. Alle Metalle, die in der elektrochemischen

Spannungsreihe oberhalb bzw. links vom Wasserstoff stehen, lösen sich als

„unedle“ Metalle in Säuren und setzen hierbei Wasserstoff frei. z.B.

0

0

Zn + 2 H+ ⎯ →

⎯ Zn2+ + H ,

E0

Δ

= E0H / H O+ – E0

2

Zn / Zn + = + ,

0 76 V

2

2

3

Hemmungserscheinungen wie Überspannung (z.B. verursacht durch Gasblasen
auf der Metalloberfläche), Passivierung (Bildung einer dichten oxidischen Schutz-schicht) verzögern bzw. verhindern bei manchen Metallen eine Reaktion mit Säu-
ren. Beispiele hierfür sind Aluminium (Al), Chrom (Cr), Nickel (Ni), Zink (Zn).

Die „edlen“ Metalle stehen unterhalb bzw. rechts vom Wasserstoff. Sie lösen sich nicht in Säuren wie HCl, jedoch teilweise in oxidierenden Säuren wie konz. HNO3
und konz. H2SO4.

9.4 Nernstsche Gleichung

Liegen die Reaktionspartner einer Zelle nicht unter Normalbedingungen vor, kann
man mit einer von Walther Nernst 1889 formulierten Gleichung sowohl die EMK
eines Redoxpaares (Halbzelle) als auch einer Zelle (Redoxsystem) berechnen.

1. Redoxpaar: Für die Berechnung des Potenzials E eines Redoxpaares lautet die Nernstsche Gleichung:

Ox + n · e–

Red

R ⋅ T⋅ 2, 303
c(Ox)

R ⋅T ⋅ 2,303

E = E0 +
lg

;

= 0,059
n ⋅ F
c(Red)

F
mit T = 298,15 K = 25 °C, ln x =

Für c (Ox) = 1 und c (Red) = 1 folgt E = E0

2,303 lg x, F = 96522 A · s · mol–1

210 9

Redoxsysteme

E0 = Normalpotenzial des Redoxpaares aus Tabelle 23; R = allgemeine Gaskonstante, R =

8,316 J · K–1·mol–1; T = Temperatur; F = Faraday-Konstante; n = Anzahl der bei dem Redoxvorgang verschobenen Elektronen.

c(Ox) symbolisiert das Produkt der Konzentration aller Reaktionsteilnehmer auf der Seite der oxidierten Form (Oxidationsmittel) des Redoxpaares. c(Red) symbolisiert das Produkt der Konzentrationen aller Reaktionsteilnehmer auf der Seite der reduzierten Form (Reduktionsmittel) des Redoxpaares. Die stöchiometrischen Koeffizienten treten als Exponenten der Konzentrationen auf.

Beachte: Bei korrekten Rechnungen müssen statt der Konzentrationen die Aktivitäten eingesetzt werden!

Beispiele:

1) Gesucht wird das Potenzial E des Redoxpaares Mn2+/MnO –

4 . Aus Tabelle 23
entnimmt man E° = +1,5 V. Die vollständige Teilreaktion für den Redoxvor-
gang in der Halbzelle ist:

MnO –

4 + 8 H3O+ + 5 e–

Mn2+ + 12 H2O

Die

Nernst sche Gleichung lautet:

0,059
c(MnO −

8

)

(

)

4

⋅ c H O+

E = 1 5

, +

3
lg

5
c(Mn2+ ) ⋅ c12 (H O)

2

c12(H2O) ist in E0 enthalten, da c(H2O) in verdünnter wässriger Lösung kon-
stant ist und E0 für wässrige Lösungen gilt.

Von einem anderen Standpunkt aus kann man auch sagen: Die Aktivität des

Lösemittels in einer verdünnten Lösung ist annähernd gleich 1. Mit c12(H2O) =

1 erhält man:

0,059
c(MnO− ) ⋅ c8 (H O+ )

E = 1 5

, +

4

3
lg

5
c(Mn2+ )

Man sieht, dass das Redoxpotenzial in diesem Beispiel stark pH-abhängig ist.

2) pH-abhängig ist auch das Potenzial des Redoxpaares H2/H3O+. Das Potenzial
ist definitionsgemäß Null für a

= 1,013 bar (Normalwasserstoff-

H O+ = 1, p H

3

2
elektrode). Über die Änderung des Potenzials einer Wasserstoffelektrode mit
dem pH-Wert gibt die Nernstsche Gleichung Auskunft:

0,059

E = E0 +

· lg c2(H

2

3O+)

E = 0 + 0,059 · lg c(H3O+) = –0,059 · pH

Für pH = 7, d.h. neutrales Wasser, ist das Potenzial: –0,41 V!

9.4 Nernstsche Gleichung

211

2. Redoxsystem: Ox2 + Red1

Ox1 + Red2.

Für die EMK (ΔE) eines Redoxsystems ergibt sich aus der Nernstschen Glei-
chung:

ΔE = E2 – E1

R ⋅ T⋅ 2 303

,
c(Ox )

(

)

2

0

R T 2,303
c Ox

ΔE = E0 +
lg

− E − ⋅ ⋅

1
lg

2
n ⋅ F
c(Red

1

)

n ⋅ F
c(Red )

2

1
oder

(

) (Re

)

0

R T 2 3

, 03
c Ox ⋅ c
d

ΔE = E0 −E + ⋅ ⋅

2

1
lg

2

1
n ⋅ F
c(Red ) ⋅ c(Ox )

2

1

E0 bzw. E0 sind die Normalpotenziale der Redoxpaare Ox

2

1

2/Red2 bzw. Ox1/Red1.

E0 soll positiver sein als E0, d.h. Ox

2

1

2/Red2 ist das stärkere Oxidationsmittel.

Eine Reaktion läuft nur dann spontan von links nach rechts, wenn die Änderung
der Freien Enthalpie ΔG < O ist. Da die EMK der Zelle über die Gleichung

ΔG = ±n · F · EMK mit der Freien Enthalpie (Triebkraft) einer chemischen Reaktion zusammenhängt, folgt, dass die EMK (= ΔE) größer als Null sein muss.

(Zu dem Begriff Freie Enthalpie s. S. 254).

Beispiele:

1) a) Wie groß ist das Potenzial der Zelle

Ni/Ni2+(0,01 M)//Cl–(0,2 M)/Cl2(1 bar)/Pt ?

b) Wie groß ist ΔG der Redoxreaktion ?

Lösung:

a) In die Redoxreaktion geht die Elektrizitätsmenge 2·F ein:

Ni + Cl2 ⎯ →

⎯ Ni2+ + 2 Cl–
n hat deshalb den Wert 2. Die EMK der Zelle unter Normalbedingungen
beträgt:

ΔE0 = E0 (Cl–/Cl2) – E0 (Ni/Ni2+) = +1,36 – (–0,25) = +1,61 V

Daraus
folgt:

0,059
c(Cl )⋅ c(Ni)

2

0,059

ΔE = E0 +
lg

= +1,61

1 1

+

⋅
lg

2

2+

2
c(Ni ) ⋅ c (Cl− )

2

0,01⋅ 0,22

= 1,61 + 0,10 = 1,71 V

212 9

Redoxsysteme

Für
c(Cl2) und c(Ni) beachte die Normierungsbedingung, S. 208.

0,059 ⎛ 1 ⎞

0,059

0

0

E

Δ = ΔE +
lg ⎜ ⎟ = ΔE –
lg K
n

⎝ K ⎠
n

K ist die Gleichgewichtskonstante der Reaktion bei 25 °C.

b) ΔG = ±n · F · ΔE

ΔG = –2·96522 A · s · mol–1 · 1,71 V

= –330,1 · 103 J · mol–1

(da 1 J = 1 Nm = 1 V · A · s = 1 W · s)

2) Welchen Zahlenwert hat die EMK (= ΔE) für die Zelle?

Sn/Sn2+ (1,0 M)//Pb2+ (0,001 M)/Pb ?

Lösung:

Sn

⎯ →

⎯ Sn2+ + 2 e–, E 0

1 = –0,136 V

Pb

⎯ →

⎯ Pb2+ + 2 e–, E 0

2 = –0,126 V

Die Reaktion der Zelle unter Normalbedingungen lautet:

Sn + Pb2+ ⎯ →

⎯ Sn2+ + Pb

ΔE berechnet sich zu

2

0, 059
c(Pb + )

0, 059

0,001

ΔE = ΔE0 +
lg

= 0.01 +
lg

2

2
c(Sn + )

2

1, 0

= 0,01 – 0,089 = –0,079 V

Aus dem Ergebnis geht hervor, dass die Zelle nicht in der angegebenen Weise
arbeiten kann (ΔG wäre positiv!). Sie funktioniert aber in der umgekehrten

Richtung, so dass wir schreiben können:

Pb/Pb2+ (0,001 M)//Sn2+ (1,0 M)/Sn

Damit ergibt sich die Redoxreaktion zu

Pb + Sn2+ ⎯ →

⎯ Pb2+ + Sn ΔE = +0,079 V

Man sieht daraus, dass die Konzentrationen der Reaktionspartner die Richtung einer Redoxreaktion beeinflussen können.

Beachte: Mit Konzentrationsänderungen durch Komplexbildung lässt sich ein Stoff „edler“ oder „unedler“ machen. Man kann damit den Ablauf von Redoxreaktionen in gewis-sem Umfang steuern.

9.5

Konzentrationskette

213

3) Welchen Wert hat die Gleichgewichtskonstante Kc für die Reaktion Sn + Cl2

→ SnCl2?

Bei 25 °C (T = 298 K) gilt:

lg

Kc = ΔE · n

0,059

Lösung:

Sn

⎯ →

⎯ Sn2+ + 2 e–, E 0

1 = –0,136 V

Cl

0

2 + 2e– ⎯ →

⎯ 2 Cl–, E2 = +1,36 V
lg

K(25°C) = [1,36 – (–0,136)] 2 = 50,5

0,059

Kc(25°C) = 1050,5

9.5 Konzentrationskette

Die Abhängigkeit der EMK eines Redoxpaares bzw. eines Redoxsystems von der

Konzentration (Aktivität) der Komponenten lässt sich zum Aufbau einer Zelle

(Kette, galvanisches Element) ausnützen. Eine solche Konzentrationskette (Konzentrationszelle) besteht also aus den gleichen Stoffen in unterschiedlicher Konzentration.

Die Spannung der Kette lässt sich mit der Nernst schen Gleichung ermitteln.

9.6 Praktische Anwendung von galvanischen Elementen

Galvanische Elemente finden in Batterien (Primärelement) und Akkumulatoren (Sekundärelement) als Stromquellen vielfache Verwendung.

Anmerkung: Primärelemente können in der Regel nicht wieder „aufgeladen“ werden. D.h.

die stromliefernde Reaktion ist meist nicht oder nicht genügend umkehrbar.

Beispiele:

9.6.1 Trockenbatterie ( Leclanché-Element, Taschenlampenbatterie)

Anode (negativer Pol): Zinkblechzylinder; Kathode (positiver Pol): Braunstein (MnO2), der einen inerten Graphitstab umgibt; Elektrolyt: konz. NH4Cl-Lösung, oft mit Sägemehl angedickt (NH +

4

NH3 + H+). Auch eine wässrige ZnCl2-

Lösung wird verwendet.

214 9

Redoxsysteme

Anodenvorgang: Zn

⎯ →

⎯ Zn2+ + 2 e–

Kathodenvorgang: 2

MnO

+

2 + 2 e– + 2 NH4 ⎯ →

⎯ Mn2O3 + H2O + 2 NH3

Das Potenzial einer Zelle beträgt ca. 1,5 V.

Anmerkung: Die erwartete H2-Entwicklung wird durch die Anwesenheit von MnO2 und mit Sauerstoff gesättigter Aktivkohle verhindert. H2 wird zu H2O oxidiert. Ist diese Oxidation nicht mehr möglich, bläht sich u.U. die Batterie auf und „läuft aus“.

9.6.2 Alkali-Mangan-Zelle

Die alkaline-manganese-Zelle ist eine Weiterentwicklung des Leclanché-Systems. Als Elektrolyt wird KOH-Lösung verwendet. Mit Lauge getränkte Zink-
flitter bilden die Anode (negativer Pol). Die Elektrodenanordnung ist umgekehrt wie im Leclanché-Element. MnO2 wird in zwei Stufen bis zu Mn(OH)2 umgesetzt.

Man erreicht dadurch bis zu 50 % bessere Batterieleistungen.

Kathodenvorgang:

MnO2 + H2O + e– ⎯ →

⎯ MnOOH + OH–

MnOOH + H2O + e– ⎯ →

⎯ Mn(OH)2 + OH–

9.6.3 Nickel-Cadmium-Batterie

Anodenvorgang:

Cd + 2 OH– ⎯ →

⎯ Cd(OH)2 + 2 e–

(negativer Pol)

Kathodenvorgang:

NiO(OH) + 2 e– + 2 H2O ⎯ →

⎯ Ni(OH)2 + 2 OH–

(positiver Pol)

Das Potenzial einer Zelle beträgt etwa 1,4 V.

9.6.4 Quecksilber-Batterie

Anode: Zn; Kathode: HgO/Graphitstab; Elektrolyt: feuchtes HgCl2/KOH.

Anodenvorgang:

Zn + 2 OH– ⎯ →

⎯ Zn(OH)2 + 2 e–

(negativer Pol)

Kathodenvorgang:

HgO + 2 e– + H2O ⎯ →

⎯ Hg + 2 OH–

(positiver Pol)

Potenzial einer Zelle: ca. 1,35 V.

9.6.5 Brennstoffzellen
nennt man Versuchsanordnungen, in denen durch Verbrennen von H2, Kohlen-
wasserstoffen usw. direkt elektrische Energie erzeugt wird.

Beispiel: Redoxreaktion: H2 + ½ O2 ⎯ →

⎯ H2O

9.6 Praktische Anwendung von galvanischen Elementen

215

9.6.5.1 Alkalische Zelle

Beide Reaktionsgase werden z.B. durch poröse „Kohleelektroden“ in konz. wäss-
rige NaOH- oder KOH-Lösung eingegast. Die Elektroden enthalten als Katalysa-
toren z.B. Metalle der VIIIb-Gruppe des Periodensystems.

Anodenvorgang:

H2 + 2 OH– ⎯ →

⎯ 2 H2O + 2 e–

(negativer Pol)

Kathodenvorgang: 2
e– + ½ O2 + H2O ⎯ →

⎯ 2 OH–

(positiver Pol)

Bei der sog. Sauren Zelle verwendet man poröse Nickelplatten in verd. Schwefelsäure.

9.6.6 Akkumulatoren
sind regenerierbare galvanische Elemente, bei denen der Redoxvorgang, der bei
der Stromentnahme abläuft, durch Anlegen einer äußeren Spannung (= Elektro-
lyse) umgekehrt werden kann.

Beispiele:

9.6.6.1 Bleiakku

Anode: Bleigitter, gefüllt mit Bleischwamm; Kathode: Bleigitter, gefüllt mit PbO2; Elektrolyt 20–30 %ige H2SO4.

Anodenvorgang: Pb

⎯ →

⎯ Pb2+ + 2 e– (Pb2+ + SO 2–

4 ⎯ →

⎯ PbSO4)

(negativer Pol)

Kathodenvorgang: PbO

2–

2 + SO4 + 4 H3O+ + 2 e– ⎯⎯

→ PbSO4 + 6 H2O

(positiver Pol)

Das Potenzial einer Zelle beträgt ca. 2 V.

Beim Aufladen des Akkus wird aus PbSO4 elementares Blei und PbO2 zurück-gebildet: 2 PbSO4 + 2 H2O → Pb + PbO2 + 2 H2SO4

Beachte: Beim Entladen (Stromentnahme) wird H2SO4 verbraucht und H2O gebildet. Dies führt zu einer Verringerung der Spannung. Durch Dichtemessungen der Schwefelsäure lässt sich daher der Ladungszustand des Akkus überprüfen.

9.6.6.2 Lithium–Ionenakku

Laden

Grundprinzip: LiMOx + Cn

Li1–yMOx + LiyCn

Entladen

Negative Elektrode: M = Co, Mn, Ni; C = Graphit, Koks.

216 9

Redoxsysteme

Positive Elektrode: Li+ in bestimmten Oxiden mit Schichtstruktur wie z.B. Man-
ganoxiden.

Negative Elektrode: Lithium bildet mit bestimmten Graphitsorten sog. Interkalati-onsverbindungen (Einlagerungsverbindungen). Dabei werden Li-Ionen in das

Schichtgitter, bei gleichzeitiger Elektronenaufnahme und Abgabe, eingebracht.

Das Ion wird formal entladen, es entsteht aber keine definierte chemische Verbindung.

Die Aufnahme und Abgabe von Li+-Ionen entspricht der Beziehung:

x

Li+ + x · e– + C6

LixC6

Während dieser Reaktion bleibt das Elektrodenpotenzial ziemlich konstant.

Positive Elektrode: Hier gibt es Einlagerungsverbindungen von Li+ in bestimmten Oxiden mit Schichtstruktur, z.B. Manganoxiden.

Laden

LiMn2O4

Li1–xMn2O4 + x · e– + x Li+

Entladen

In der galvanischen Zelle werden während des Lade- und Entladeprozesses nur

Li+-Ionen absorbiert und freigesetzt. Diese pendeln zwischen den Elektroden.

Das System erreicht eine Zellspannung von ca. 3,6 V und eine Leistung von 120

Wh/kg und 270 Wh/L.

9.7 Elektrochemische Korrosion, Lokalelement

Die Bildung eines galvanischen Elements ist auch die Ursache für die elektro-
chemische Korrosion. Unter Korrosion eines Metalls versteht man allgemein seine Zerstörung durch chemische Reaktion. Berühren sich zwei Metalle in einer Elektrolytlösung wie z.B. CO2-haltigem Wasser (Regenwasser), entsteht an der

Berührungsstelle ein sog. Lokalelement: Das unedle Metall (Anode) löst sich auf (korrodiert) und bildet mit OH–-Ionen ein Oxidhydrat; an dem edlen Metall

(Kathode) werden meist H3O+-Ionen zu H2 reduziert. Man kann die Bildung eines

Lokalelements auch zum „kathodischen Korrosionsschutz“ verwenden. Als sog.

Opfer-, Aktiv- oder Schutzanode (Pluspol) verwendet man z.B. Zn-, Mg-Legierungen.

Hierbei wird der zu schützende Werkstoff, der sich im Erdreich befindet (z.B.

Stahltanks) oder von Wasser umgeben ist (z.B. Schiffsrümpfe, Schiffsschrauben),
mit auswechselbaren Anoden z.B. Zn-, Mg-Legierungen leitend verbunden. Die

Opfer-, Aktiv-, Schutzanode bildet den Pluspol einer galvanischen Zelle. Es fließt ein Strom zur Kathode und verhindert ihre Korrosion. Die Anode zersetzt sich
allmählich unter Abgabe des Schutzstroms.

9.8 Elektrochemische Bestimmung von pH-Werten

217

9.8 Elektrochemische Bestimmung von pH-Werten

9.8.1 Glaselektrode

Der pH-Wert kann für den Verlauf chemischer und biologischer Prozesse von
ausschlaggebender Bedeutung sein. Elektrochemisch kann der pH-Wert durch
folgendes Messverfahren bestimmt werden: Man vergleicht eine Spannung Ei,
welche mit einer Elektrodenkombination in einer Lösung von bekanntem pH-Wert
gemessen wird, mit der gemessenen Spannung Ea einer Probenlösung. Als Mess-
elektrode wird meist die sog. Glaselektrode benutzt (Abb. 123). Sie besteht aus einem dickwandigen Glasrohr, an dessen Ende eine (meist kugelförmige) dünn-

Abb. 123. Einstab-Glaselektrode

218 9

Redoxsysteme
wandige Membran aus einer besonderen Glassorte angeschmolzen ist. Die Glas-
kugel ist mit einer Pufferlösung von bekanntem und konstantem pH-Wert gefüllt

( Innenlösung). Sie taucht in die Probenlösung ein, deren pH-Wert gemessen werden soll ( Außenlösung). An der Phasengrenze Glas/Lösung bildet sich eine Potenzialdifferenz ΔE (Potenzialsprung), die von der Acidität der Außenlösung
abhängt.

Zur Messung der an der inneren (i) und äußeren (a) Membranfläche entstandenen

Potenziale werden zwei indifferente Bezugselektroden benutzt, wie z.B. zwei ge-sättigte Kalomelelektroden (Halbelement Hg/Hg2Cl2). Die innere Bezugselektrode
ist in die Glaselektrode fest eingebaut. Die äußere Bezugselektrode taucht über
eine KCl-Brücke (s. Abb. 123) in die Probenlösung. (Moderne Glaselektroden
enthalten oft beide Elektroden in einem Bauelement kombiniert.)

Zusammen mit der Ableitelektrode bilden die Pufferlösung und die Probenlösung
eine sog. Konzentrationskette (Konzentrationszelle). Für die EMK der Zelle (ΔE) ergibt sich mit der Nernstschen Gleichung:

c(H O+ )

ΔE = E

3
a
a – Ei = 0,059 · lg

c(H O+ )

3
i

Da die H3O+-Konzentration der Pufferlösung bekannt ist, kann man aus der ge-
messenen EMK den pH-Wert der Probenlösung berechnen bzw. an einem ent-
sprechend ausgerüsteten Messinstrument (pH-Meter) direkt ablesen.

9.8.2 Elektroden 2. Art

In der Praxis benutzt man anstelle der Normalwasserstoffelektrode andere Be-
zugselektroden, deren Potenzial auf die Normalwasserstoffelektrode bezogen ist.

Besonders bewährt haben sich Elektroden 2. Art. Dies sind Anordnungen, in denen die Konzentration der potenzialbestimmenden Ionen durch die Anwesenheit einer schwerlöslichen, gleich ionigen Verbindung festgelegt ist.

Beispiele: Kalomel-Elektrode (Hg/Hg 2+

2 ) mit Hg2Cl2 (Kalomel), Silber/Silber-
chlorid-Elektrode (Ag/Ag+).

Die potenzialbestimmende Reaktion bei der (Ag/AgCl)-Elektrode ist:

Ag+ + e–

Ag

Für das Potenzial gilt:

E = E0

R T

+ ⋅

+
ln a

Ag/ Ag

F

Ag+

E0

= +0,81 V

Ag/ Ag+

9.9 Spezielle Redoxreaktionen

219

Die Aktivität aAg+ wird über das Löslichkeitsprodukt von AgCl durch die Aktivi-
tät der Cl–-lonen bestimmt.

9.8.3 Redoxelektroden

Außer der Glaselektrode gibt es andere Elektroden zur pH-Messung, die im Prin-
zip alle auf Redoxvorgängen beruhen. Die wichtigsten sind die Wasserstoffelektrode (s. S. 207), die Chinhydronelektrode (s. Bd. II) und Metall-Metalloxid-elektroden, die teilweise industrielle Verwendung finden. Praktische Bedeutung haben vor allem die Antimon- und die Bismutelektrode. Das Potenzial wird durch folgende Gleichung bestimmt:

Me + OH–

MeOH + e–

Über das Ionenprodukt des Wassers ergibt sich dann der gesuchte Zusammenhang
zwischen dem Potenzial und dem pH-Wert.

9.9 Spezielle Redoxreaktionen

Disproportionierungsreaktion heißt eine Redoxreaktion, bei der ein Element gleichzeitig in eine höhere und eine tiefere Oxidationsstufe übergeht.

Leitet man z.B. Chlorgas in Wasser ein, bilden sich bis zu einem bestimmten

Gleichgewicht Salzsäure und hypochlorige Säure HOCl:

0

1

−

+1

Cl + H

HCl + HOCl

2

2O

„Chlorwasser“

Beim Erwärmen von wässrigen HOCl-Lösungen bzw. der Lösungen ihrer Salze
entstehen HCl und Chlorsäure HClO3 bzw. die entsprechenden Salze: 1

+

+1

50−80 °C

−1

+5

2

HOCl + ClO – ⎯⎯⎯⎯⎯

→ 2 HCl + ClO –3

Durch Erhitzen von Chloraten wie KClO3 auf ca. 400°C erhält man Kaliumper-
chlorat KClO4 und Kaliumchlorid:

5

+

7

+

3

–

Cl O

–

3 + 9 H2O ⎯ →

⎯ 3 ClO4 + 6 H3O+ + 6 e–

+5

1

−

–

Cl O

–

3 + 6 H3O + + 6 e – ⎯ →

⎯ Cl + 9 H2O

5

+

7

+

1

−

4

–

Cl O

–

–

3

3 Cl O4 + Cl

220 9

Redoxsysteme

Weitere Beispiele sind die Disproportionierung von Salpetriger Säure (HNO2):

+3

+5

+2

3

HNO 2

HNO 3 + 2 NO + H2O
und die Disproportionierung von Quecksilber(I)-Verbindungen:

0

Hg 2+

2 ⎯ →

⎯ Hg + Hg2+

Komproportionierung oder Synproportionierung nennt man den zur Disproportionierung umgekehrten Vorgang. Hierbei bildet sich aus einer höheren und einer tieferen Oxidationsstufe eine mittlere Oxidationsstufe.

Beispiel:

+4

−2

0

SO2 + 2 H2 S ⎯ →

⎯ 3 S + 2 H2O

Diese Reaktion wird großtechnisch zur Entschwefelung von Rauchgasen, z.B. in

Kohlekraftwerken, angewandt ( Claus-Prozess, Carl Friedrich Claus, 1883).

10 Säure-Base-Systeme

Die Vorstellungen über die Natur der Säuren und Basen haben sich im Laufe der

Zeit zu leistungsfähigen Theorien entwickelt. Eine erste allgemein brauchbare

Definition für Säuren stammt von Robert Boyle (1663). Weitere Meilensteine auf dem Weg zu den heutigen Theorien setzten u.a. Antoine Laurent de Lavoisier, Justus von Liebig und Svante Arrhenius. Die Säure-Base-Definition von Arrhenius ist auf Wasser beschränkt und nur noch von historischem Interesse: Säuren geben H+-Ionen ab, Basen geben OH–-Ionen ab. Heute werden Säure-Base-Systeme vor allem durch die Theorien von Johannes Nicolaus Brønsted (1923) und Thomas Lowry sowie durch die Elektronentheorie von Gilbert Newton Lewis (1923) beschrieben.

10. 1 Brønstedsäuren und –basen; pH-Wert

Säuren sind — nach Brønsted — Protonendonatoren (Protonenspender). Das sind Stoffe oder Teilchen, die H+-Ionen abgeben können, wobei ein Anion A– (=

Base) zurückbleibt. Beispiele: Salzsäure HCl, Salpetersäure HNO3, Schwefelsäure H2SO4, Essigsäure CH3COOH, Schwefelwasserstoff H2S. Außer diesen Neutral-säuren gibt es auch Kationsäuren und Anionsäuren.

Beachte: Diese Theorie ist nicht auf Wasser als Lösemittel beschränkt!

Basen sind Protonenakzeptoren. Das sind Stoffe oder Teilchen, die H+-Ionen aufnehmen können.

Beispiele: NH

+

3 + H+

NH4

Na+OH– + HCl

H2O + Na+ + Cl–.

Kationbasen und Anionbasen werden auf S. 233 und 234 besprochen.

Salze sind Stoffe, die in festem Zustand aus Ionen aufgebaut sind. Beispiele: Na+Cl–, Ammoniumchlorid (NH +

4 Cl–), Na2SO4, CaSO4.

Eine Säure kann ihr Proton nur dann abgeben, d.h. als Säure reagieren, wenn das

Proton von einer Base aufgenommen wird. Für eine Base liegen die Verhältnisse
umgekehrt. Die saure oder basische Wirkung einer Substanz ist also eine Funktion des jeweiligen Reaktionspartners, denn Säure-Base-Reaktionen sind Protonen-
übertragungsreaktionen (Protolysen).

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_10, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

10

222

Säure-Base-Systeme

Protonenaufnahme bzw. -abgabe sind reversibel, d.h. bei einer Säure-Base-Reak-
tion stellt sich ein Gleichgewicht ein. Es heißt Säure-Base-Gleichgewicht oder Protolysegleichgewicht:

HA + B

BH+ + A–

Mit den Säuren: HA und BH+ und den Basen: B und A–. Bei der Rückreaktion
wirkt A– als Base und BH+ als Säure. Man bezeichnet A– als die zu HA korres-
pondierende (konjugierte) Base. HA ist die zu A– korrespondierende (konjugierte) Säure. HA und A– nennt man ein korrespondierendes (konjugiertes)

Säure-Base-Paar.

Für ein Säure-Base-Paar gilt: Je leichter eine Säure (Base) ihr Proton abgibt (aufnimmt), d.h. je stärker sie ist, umso schwächer ist ihre korrespondierende Base

(Säure).

Die Lage des Protolysegleichgewichts wird durch die Stärke der beiden Basen

(Säuren) bestimmt. Ist B stärker als A–, so liegt das Gleichgewicht auf der rechten Seite der Gleichung.

Beispiel:

HCl

H+ + Cl–

NH

+

3 + H +

NH4

HCl + NH

+

3

NH4 + Cl–
allgemein:

Säure 1 + Base 2

Säure 2 + Base 1

Die Säure-Base-Paare sind:

HCl/Cl–
bzw. (Säure 1/Base 1)

NH

+

3/NH4 bzw. (Base 2/Säure 2)

Substanzen oder Teilchen, die sich einer starken Base gegenüber als Säure ver-
halten und von einer starken Säure H+-Ionen übernehmen und binden können,
heißen Ampholyte (amphotere Substanzen). Welche Funktion ein Ampholyt ausübt, hängt vom Reaktionspartner ab. Beispiele: H

–

–

–

2O, HCO3 , H2PO4 , HSO4 ,

H2NCOOH.

Wasser, H2O, ist als sehr schwacher amphoterer Elektrolyt in ganz geringem Maße dissoziiert:

H2O

H+ + OH–

10.1 Brønstedsäuren und –basen; pH-Wert

223

H+-Ionen sind wegen ihrer im Verhältnis zur Größe hohen Ladung nicht existenz-
fähig. Sie liegen solvatisiert vor: H+ · x H

+

+

+

2O = H3O+, H5O2 , H7O3 , H9O4 =

H3O+ · 3 H2O etc. Zur Vereinfachung schreibt man nur das erste Ion H3O+

(= Hydronium-Ion).

Man formuliert die Dissoziation von Wasser meist als Autoprotolyse (Wasser reagiert mit sich selbst):

H2O + H2O

H3O+ + OH–

(Autoprotolyse des Wassers)

Das Massenwirkungsgesetz ergibt für diese Reaktion:

c(H O+ ) c(OH−

⋅

)

3

= K
c2 (H O)

2
oder c(H3O+) · c(OH–) = K · c2(H2O) = KW

K ist die Protolysekonstante des Wassers. Ihr Zahlenwert ist:

K(293 K) = 3,26 · 10–18

Da die Eigendissoziation des Wassers außerordentlich gering ist, kann die Kon-
zentration des undissoziierten Wassers c(H2O) als nahezu konstant angenommen
und gleichgesetzt werden der Ausgangskonzentration c(H2O) = 55,4 mol · L–1 (bei

20 °C). (1 Liter H2O wiegt bei 20 °C 998,203 g; dividiert man durch 18,01 g · mol–1, ergeben sich für c(H2O) = 55,4 mol · L–1.)

Mit diesem Zahlenwert für c(H2O) erhält man:

c(H3O+)·c(OH–) = 3,26·10–18 · 55,42 mol2 · L–2

= 1 · 10–14 mol2 · L–2 = KW

Die Konstante KW heißt das Ionenprodukt des Wassers.

Für c(H3O+) und c(OH–) gilt:

c(H

−

−

3O+) = c(OH–) =

10 14

2

2
mol ⋅ L = 10–7 mol · L–1

Anmerkungen: Der Zahlenwert von KW ist abhängig von der Temperatur (Tabelle 25). Für genaue Rechnungen muss man statt der Konzentrationen die Aktivitäten verwenden, s. S.

282.

Tabelle 25. Temperaturabhängigkeit von KW

KW in 10–14 mol2 · L–2 0,116 0,608 1,103 5,985 59,29

°C 0

18

25

50 100

10

224

Säure-Base-Systeme

Reines Wasser reagiert neutral, d.h. weder sauer noch basisch.

Man kann auch allgemein sagen:

Eine wässrige Lösung reagiert dann neutral, wenn in ihr die Wasserstoff-ionenkonzentration c(H3O+) den Wert 10–7 mol · L–1 hat.

Die Zahlen 10–14 oder 10–7 sind vom Typ a · 10–b. Bildet man hiervon den negati-
ven dekadischen Logarithmus, erhält man:

–lg
a·10–b = b – lg a

Für den negativen dekadischen Logarithmus des Zahlenwertes der Wasserstoff-
ionenkonzentration hat man aus praktischen Gründen das Symbol pH (von po-tentia hydrogenii) eingeführt. Den zugehörigen Zahlenwert bezeichnet man als
den pH-Wert (1909 eingeführt vom Dänen Søren Sørensen) einer Lösung: pH = –lg c(H3O+)

Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes der

H3O+-Konzentration (genauer: H3O+-Aktivität).

Analog gilt:

pOH = –lg c(OH–)

Der pH-Wert ist ein Maß für die „Acidität“ bzw. „Basizität“ einer verdünnten
wässrigen Lösung.

Eine neutrale Lösung hat den pH-Wert 7 (bei T = 22 °C)

pH = 7

In sauren Lösungen überwiegen die H3O+-Ionen und es gilt:

c(H3O+) > 10–7 mol · L–1 oder
pH < 7

In alkalischen (basischen) Lösungen überwiegt die OH–-Konzentration. Hier ist: c(H3O+) < 10–7 mol · L–1 oder
pH > 7

Anmerkung: „pH-neutral“ heißt, der pH-Wert ist 7. „Hautneutral“ bezeichnet den physiologischen pH-Wert der gesunden Haut von ca. 5,5. Blutplasma: pH = 7,4; Magensaft: pH =

1,4; Wein: pH = 2,8–3,8; Regen (Reinluftgebiete): pH = 5,6.

Benutzt man das Symbol p allgemein für den negativen dekadischen Logarithmus
einer Größe (z.B. pOH, pKW), lässt sich das Ionenprodukt von Wasser auch
schreiben als:

pH + pOH = pKW = 14

Mit dieser Gleichung kann man über die OH–-Ionenkonzentration auch den
pH-Wert einer alkalischen Lösung errechnen (Tabelle 26).

10.2 Säure- und Basestärke

225

Tabelle 26. pH-Wert Berechnung
pH
pOH

0

1 M
starke Säure, z.B. 1 M HCl,
c(H3O+) = 100 = 1, c(OH–) = 10–14 14

1

0,1 M starke Säure, z.B. 0,1 M HCl,
c(H3O+) = 10–1, c(OH–) = 10–13 13

2

0,01 M starke Säure, z.B. 0,01 M HCl,
c(H3O+) = 10–2, c(OH–) = 10–12 12

•

•

•

•

•

•

•

•

7

Neutralpunkt, reines Wasser, c(H3O+) = c(OH–) = 10–7 mol · L–1

7

•

•

•

•

•

•

•

•

12 0,01 M starke Base, z.B. 0,01 M NaOH, c(OH–) = 10–2, c(H3O+) = 10–12

2

13 0,1 M starke Base, z.B. 0,1 M NaOH,
c(OH–) = 10–1, c(H3O+) = 10–13

1

14 1 M
starke Base, z.B. 1 M NaOH,
c(OH –) = 100, c(H3O+) = 10–14

0
pH
pOH

Beachte: Außerhalb der normalen pH-Skala gilt die Beziehung: pH = –lg c(H3O+) nicht mehr. In diesen Fällen muss man pH = lg aH + setzen. S. hierzu S. 282. Manchmal findet 3O
man die Bezeichnungen „übersauer“ für pH < 0 und „überalkalisch“ für pH > 14.

10.2 Säure- und Basestärke

Wir betrachten die Reaktion einer Säure HA mit H2O:

c(H O+ ) c(A−

⋅

)

HA + H

3

2O

H3O+ + A–; K =

c(HA)⋅ c(H O)

2

Solange mit verdünnten Lösungen der Säure gearbeitet wird, kann c(H2O) als
konstant angenommen und in die Gleichgewichtskonstante (Protolysekonstante)

einbezogen werden:

c(H O+ ) c(A−

⋅

)

K · c(H

3

2O) = KS =

(manchmal auch K
c(HA)

a, a von acid)

Für die Reaktion einer Base B mit H2O gelten analoge Beziehungen: c(BH+ ) c(OH−

⋅

)

B + H2O

BH+ + OH–; K' =

c(H O)⋅ c(B)

2

10

226

Säure-Base-Systeme
c(BH+ ) c(OH−

⋅

)

K' · c(H2O) = KB =

c(B)

Die Konstanten KS und KB nennt man Säure- bzw. Basekonstante. Sie sind ein Maß für die Stärke einer Säure bzw. Base. Analog dem pH-Wert formuliert man
den pKS bzw. pKB-Wert:

pKS = –lg KS und pKB = –lg KB

Zwischen den pKS- und pKB-Werten korrespondierender Säure-Base-Paare gilt
die Beziehung:

pKS + pKB = 14 (KS · KB = 10–14)

Anmerkung: pKS bzw. pKB heißen auch Säure- bzw. Baseexponent. Sie sind nämlich der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes von KS und KB.

10.2.1 Starke Säuren und starke Basen

Starke Säuren haben pKS-Werte < 1, und starke Basen haben pKB-Werte < 0, d.h. pKS-Werte > 14 (Tabelle 27).

In wässrigen Lösungen starker Säuren und Basen reagiert die Säure oder Base
praktisch vollständig mit dem Wasser, d.h. c(H3O+) bzw. c(OH–) ist gleich der

Gesamtkonzentration der Säure bzw. Base, CSäure bzw. CBase.

Der pH-Wert ist daher leicht auszurechnen.

Beispiele:

Säure: gegeben: 0,01 M wässrige HCl-Lösung = CSäure; gesucht: pH-Wert.

c(H3O+) = 0,01 = 10–2 mol · L–1; pH = 2

Base: gegeben: 0,1 M NaOH = CBase; gesucht: pH-Wert.

c(OH–) = 0,1 = 10–1 mol · L–1; pOH = 1; c(OH–) · c(H3O+) = 10–14;
c(H3O+) = 10–13 mol · L–1; pH = 13

10.2.2 Schwache Säuren und schwache Basen

Bei schwachen Säuren bzw. Basen (Tabelle 27) kommt es nur zu unvollständigen Protolysen. Es stellt sich ein Gleichgewicht ein, in dem alle beteiligten Teilchen in messbaren Konzentrationen vorhanden sind.

Säure:

HA + H2O

H3O+ + A–

10.2 Säure- und Basestärke

227

Tabelle 27. Starke und schwache Säure-Base-Paare
pKS

Säure

← korrespondierende →

Base
pKB

≈ –10
sehr HClO

–

4 Perchlorsäure

ClO4 Perchloration sehr

≈24

–6
starke

HClaq Salzsäure

Cl– Chloridion schwache

20

–3

Säure

H

–

2SO4 Schwefelsäure

HSO4 Hydrogen-

Base

17
sulfation

–1,76

H

–

3O+ Oxoniumion

H2O Wasser1)

15,76

1,92

H

–

2SO3 Schweflige

HSO3 Hydrogen-

12,08

Säure
sulfition

1,92

HSO –

2–

4 Hydrogen-

SO4 Sulfation

12,08
sulfation

1,96

H

–

3PO4 Orthophos-

H2PO4 Dihydrogen-

12,04
phorsäure
phosphation

4,76

HAc Essigsäure

Ac– Acetation

9,25

6,52

H

–

2CO3 Kohlensäure

HCO3 Hydrogen-

7,48
carbonation

7

Die Stärke der Säure nimmt ab –––––––––––––––––––––––––

HSO –

2–

3 Hydrogen-

SO3 Sulfition

–––––––––––––––––––––––––

7

Die Stärke der Base nimmt zu

←
sulfition

←

9,25

NH +

4 Ammoniumion

NH3 Ammoniak

4,75

10,4

HCO –

2–

3 Hydrogen-

CO3 Carbonation

3,6
sehr
carbonation
sehr

15,76 schwache H2O Wasser

OH– Hydroxidion
starke

–1,76

24

Säure

OH– Hydroxidion

O2– Oxidion Base

–10

+

−

1)

c(H ) c(OH )

−

⋅

14

Wegen

= 10

= 1,8·10–16, um H+, OH– und H
c(H O)

,

2O in die Tabelle

2

55 5
aufnehmen zu können. Bei der Ableitung von KW über die Aktivitäten ist pKS(H2O) = 14
und pKS(H3O+) = 0.

Aus Säure und H2O entstehen gleich viele H3O+- und A–-Ionen, d.h. c(A–) =
c(H3O+) = x. Die Konzentration der undissoziierten Säure c = c(HA) ist gleich der Anfangskonzentration der Säure C0(Säure) minus x; denn wenn x H3O+-Ionen
gebildet werden, werden x Säuremoleküle verbraucht. Bei schwachen Säuren ist x
gegenüber C0(Säure) vernachlässigbar, und man darf C0(Säure) = CSäure setzen.

Nach dem Massenwirkungsgesetz ist:

c(H O+ ) c(A− )

c2 (H O+

⋅

)

2

2

K

3

3
x

S =

=

= x
c(HA)

c(HA)

C −

≈

x
c

KS · c(HA) = c2(H3O+)

mit c(HA) = CSäure ergibt sich durch Logarithmieren und mit pKS = –lg KS sowie
pH = –lg (c(H3O+)):

pKS – lg CSäure = 2 · pH

10

228

Säure-Base-Systeme

Für den pH-Wert gilt:

pK − lg C

pH =

S

Säure

2

Beachte: Bei sehr verdünnten schwachen Säuren ist die Protolyse so groß (α ≥ 0,62, s. S.

235), dass diese Säuren wie starke Säuren behandelt werden müssen. Für sie gilt: pH = – lg C

Analoges gilt für sehr verdünnte schwache Basen.

Base:

B + H2O

BH+ + OH–

Aus Base und H2O entstehen gleich viele OH–- und BH+-Ionen, d.h. c(OH–) =
c(BH+). Bei schwachen Basen darf man c(B) = C0(Base) = CBase setzen (= An-
fangskonzentration der Base).

MWG (Massenwirkungsgesetz):

+

−

−

K
c(BH ) ⋅ c(OH )

c2(OH )

B =

=

; K
c( )

B
c( )

B

B · c(B) = c2(OH –)

Mit c(B) = CBase ergibt sich durch Logarithmieren und mit pkB = –lg KB sowie pOH = –lg (c(OH))

pKB – lg CBase = 2·pOH
pK

C

lg

pOH =

B −

Base

2

Mit pOH + pH = 14 erhält man
pK − lg C

pH = 14 – pOH = 14 –

B

Base oder

2

pH = 7 + 1 (pK

2

S + lg CBase)

Beispiele:

Säure: gegeben: 0,1 M HCN-Lösung; pKS

= 9,4; gesucht: pH-Wert.

HCN

9,4 +1

C = 0,1 = 10–1 mol · L–1; pH =

= 5,2

2

Säure: gegeben: 0,1 M CH3COOH; pKS

= 4,76; gesucht: pH-Wert.

CH COOH

3

4,76 +1

C = 0,1 = 10–1 mol · L–1; pH =

= 2,88

2

10.3 Mehrwertige Säuren

229

Base: gegeben: 0,1 M Na2CO3-Lösung; gesucht: pH-Wert.

Na

2–

2CO3 enthält das basische CO3 -Ion, das mit H2O reagiert:

CO 2–

–

3 + H2O

HCO3 + OH–

Das

HCO –

2–

3 -Ion ist die zu CO3 konjugierte Säure mit pKS = 10,4.

Aus
pKS + pKB = 14 folgt pKB = 3,6. Damit wird

3,6 − lg 0 1

,

3,6 ( 1)

pOH

=

=

− − = 2,3 und pH = 14 – 2,3 = 11,7

2

2

Zum pH-Wert in Lösungen von Ampholyten s. Bd. II.

10.3 Mehrwertige Säuren

Im Gegensatz zu einwertigen Säuren der allgemeinen Formel HA sind mehrwertige (mehrbasige, mehrprotonige) Säuren Beispiele für mehrstufig dissoziierende Elektrolyte. Hierzu gehören Orthophosphorsäure (H3PO4), Schwefelsäure

(H2SO4) und Kohlensäure (H2CO3). Sie können ihre Protonen schrittweise abge-
ben. Für jede Dissoziationsstufe bzw. Protolyse gibt es eine eigene Dissoziati-
onskonstante K bzw. Säurekonstante KS mit einem entsprechenden pKS-Wert.

H3PO4:

Als Dissoziation formuliert Als

Protolyse formuliert

1. Stufe: H

–

–

3PO4

H+ + H2PO4

H3PO4 + H2O

H3O+ + H2PO4
c H O+ c H PO −

(

) (

)

K

3

2

4

S

=

⋅

1
c(H PO

3

4 )

−2

= 1,1⋅10 ;
pK

= 1,96

1

S

2. Stufe: H

–

2–

–

2–

2PO4

H+ +HPO4

H2PO4 + H2O

H3O+ + HPO4
c(H O+ ) c(HPO 2− )

K

3

4

S

=

⋅

2
c(H PO −

2

4 )

−8

= 6,1⋅10 ;
pK

= 7,21

2

S

3. Stufe: HPO 2–

3–

2–

3–

4

H+ + PO4 HPO4 + H2O

H3O+ + PO4
c(H O+ ) c(PO 3− )

K

3

4

S

=

⋅

3
c(HPO 2−

4

)

= , ⋅ −

4 7 10 13;
pKS = 12 32

,

3

10

230

Säure-Base-Systeme

Gesamtreaktion:

Bei einer Lösung von H

H

3–

3PO4 spielt die

3PO4 = 3 H+ + PO4
dritte Protolysereaktion praktisch keine
c3(H+ ) c(PO 3−

⋅

)

Rolle

K

4

1,2,3 =

c(H PO

3

4 )

Im Falle einer Lösung von Na2HPO4 ist

K1,2,3 = K1 · K2 · K3
auch pKS maßgebend.

3

H2CO3: Es wird nur die Protolyse formuliert.

1. Stufe:

CO2 + H2O

H2CO3;

+

−
c(H O ) c(HCO )

K

3

3

S

=

⋅

= 3·10–7

H

–

1
c(H CO )

2CO3 + H2O

HCO3 + H3O+

2

3
pKS = 6,52

1

2. Stufe

HCO –

2–

2−

3 + H2O

CO3 + H3O+

+
c(H O )⋅ c(CO

)

K

3

3

S

=

= 3,9·10–11

2

−
c(HCO )

3
pKS = 10,4

2

Gesamtreaktion:

H

2–

2

2CO3 + 2 H2O

CO3 + 2 H3O+

2

+

−
c (H O ) c(CO

)

K

3

3

S

=

⋅

= K · K

1,2
c(H CO

S

S

2

3 )

1

2

= 1,2 · 10–17
pKS = pK + pK = 16,92

1,2

S1

S2

Bei der ersten Stufe ist zu beachten, dass nur ein kleiner Teil des in Wasser gelö-
sten CO2 als H2CO3 vorliegt. pKS bezieht sich hierauf.

1

Bei genügend großem Unterschied der KS bzw. pKS-Werte kann man jede Stufe
für sich betrachten. Ausschlaggebend für den pH-Wert ist meist die 1. Stufe.

Während nämlich die Abspaltung des ersten Protons leicht und vollständig er-
folgt, werden alle weiteren Protonen sehr viel schwerer und unvollständig abge-
spalten. Das Anion erhält nämlich beim Abspalten eines Protons eine höhere
negative Ladung, welche eine erneute Protonenabspaltung erschwert.

Daher gilt: pKS < pK < pK .

1

S2

S3

Die einzelnen Dissoziationsstufen können oft in Form ihrer Salze isoliert werden.

10.3 Mehrwertige Säuren

231

Beispiele (mit Angaben über die Reaktion in Wasser):

Natriumdihydrogenphosphat NaH2PO4 (primäres Natriumphosphat) (sauer), Di-
natriumhydrogenphosphat Na2HPO4 (sekundäres Natriumphosphat) (basisch),

Trinatriumphosphat Na3PO4 (tertiäres Natriumphosphat) (stark basisch), Natri-
umhydrogencarbonat NaHCO3 (basisch), Natriumcarbonat Na2CO3 (stark basisch)

und andere Alkalicarbonate wie Kaliumcarbonat K2CO3 und Lithiumcarbonat

Li2CO3.

10.3.1 Mehrwertige Basen

Außer einwertigen Basen der allgemeinen Formel B gibt es auch mehrwertige Basen wie z.B. Ca(OH)2.

10.3.2 Protolysereaktionen beim Lösen von Salzen in Wasser

Salze aus einer starken Säure und einer starken Base wie NaCl reagieren beim

Lösen in Wasser neutral. Die hydratisierten Na+-Ionen sind so schwache Proto-
nendonatoren, dass sie gegenüber Wasser nicht sauer reagieren. Die Cl–-Anionen
sind andererseits so schwach basisch, dass sie aus dem Lösemittel keine Protonen aufnehmen können.

Es gibt nun auch Salze, deren Anionen infolge einer Protolysereaktion mit Wasser OH–-Ionen bilden. Es sind sog. Anionbasen. Die stärkste Anion-Base in Wasser ist OH–. Weitere Beispiele: CN– oder

CH3COO– + H2O

CH3COOH + OH– pKB

= 9,25

CH CO−

3

2

CO 2–

–

3 + H2O

HCO3 + OH–
pKB 2

CO − =

3,6

3

S2– + H2O

HS– + OH–
pKB 2

S − =

1,1

pOH = pKB – lg CSalz

pH

= 14 – pOH

Anionsäuren sind z.B. HSO –

–

4 und H2PO4

HSO –

2–

4 + H2O

H3O+ + SO4

H

–

2–

2PO4

H3O+ + HPO4

Kationsäuren entstehen durch Protolysereaktionen beim Lösen bestimmter Salze in Wasser. Beispiele für Kationsäuren sind das NH +

4 -Ion und hydratisierte, mehr-
fach geladene Metallkationen:

10

232

Säure-Base-Systeme

NH +

4 + H2O + Cl –

H3O+ + NH3 + Cl– ; pKS

9, 21

NH+ =

4

9 2

, 1− lgC
pK − lg C

pH =

NH4Cl =

S

Salz

2

2

(Für C

,

+

NH Cl = 0,1 mol · L–1 ist pH = 9 21 1 = 5,1.)

4

2

[Fe(H2O)6]3+ + H2O + 3 Cl–

H3O+ + [Fe(OH)(H2O)5]2+ + 3 Cl–

pKS

3+ = 2,2

[Fe (H O) ]

2

6

In allen Fällen handelt es sich um Kationen von Salzen, deren Anionen schwä-
chere Basen als Wasser sind, z.B. Cl–, SO 2–

4 . Die Lösungen von hydratisierten

Kationen reagieren umso stärker sauer, je kleiner der Radius und je höher die

Ladung, d.h. je größer die Ladungsdichte des Metallions ist.

Betrachtet man die Reaktion von [Fe(OH)(H2O)5]2+ oder [Al(OH)(H2O)5]2+ mit

H3O+, so verhalten sich die Kationen wie eine Base. Man nennt sie daher auch

Kationbasen.

10.4 Neutralisationsreaktionen

Neutralisationsreaktionen nennt man allgemein die Umsetzung einer Säure mit
einer Base. Hierbei hebt die Säure die Basewirkung bzw. die Base die Säure-
wirkung mehr oder weniger vollständig auf.

Lässt man z.B. äquivalente Mengen wässriger Lösungen von starken Säuren und

Basen miteinander reagieren, ist das Gemisch weder sauer noch basisch, sondern
neutral. Es hat den pH-Wert 7. Handelt es sich nicht um starke Säuren und starke Basen, so kann die Mischung einen pH-Wert ≠ 7 aufweisen, s. S. 236.

Allgemeine Formulierung einer Neutralisationsreaktion:

Säure + Base ⎯⎯

→ deprotonierte Säure + protonierte Base

Beispiel: Salzsäure + Natronlauge

H3O+ + Cl– + Na+ + OH–

Na+ + Cl– + 2 H2O

ΔH = –57,3 kJ · mol–1

Die Metall-Kationen und die Säurerest-Anionen bleiben wie in diesem Fall meist
gelöst und bilden erst beim Eindampfen der Lösung Salze.

Beachte: Die Rückreaktion ist die „Hydrolyse des Salzes“ (NaCl).

10.5

Protolysegrad

233

Das Beispiel zeigt deutlich:

Die Neutralisationsreaktion ist eine Protolyse, d.h. eine Übertragung eines Protons von der Säure H3O+ auf die Base OH– unter Bildung von Wasser.

H3O+ + OH– ⎯ →

⎯ 2 H2O

ΔH = –57,3 kJ · mol–1

Da starke Säuren praktisch vollständig dissoziiert sind, wird bei allen Neutralisationsreaktionen gleich konzentrierter Hydroxidlösungen mit verschiedenen
starken Säuren immer die gleiche Wärmemenge (Neutralisationswärme) von 57,3
kJ · mol–1 frei.

Beachte: Ein Beispiel für eine Neutralisationsreaktion ohne Wasserbildung ist die Reaktion von NH

+

3 mit HCl in der Gasphase: NH3 + HCl → NH4 Cl –.

Genau verfolgen lassen sich Neutralisationsreaktionen durch die Aufnahme von
pH-Diagrammen (Titrationskurven) bei Titrationen.

10.5 Protolysegrad

Anstelle des Dissoziationsgrads α von S. 189 kann man auch einen Protolyse-
grad α analog definieren:

Für die Protolysereaktion:

HA + H2O

H3O+ + A– gilt:

Konzentration protolysierter HA-Moleküle
α =

Konzentration der HA-Moleküle vor der Protolyse

Mit c = Gesamtkonzentration HA und c(HA), c(H3O+), c(A–), den Konzentra-
tionen von HA, H3O+, A– im Gleichgewicht ergibt sich:

−

+

−
c c(HA)

c(H O )

c(A )

α =

=

3

=

c
c
c

Man gibt α entweder in Bruchteilen von 1 (z.B. 0,5) oder in Prozenten (z.B.

50 %) an.

Das Ostwaldsche Verdünnungsgesetz lautet für die Protolyse: 2
α ⋅ c = K

S

1 − α

Für starke Säuren ist α ≈ 1 (bzw. 100 %).

Für schwache Säuren ist α « 1, und die Gleichung vereinfacht sich zu:

10

234

Säure-Base-Systeme

α =

KS
c

Daraus ergibt sich:

Der Protolysegrad einer schwachen Säure wächst mit abnehmender Konzen-
tration c, d.h. zunehmender Verdünnung.

Beispiel: 0,1 M CH3COOH: α = 0,013; 0,001 M CH3COOH: α = 0,125.

10.6 Titrationskurven

Titrieren heißt, die unbekannte Menge eines gelösten Stoffes dadurch ermitteln, dass man ihn durch Zugabe einer geeigneten Reagenzlösung mit genau bekanntem

Gehalt (Wirkungsgrad, Titer) quantitativ von einem chemisch definierten An-
fangszustand in einen ebenso gut bekannten Endzustand überführt. Man misst
dabei die verbrauchte Menge Reagenzlösung z.B. mit einer Bürette (Volumen-
messung).

Das Ende der Umwandlungsreaktion soll von selbst erkennbar sein oder leicht
erkennbar gemacht werden können.

Gesucht wird der Äquivalenzpunkt (= theoretischer Endpunkt). Hier ist die dem gesuchten Stoff äquivalente Menge gerade verbraucht. (Der Titrationsgrad ist 1.) Bestimmt man z.B. den Säuregehalt einer Lösung durch Zugabe einer Base genau
bekannten Gehalts, indem man die Basenmenge misst, die bis zum Äquivalenz-
punkt verbraucht wird, und verfolgt man diese Titration durch Messung des
jeweiligen pH-Wertes der Lösung, so erhält man Wertepaare. Diese ergeben
graphisch die Titrationskurve der Neutralisationsreaktion. Der Wendepunkt der

Kurve beim Titrationsgrad 1 100 % Neutralisation entspricht dem Äquiva-
lenzpunkt.

Anmerkung: Maßlösung heißt eine Lösung bekannten Gehalts (bekannter Molarität, Äquivalenzkonzentration) s. hierzu Bd. III.

Beispiele: Säure/Base-Titrationen (= Acidimetrie und Alkalimetrie)

1. Starke Säure/starke Base. Beispiel: 0,1 M HCl/0,1 M NaOH. Vorgelegt wird 0,1 M HCl (Abb. 124).

Hier fallen Äquivalenzpunkt und Neutralpunkt (pH = 7) zusammen!

2. Titration einer schwachen Base wie Ammoniak mit HCl: Abb. 125.

3. Titration einer schwachen Säure wie Essigsäure mit NaOH: Abb. 126.

10.6

Titrationskurven

235

Abb. 124. pH-Diagramm zur Titration von

Abb. 125. pH-Diagramm zur Titration einer
sehr starken Säuren mit sehr starken Basen.

0,1 M Lösung von NH3 mit einer sehr star-

0,1 M HCl/0,1 M NaOH
ken Säure

Abb. 126. pH-Diagramm zur Titration einer Abb. 127. Titration von 0,1 M CH3COOH

0,1 M Lösung von CH3COOH mit einer sehr mit 0,1 M NH3-Lösung
starken Base

1 = Äquivalenzpunkt; 2 = Neutralpunkt (pH = 7); 3 = Halbneutralisationspunkt: pH = pKS

(Titrationsgrad 0,5 = 50 %) s. S. 236. Schraffiert: Pufferbereich (pKS ± 1) s. S. 240

4. Titration einer schwachen Säure mit einer schwachen Base oder umgekehrt.

Je schwächer die Säure bzw. Base, desto kleiner ist die pH-Änderung am Äqui-
valenzpunkt. Der Reagenzzusatz ist am Wendepunkt so groß, dass eine einwand-
freie Feststellung des Äquivalenzpunktes nicht mehr möglich ist. Der pH-Wert
des Äquivalenzpunktes hängt von den Dissoziationskonstanten der beiden Reakti-
onspartner ab. Er kann im sauren oder alkalischen Gebiet liegen. In Abb. 127 ist ein Sonderfall angegeben.

Bemerkungen: Der Wendepunkt einer Titrationskurve, der dem Äquivalenzpunkt entspricht, weicht umso mehr vom Neutralpunkt (pH = 7) ab, je schwächer die Säure oder Base ist. Bei der Titration schwacher Säuren liegt er im alkalischen, bei der Titration schwacher Basen im sauren Gebiet. Der Sprung im Äquivalenzpunkt, d.h. die größte Änderung des pH-Wertes bei geringster Zugabe von Reagenslösung ist umso kleiner, je schwä-
cher die Säure bzw. Lauge ist.

10

236

Säure-Base-Systeme

10.7 pH-Abhängigkeit von Säure- und Base-Gleichgewichten,

Pufferlösungen

Protonenübertragungen in wässrigen Lösungen verändern den pH-Wert. Dieser
wiederum beeinflusst die Konzentrationen konjugierter Säure/Base-Paare.

Die Henderson-Hasselbalch-Gleichung (Puffergleichung) von Lawrence Joseph Henderson (1908) und Karl Albert Hasselbalch (erweitert 1916) gibt diesen Sachverhalt wieder. Man erhält sie auf folgende Weise:

HA + H2O

H3O+ + A–
wenden wir auf diese Protolysereaktion der Säure HA das MWG an:

c(H O+ ) c(A−

⋅

)

K

3

S =

c(HA)

dividieren durch KS und c(H3O+) und logarithmieren anschließend, ergibt sich:

c(A− )

– lg c(H3O+) = – lg KS + lg

c(HA)

c(A− )

c(HA)

oder pH = pKS + lg
bzw. pH = pK
oder
c(HA)

S – lg c(A− )

(S
c alz)

pH = pKS + lg

c(Säure)

Berechnet man mit dieser Gleichung für bestimmte pH-Werte die prozentualen

Verhältnisse an Säure und korrespondierender Base (HA/A–) und stellt diese gra-
phisch dar, entstehen Kurven, die als Pufferungskurven bezeichnet werden (Abb.

128–130). Abb. 128 zeigt die Kurve für CH3COOH/CH3COO–. Die Kurve gibt
die Grenze des Existenzbereichs von Säure und korrespondierender Base an: bis
pH = 3 existiert nur CH3COOH; bei pH = 5 liegt 63,5 %, bei pH = 6 liegt 95 %

CH3COO– vor; ab pH = 8 existiert nur CH3COO–.

Abb. 129 gibt die Verhältnisse für das System NH +

4 /NH3 wieder. Bei pH = 6 exis-
tiert nur NH +

+

4 , ab pH = 12 nur NH3. Will man die NH4 -Ionen quantitativ in NH3
überführen, muss man durch Zusatz einer starken Base den pH-Wert auf 12 er-
höhen. Da NH3 unter diesen Umständen flüchtig ist, „treibt die stärkere Base
die schwächere aus“. Ein analoges Beispiel für eine Säure ist das System H

–

2CO3/HCO3 (Abb. 130).

10.7 pH-Abhängigkeit von Säure- und Base-Gleichgewichten, Pufferlösungen

237

Abb. 128.

Abb. 129.

Abb. 130.

HAc: pH = pK

+

–

S = 4,75

NH4 : pH = pKS = 9,25

HCO3 : pH = pKS = 10,40

=

Pufferbereich
x = pKS-Wert

10.7.1 Bedeutung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung
a) Bei bekanntem pH-Wert kann man das Konzentrationsverhältnis von Säure
und konjugierter Base berechnen.

b) Bei pH = pKS ist lg c(A–)/c(HA) = lg 1 = 0, d.h. c(A–) = c(HA).

c) Ist c(A–) = c(HA), so ist der pH-Wert gleich dem pKS-Wert der Säure. Dieser
pH-Wert stellt den Wendepunkt der Pufferungskurven in Abb. 128–130 dar.

Vgl. Abb. 124–127.

d) Pufferlösungen können verdünnt werden, ohne dass sich der pH-Wert merk-
lich ändert. Erklärung: Der pH-Wert hängt vom KS-Wert und vom Verhältnis
c(Salz)/c(Säure) ab. Dieses bleibt bei der Verdünnung gleich!

e) Die Gleichung gibt auch Auskunft darüber, wie sich der pH-Wert ändert,
wenn man zu Lösungen, die eine schwache Säure (geringe Protolyse) und ihr

Salz (konjugierte Base) oder eine schwache Base und ihr Salz (konjugierte

Säure) enthalten, eine Säure oder Base zugibt.

Enthält die Lösung eine Säure und ihr Salz bzw. eine Base und ihr Salz in etwa
gleichen Konzentrationen, so bleibt der pH-Wert bei Zugaben von Säure bzw.

Base in einem bestimmten Bereich, dem Pufferbereich des Systems, nahezu kon-
stant (Abb. 128–130).

Lösungen mit diesen Eigenschaften heißen Pufferlösungen, Puffersysteme oder

Puffer.

Eine Pufferlösung besteht aus einer schwachen Brønsted-Säure (-Base) und der korrespondierenden Base (bzw. korrespondierenden Säure).

10

238

Säure-Base-Systeme

Sie vermag je nach der Stärke der gewählten Säure bzw. Base die Lösung in ei-
nem ganz bestimmten Bereich (Pufferbereich) gegen Säure- bzw. Basezusatz zu puffern.

Ein günstiger Pufferungsbereich erstreckt sich über etwa je einen pH-Wert auf
beiden Seiten des pKS-Wertes der zugrunde liegenden schwachen Säure.

Eine Pufferlösung hat die Pufferkapazität 1, wenn der Zusatz von ceq = 1 mol Säure oder Base zu einem Liter Pufferlösung den pH-Wert um 1 Einheit ändert.

Maximale Pufferkapazität erhält man für ein molares Verhältnis von Säure zu Salz von 1:1. Geeignete Puffersysteme können aus Tabellen entnommen werden.

Pufferlösungen besitzen in der physiologischen Chemie besondere Bedeutung,
denn viele Körperflüssigkeiten, z.B. Blut (pH = 7,39 ±0,05), sind gepuffert (physiologische Puffersysteme).

10.7.2 Wichtige Puffersysteme des Blutes

10.7.2.1 Bicarbonatpuffer (Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer)

H

–

2CO3

HCO3 + H+

H2CO3 ist praktisch vollständig in CO2 und H2O zerfallen:

H2CO3

CO2 + H2O

Die Kohlensäure wird jedoch je nach Verbrauch aus den Produkten wieder nach-
gebildet. Bei der Formulierung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung für den

Bicarbonatpuffer muss man daher die CO2-Konzentration im Blut mitberücksich-
tigen:

c(HCO − )

pH =

'

pK

+ lg

3

S H2CO3
c(H CO +

CO )

2

3

2
c(H+ ) c(HCO −

⋅

)

mit

'

pK

=

3

S H2CO3
c(H CO

2

3 + CO )

2

(KS' ist die scheinbare Protolysekonstante der H2CO3, die den Zerfall in H2O + CO2 be-rücksichtigt.)

10.7.2.2 Phosphatpuffer

Mischung aus H

–

2–

2PO4 (primäres Phosphat) und HPO4 (sekundäres Phosphat):

H

–

2–

2PO4

HPO4 + H+
c(HPO 2− )

pH = pK

4

H PO − + lg

−

2

4
c(H PO )

2

4

10.7 pH-Abhängigkeit von Säure- und Base-Gleichgewichten, Pufferlösungen 239

10.7.3 Acetatpuffer

Ein weiteres wichtiges Puffersystem ist der Acetatpuffer (Essigsäure/Acetat-Gemisch):

1) Säurezusatz: Gibt man zu der Lösung aus CH

–

3COOH/CH3CO2 etwas ver-
dünnte HCl, so reagiert das H3O+-Ion der vollständig protolysierten HCl mit
dem Acetatanion und bildet undissoziierte Essigsäure. Das Acetatanion fängt
also die Protonen der zugesetzten Säure ab, wodurch der pH-Wert der Lösung
konstant bleibt:

H3O+ + CH3COO–

CH3COOH + H2O

2) Basezusatz: Gibt man zu der Pufferlösung wenig verdünnte Natriumhydroxid-Lösung NaOH, reagieren die OH–-Ionen mit H+-Ionen der Essigsäure zu H2O:

CH3COOH + Na+ + OH–

CH3COO– + Na+ + H2O

Da CH3COOH als schwache Säure wenig protolysiert ist, ändert auch der Ver-
brauch an Essigsäure durch die Neutralisation den pH-Wert nicht merklich.

Die zugesetzte Base wird von dem Puffersystem „abgepuffert“.

Zahlenbeispiel für die Berechnung des pH-Wertes eines Puffers:

Gegeben:

Lösung 1 = 1 L Pufferlösung, die 0,1 mol Essigsäure CH3COOH (pKS = 4,76)

und 0,1 mol Natriumacetat-Lösung (CH3COO–Na+) enthält.

Der pH-Wert des Puffers berechnet sich zu:

c(CH COO− )

pH = pK

3

,

S + lg

= 4,76 + lg 0 1 = 4,76
c(CH COOH)

3

0 1

,

Gegeben:

Lösung 2 = 1 ml Natriumhydroxid-Lösung (NaOH) mit ceq = 1 mol · L–1. Sie enthält 0,001 mol NaOH.

Gesucht: pH-Wert der Mischung aus Lösung 1 und Lösung 2.

0,001 mol NaOH neutralisieren die äquivalente Menge = 0,001 mol CH3COOH.

Hierdurch wird c(CH3COOH) = 0,099 und c(CH3COO–) = 0,101.

Der pH-Wert der Lösung berechnet sich zu:

pH = pK

,

S + lg 0 101 = 4,76 + lg 1,02 = 4,76 + 0,0086 = 4,7686

0,099

10

240

Säure-Base-Systeme

10.7.4 Messung von pH-Werten

Eine genaue Bestimmung des pH-Wertes ist potentiometrisch mit der sog. Glas-
elektrode möglich, s. S. 219. Weniger genau arbeiten sog. pH-Indikatoren oder Farbindikatoren.

Farbindikatoren (Tabelle 28) sind Substanzen, deren wässrige Lösungen in

Abhängigkeit vom pH-Wert der Lösung ihre Farbe ändern können. Es sind Säu-
ren (HIn), die eine andere Farbe (Lichtabsorption) haben als ihre korrespondierenden Basen (In–). Zwischen beiden liegt folgendes Gleichgewicht vor:

HIn + H2O

H3O+ + In–

Hierfür gilt:

c(H O+ ) c(In−

⋅

)

3

KSHIn =

c(HIn)

Säurezusatz verschiebt das Gleichgewicht nach links. Die Farbe von HIn wird
sichtbar.

Basezusatz verschiebt das Gleichgewicht nach rechts. Die Farbe von In– wird
sichtbar.

Anmerkung: Die geringe Menge des zugegebenen Indikators beeinflusst den pH-Wert der Lösung praktisch nicht.

Am Farbumschlagspunkt gilt:

c(HIn) = c(In–) damit
wird
c(H3O+) = K HI

S n oder pH = pKSHIn

D.h. der Umschlagspunkt eines Farbindikators liegt bei seinem pKS-Wert, der
dem pH-Wert der Lösung entspricht.

Tabelle 28. Beispiele für Indikatoren

Indikator

Umschlagsgebiet (pH)

Übergang sauer nach basisch

Thymolblau

1,2–2,8
rot - gelb

Methylorange

3,0–4,4
rot - orangegelb

Kongorot

3,0–5,2
blauviolett - rot

Methylrot

4,4–6,2
rot - gelb

Bromthymolblau

6,2–7,6
gelb - blau

Phenolphthalein

8,0–10,0
farblos - rot

10.8 Säure-Base-Reaktionen in nichtwässrigen Systemen

241

Ein brauchbarer Umschlagsbereich ist durch zwei pH-Werte begrenzt:

pH = pKS

± 1

HIn

Das Auge erkennt die Farben erst bei einem 10fachen Überschuss der einzelnen

Komponenten in der Lösung. Für c(In–)/c(HIn) = 10 ist nur die Farbe von In– und
für c(In–)/c(HIn) = 0,1 ist nur die Farbe von HIn zu sehen.

Durch Kombination von Indikatoren kann man die Genauigkeit auf 0,1 bis 0,2
pH-Einheiten bringen. Häufig benutzt man Indikatorpapiere (mit Indikatoren
getränkte und anschließend getrocknete Papierstreifen). Beliebt sind sog. Uni-versalindikatoren, die aus Mischungen von Indikatoren mit unterschiedlichen Umschlagsbereichen bestehen. Hier tritt bei jedem pH-Wert eine andere Farbe auf.

Verwendung finden Farbindikatoren außer zur pH-Wertbestimmung auch zur

Bestimmung des stöchiometrischen Endpunktes bei der Titration einer Säure oder
einer Base.

10.8 Säure-Base-Reaktionen in nichtwässrigen Systemen

Auch in nichtwässrigen Systemen sind Säure-Base-Reaktionen möglich.

Bei Anwendung der Säure-Base-Theorie von Brønsted ist eine Säure-Base-Reaktion auf solche nichtwässrige Lösemittel beschränkt, in denen Protonenübertra-
gungsreaktionen möglich sind. Geeignete Lösemittel sind z.B. Eisessig, konz.

H2SO4, konz. HNO3, Alkohole, Ether, Ketone, NH3 (flüssig).

Beispiele:

10.8.1 Reaktionen in flüssigen Säuren

Autoprotolyse von HNO3 und CH3COOH:

HNO

+

–

3 + HNO3

H2NO3 + NO3

CH

+

–

3COOH + CH3COOH

CH3COOH2 + CH3CO2

Das Autoprotolysegleichgewicht liegt hier weitgehend auf der linken Seite.

Schwache Basen wie Anilin und Pyridin werden in Eisessig weitgehend pro-
tolysiert.

Gegenüber stärkeren Säuren wie Perchlorsäure und Schwefelsäure wirken Essig-
säure und Salpetersäure als Basen:

HClO

+

–

4 + CH3COOH

CH3COOH2 + ClO4

H

+

–

2SO4 + HNO3

H2NO3 + HSO4

10

242

Säure-Base-Systeme

10.8.2 Reaktionen in flüssigem Ammoniak

Ammoniak ist wie Wasser ein Ampholyt (pKS > 23). Autoprotolyse in flüssigem

Ammoniak:

NH

+

–

3 + NH3

NH4 + NH2

Das Gleichgewicht liegt weitgehend auf der linken Seite. Das Ionenprodukt
c(NH +

–

+

4 ) · c(NH2 ) = 10–29 mol2 · L–2. NH4 reagiert in flüssigem Ammoniak mit
unedlen Metallen unter Wasserstoffentwicklung:

2

NH +

4 + Ca ⎯ →

⎯ 2 NH3 + Ca2+ + H2

Säuren wie Essigsäure, die in Wasser schwache Säuren sind, sind in flüssigem

Ammoniak starke Säuren:

CH

+

3COOH + NH3

NH4 + CH3COO–

10.9 Elektronentheorie der Säuren und Basen nach Lewis

Wir haben gesehen, dass Brønsted-Säuren Wasserstoffverbindungen sind und Brønsted-Basen ein freies Elektronenpaar besitzen müssen, um ein Proton aufnehmen zu können.

Es gibt nun aber sehr viele Substanzen, die saure Eigenschaften haben, ohne dass sie Wasserstoffverbindungen sind. Ferner gibt es in nichtwasserstoffhaltigen

(nichtprototropen) Lösemitteln Erscheinungen, die Säure-Base-Vorgängen in

Wasser oder anderen prototropen Lösemitteln vergleichbar sind. Eine Beschrei-
bung dieser Reaktionen ist mit der nach Gilbert Newton Lewis (1923) benannten Elektronentheorie der Säuren und Basen möglich.

Eine Lewis-Säure ist ein Molekül mit einer unvollständig besetzten Valenzschale (Elektronenpaarlücke), das zur Bildung einer kovalenten Bindung ein Elektronenpaar aufnehmen kann.

Eine Lewis-Säure ist demnach ein Elektronenpaar-Akzeptor.

Beispiele: SO3, BF3, BCl3, AlCl3, SnCl4, SbCl5 und alle Zentralteilchen von Komplexen.

Eine Lewis-Base ist eine Substanz, die ein Elektronenpaar zur Ausbildung einer kovalenten Bindung zur Verfügung stellen kann.

Eine Lewis-Base ist ein Elektronenpaar-Donator.

Beispiele: |NH

–

–

2–

3, | N(C2H5)3, OH –, NH2 , C6H5 , Cl –, O 2–, SO3 .

Beachte: Eine Lewis-Säure ist ein Elektrophil. Eine Lewis-Base ist ein Nucleophil (vgl.

Bd. II).

10.10

Supersäuren

243

Eine Säure-Base-Reaktion besteht nach Lewis in der Ausbildung einer Atombindung zwischen einer Lewis-Säure und einer Lewis-Base.

Die Stärke einer Lewis-Säure bzw. Lewis-Base hängt daher vom jeweiligen Reaktionspartner ab.

Beispiele für Säure-Base-Reaktionen nach Lewis:

Ni + 4 C O

Ni ( C

O )4

–

3 –

Fe3+ + 6 C

N

Fe( C

N )6

_

Cl

H

Cl H

F

F

–

Cl

B

+ N

H

Cl

B

N

H

F

B

F

F

B

F

;

+

Cl

H

Cl H

F

F

10.10 Supersäuren

Es gibt auch Substanzen, deren Acidität in wasserfreiem Zustand um mehrere

Zehnerpotenzen (bis 1010) größer ist als die der stärksten wässrigen Säuren. Sie werden gewöhnlich als Supersäuren bezeichnet. Für diese Säuren muss die pH-Skala nach Sørensen durch eine andere Aciditätsskala ersetzt werden, da der pH-Wert nur für Wasser als Lösemittel definiert ist. Zur Quantifizierung der Säure-
stärke von Supersäuren führten Louis P. Hammett und Alden J. Deyrup 1932 die so genannte Hammett-Funktion H0 ein.

Der Protonierungsgrad c +

BH /cB einer schwachen organischen Base B in dem
supersauren Medium wird dabei als Maß für die Stärke einer Supersäure angese-
hen.

Aus dem Massenwirkungsgesetz für das Gleichgewicht lässt sich herleiten:

B + H+

BH+
a + · aB

H

K

=

mit der Aktivität a = c · f (s. S. 283)

BH+
aBH+
c

+
f

BH

1

B

=

· a + ·

c

K

H

B

+
f

BH

BH+
f
c

B

B

H0 = − log a + ·

= − log K + + log

H
f

BH

+
c

BH

BH+

10

244

Säure-Base-Systeme

Nimmt man an, dass f

+

B/fBH gleich ist für verschiedene Basen in einer bestimmten

Lösung, so lässt sich, wenn man c +

BH /cB experimentell bestimmt hat, über:

⎡BH+ ⎤

H

⎣

⎦

0 = pK

+ − log

BH

[B]

die Säurestärke bestimmen. Die experimentelle Bestimmung von c +

BH /cB kann
spektrofotometrisch, konduktometrisch, elektrochemisch, kinetisch, IR-spektros-
kopisch oder NMR-spektroskopisch erfolgen.

Nach Ronald J. Gillespie gilt für Supersäuren:

H0 ≤ –12.

Beispiele für Supersäuren: H2SO4 wasserfrei; Fluorsulfonsäure HSO3F; eine Mischung von HSO3F und SbF5 („magic acid“) im Verhältnis 1:9; HF/SbF5.

2

HSO3F

H2SO3F+ + SO3F–

H0 = –15,1

2

HSO3F + SbF5

H2SO3F+ + [SbF5(SO3F)]–

H0 ≈ –27

Supersäuren ermöglichen u.a. die Darstellung von Kationen wie S 2+

+

8 , I2 und

Carboniumionen in der organischen Chemie (Bd. II).

10.11 Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen

Nach Ralph G. Pearson (1967) kommt fast jede chemische Bindung durch eine Säure-Base-Reaktion zustande. In seinem HSAB-Konzept (Hard and Soft Acids and Bases) unterscheidet er zwischen harten und weichen Säuren und Basen.

Säuren nach Pearson sind allgemein Elektronenakzeptoren.

Harte Säuren sind wenig polarisierbare Moleküle und Ionen mit hoher positiver Ladung und kleinem Radius (hohe Ladungsdichte). Weiche Säuren sind gut polarisierbare Moleküle und Ionen mit niedriger positiver Ladung und großem Radius.

Basen nach Pearson sind allgemein Elektronendonatoren (Elektronendono-ren). Weiche Basen sind leichter polarisierbar als harte Basen.

Starke Bindungen (mit starkem ionischen Bindungsanteil) werden nun nach diesem Konzept ausgebildet zwischen harten Basen und harten Säuren oder weichen Basen und weichen Säuren.

Schwache Bindungen mit vorwiegend kovalentem Bindungsanteil bilden sich bei der Reaktion von weichen Basen mit harten Säuren bzw. von harten Basen mit weichen Säuren.

10.11 Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen

245

Tabelle 29. Auswahl von Säuren und Basen nach dem HSAB-Konzept

Säuren

„harte“ Säuren:

H+, Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Al3+, Ti4+, Cr3+, Cr6+, Mn2+, Fe3+,

Co3+, Cl7+, BF3, CO2, HX, R3C+, RCO+

„weiche“ Säuren:

Cs+, Cu+, Ag+, Au+, Pd2+, Pt2+, Hg2+, Cd2+, I+, Br+, I2, Br2, BH3,

Metalle, ICN, CH3Mg+, RS+, HO+

Grenzfälle: Fe2+, Co2+, Pb2+, NO+, SO2

Basen

„harte“ Basen:

H

2–

2–

2O, ROH, ROR, NH3, RNH2, N2H4, RO–, OH–, O2–, SO4 , CO3 ,

PO 3–

–

–

4 , F–, Cl–, NO3 , ClO4 , CH3COO–

„weiche“ Basen:

RSH, RSR, R

2–

3P, C6H6, C2H4, CO, RS–, Br–, CN–, I–, SCN–, S2O3 ,

R–, RNC–

Grenzfälle: C

–

–

6H5NH2, Pyridin, N3 , Cl–, NO2

Das HSAB-Konzept wird auch häufig mit Erfolg auf Komplexverbindungen an-
gewandt. Man erklärt damit die Stabilität von Komplexen mit Zentralionen unter-
schiedlicher Oxidationsstufe. Eine Auswahl von Säuren und Basen nach dem

HSAB-Konzept zeigt Tabelle 29.

11 Energetik chemischer Reaktionen

(Grundlagen der Thermodynamik)

Die Thermodynamik ist ein wesentlicher Teil der allgemeinen Wärmelehre. Sie befasst sich mit den quantitativen Beziehungen zwischen der Wärmeenergie und
anderen Energieformen. Die Thermodynamik geht von nur wenigen — aus Ex-
perimenten abgeleiteten — Axiomen aus, den sog. Hauptsätzen der Thermody-
namik.

Ein Zentralbegriff in der Thermodynamik ist der Begriff des Systems. Unter einem System versteht man eine beliebige Menge Materie mit den sie einschlie-
ßenden physikalischen (realen) oder gedachten Grenzen, die sie vom Rest des

Universums d.h. von ihrer Umgebung abschließen.

Man unterscheidet u.a.:

Abgeschlossene oder isolierte Systeme, die weder Energie (z.B. Wärme, Arbeit) noch Materie (Masse) mit ihrer Umgebung austauschen. ( Beispiel: geschlossene (ideale) Thermosflasche.)

Geschlossene Systeme, die durchlässig sind für Energie, aber undurchlässig für Materie (Masse).( Beispiel: Verschlossene und gefüllte Glasflasche.)

Offene Systeme, welche mit ihrer Umgebung sowohl Energie als auch Materie austauschen können. ( Beispiel: der lebende Organismus)

Der Zustand eines Systems hängt von sog. Zustandsgrößen oder Zustandsvariablen ab wie Temperatur, Volumen, Druck, Konzentration, Innere Energie, Ent-
halpie, Entropie und Freie Enthalpie. Jede Zustandsgröße kann als Funktion ande-
rer Zustandsgrößen dargestellt werden. Eine solche Darstellung heißt Zustandsgleichung.

11.1 I. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz)

Ein System besitzt einen bestimmten Energieinhalt, die sog. Innere Energie U

(gemessen in J). U kann aus den verschiedensten Energieformen zusammenge-
setzt sein z.B. kinetische Energie, Schwingungsenergie, potentielle Energie usw.

Die Innere Energie ist eine Zustandsfunktion, d.h. sie hängt ausschließlich vom

Zustand des Systems ab. ΔU bezeichnet die Änderung von U.

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_11, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

248

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

Für die Summe aus der Inneren Energie U und dem Produkt aus Druck p und Vo-
lumen V führt man aus praktischen Gründen als neue Zustandsfunktion die

Enthalpie H (Wärmeinhalt, gemessen in J) ein:

H = U + p · V

Beachte: Der Absolutwert der Enthalpie ist nicht messbar. Es können nur Änderungen der Enthalpie gemessen werden.

Die Änderung der Enthalpie ΔH ergibt sich zu:

ΔH = ΔU + p · ΔV + V · Δp

Für einen isobaren Vorgang (bei konstantem Druck) wird wegen Δp = 0

ΔH = ΔU + p · ΔV

D.h.: Die Änderung der Enthalpie ΔH ist gleich der Summe der Änderung der

Inneren Energie ΔU und der Volumenarbeit p ΔV bei konstantem Druck.

Für Reaktionen, die ohne Volumenänderung ablaufen, gilt: ΔH = ΔU.

11.1.1 Veranschaulichung der Volumenarbeit p · ΔV

Wir betrachten die isobare Durchführung einer mit Volumenvergrößerung verbundenen Gasreaktion (Abb. 131):

Abb. 131. Isobare Durchführung einer mit Volumenvergrößerung verbundenen Gasreaktion

11.1. I. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz)

249

(1) Anfangsstellung des Stempels; (2) Endstellung des Stempels. In dem Reaktionsgefäß soll unter isobaren Bedingungen eine isotherme Reaktion ablaufen. Hierbei vergrößert sich das Gasvolumen V um den Betrag ΔV. Durch die Volumenvergrößerung wird der bewegliche Stempel gegen den konstanten Gegendruck (p) um die Höhe (h) nach oben gedrückt.

Die hierbei geleistete Arbeit ist die Volumenarbeit WΔV:

WΔV = –p · q · h = –p · ΔV
mit q · h = ΔV

WΔV erhält das negative Vorzeichen, wenn wie hier eine Expansion erfolgt. Bei einer Kompression wird WΔV positiv.

Auskunft über Änderungen der Inneren Energie von Systemen gibt der

I. Hauptsatz der Thermodynamik:

Die von irgendeinem System während eines Vorganges insgesamt abgegebene
oder aufgenommene Energiemenge ist nur vom Anfangs- und Endzustand
des Systems abhängig. Sie ist unabhängig vom Weg: E1 = E2:

Für abgeschlossene (isolierte) Systeme folgt aus dem I. Hauptsatz, dass die Summe aller Energieformen konstant ist oder:

In einem abgeschlossenen System ist die Innere Energie U konstant, d.h. die

Änderung der Inneren Energie ΔU ist gleich Null:

U = const.

oder

ΔU = 0

Für geschlossene Systeme folgt aus dem I. Hauptsatz:

Die Änderung der Inneren Energie ΔU eines geschlossenen Systems ist gleich der Summe der mit der Umgebung ausgetauschten Wärmemenge ΔQ und

Arbeit ΔW:

ΔU = ΔQ + ΔW

Das bedeutet:

Führt man einem geschlossenen System von außen Energie zu, z.B. in Form von

Wärme und Arbeit, so erhöht sich seine Innere Energie um den zugeführten Ener-
giebetrag.

250

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

Eine andere Formulierung des I. Hauptsatzes ist der „Satz von der Erhaltung der Energie“.

Energie kann übertragen und umgewandelt, aber nicht zerstört oder erzeugt
werden.

11.1.2 Anwendung des I. Hauptsatzes auf chemische Reaktionen

Chemische Reaktionen sind sowohl mit Materie- als auch mit Energieumsatz
verknüpft.

Die thermochemischen Reaktionsgleichungen für die Bildung von Wasser aus den

Elementen und die Zersetzung von Wasser in die Elemente sind:

H2(g) + ½ O2(g) ⎯ →

⎯ H2O(fl) + 285,84 kJ

(g) =gasförmig

H2O(fl) + 285,84 kJ ⎯ →

⎯ H2(g) + ½ O2(g)

(fl) = flüssig

Die Wärmemenge, die bei einer Reaktion frei wird oder verbraucht wird, heißt

Reaktionswärme.

Die Reaktionswärme ist definiert als Energieumsatz in kJ pro Formelumsatz. Der Formelumsatz ist ein der Reaktionsgleichung entsprechender Molumsatz.

Vorstehend schrieben wir die Energiemenge, die bei einer Reaktion umgesetzt
wird, auf die rechte Seite der Reaktionsgleichung und benutzten das Pluszeichen
für „freiwerdende Energie“. In diesem Fall betrachtet man den Energieumsatz von
einem Standpunkt außerhalb des Systems. Die Energie wird dabei wie ein Reakti-
onspartner behandelt. Die Reaktionswärme heißt dann auch positive bzw. nega-
tive Wärmetönung.

Die meisten chemischen Reaktionen verlaufen bei konstantem Druck. Zur Be-
schreibung der energetischen Verhältnisse verwendet man daher zweckmäßiger-
weise die Reaktionsenthalpie ΔH (Reaktionswärme bei konstantem Druck) an Stelle von ΔU.

Beispiel zum Unterschied von ΔH und ΔU:

Die katalytische Umsetzung von SO2zu SO3 erfolgt formal nach der Gleichung:

SO2 + ½ O2 ⎯ →

⎯ SO3

1 mol ½ mol

1mol

1,5
mol

Führt man die Reaktion bei V = konst., d.h. ΔV = 0 z.B. in einem Kalorimeter
durch, findet man bei T = 298 K den Wert für ΔU0 = –97 kJ · mol–1.

11.1. I. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz)

251

Bei p = konst., d.h. Δp = 0 findet man bei T = 298 K den Wert für ΔH0 = –98,2
kJ · mol–1. Die Differenz beträgt 1,2 kJ.

Da sich während der Reaktion das Volumen von 1,5 Volumenanteilen auf 1 Volu-
menanteil verringert, muss zur Verkleinerung des Volumens von außen die Volumenarbeit p · ΔV geleistet werden.

Erklärung: Die Volumenarbeit p · ΔV errechnet man mit der allgemeinen Gasgleichung (s. S. 164):

p

·

ΔV = n · R · T

= 0,5 mol · 8,314 J · mol–1 · K–1 · 298 K

= 1,2 kJ

ΔH ist die Differenz zwischen der Enthalpie des Anfangszustandes und des

Endzustandes.

Für eine chemische Reaktion ist:

ΔH = ΣHProdukte – ΣHEdukte

Für Elemente in ihrem stabilsten Zustand wird bei 25 °C und 1,013 bar bzw.

1 mol · L–1 die Enthalpie H (willkürlich) gleich Null gesetzt: H0 = 0.

Für Reaktionen, die unter Standardbedingungen verlaufen, ersetzt man ΔH durch ΔH0 = Standardreaktionsenthalpie. ΔH0(25 °C) heißt die Normalreaktionsenthalpie. Von vielen Substanzen sind ihre Werte tabelliert.

Annmerkung: Standardbedingungen sind: 1,013 bar, 1 mol · L–1, reine Phasen, ideales Verhalten von Gasen.

Aus HA + HB = HC + HD – ΔH folgt für die Reaktion A +B

C + D:

Wird bei einer Reaktion Energie frei (verbraucht), so wird diese den Edukten
entzogen (zugeführt). Die zugehörige Reaktionsenthalpie ΔH erhält dann ein ne-
gatives (positives) Vorzeichen.

Bei dieser Vorzeichengebung verlegt man den Beobachterstandpunkt in das System.

Eine Reaktion, bei der Energie frei wird

(negative Reaktionsenthalpie), heißt exotherm.

Eine Reaktion, die Energie verbraucht

(positive Reaktionsenthalpie), heißt endotherm.

Häufig sind Reaktionsenthalpien nicht direkt messbar. Mit Hilfe des Hess'schen Wärmesatzes ( Germain Henri Hess, 1840) — einer speziellen Form des I.

Hauptsatzes — kann man sie oft rechnerisch ermitteln.

252

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

11.1.3 Hess’scher Satz der konstanten Wärmesummen

Lässt man ein chemisches System von einem Anfangszustand in einen Endzu-
stand einmal direkt und das andere Mal über Zwischenstufen übergehen, so
ist die auf dem direkten Weg auftretende Wärmemenge gleich der Summe
der bei den Einzelschritten (Zwischenstufen) auftretenden Reaktionswärmen.

Beispiel: Die Reaktionsenthalpie der Umsetzung von Graphitkohlenstoff und Sauerstoff in Kohlenmonoxid ist nicht direkt messbar, da stets ein Gemisch aus

Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) entsteht. Man kennt aber die

Reaktionsenthalpie sowohl der Umsetzung von Kohlenstoff zu CO2 als auch
diejenige der Umsetzung von CO zu CO2. Die Umwandlung von Kohlenstoff in

CO2 kann man nun einmal direkt durchführen oder über CO als Zwischenstufe.

Mit Hilfe des Hess’schen Satzes lässt sich damit ΔH0C→CO ermitteln.

1. Reaktionsweg:

C + O2

⎯ →

⎯ CO2;

ΔH0 = –393,7 kJ

2. Reaktionsweg:

1. Schritt

C + O2

⎯ →

⎯ CO + ½ O2;

ΔH0 = ?

2. Schritt

CO + ½ O2 ⎯ →

⎯ CO2;

ΔH0 = –283,1 kJ

Gesamtreaktion von

Reaktionsweg 2:

C + O2

⎯ →

⎯ CO2;

ΔH0 = –393,7 kJ

Daraus ergibt sich: ΔH0C→CO + (–283,1 kJ) = –393,7 kJ
oder

ΔH0C→CO = –110,6 kJ

11.2 II. Hauptsatz der Thermodynamik —

Triebkraft chemischer Reaktionen

Neben dem Materie- und Energieumsatz interessiert bei chemischen Reaktionen
auch die Frage, ob sie in eine bestimmte Richtung ablaufen können oder nicht

(ihre Triebkraft).

Ein Maß für die Triebkraft irgendeines Vorganges (mit p und T konstant) ist die Änderung der sog. Freien Enthalpie ΔG (Reaktionsarbeit, Nutzarbeit) beim Übergang von einem Anfangszustand in einen Endzustand. (Zur Definition von

ΔG s. S. 255.) Im angelsächsischen Sprachraum verwendet man anstelle von

„Freier Enthalpie“ die Bezeichnung „Freie Energie“.

Bei chemischen Reaktionen ist

ΔG = ΣGProdukte – ΣGEdukte

11.2 II. Hauptsatz der Thermodynamik

253

Verläuft eine Reaktion unter Standardbedingungen, erhält man die Änderung der

Freien Enthalpie im Standardzustand ΔG0. Man nennt sie manchmal auch Standardreaktionsarbeit. Von vielen Substanzen sind die ΔG0-Werte tabelliert.

(ΔG0(25 °C) heißt auch Normalreaktionsarbeit.)

Für Elemente in ihrem stabilsten Zustand bei 25 °C und 1,013 bar bzw.1 mol · L–1
wird G0 (willkürlich) gleich Null gesetzt: G0 = 0.

Die Änderung der Freien Enthalpie für die Umsetzung

a A + b B = c C + d D
ergibt sich unter Standardbedingungen:

ΔG0r = c · G0C + d · G0D – a · G0A – b · G0B

Der Index r soll andeuten, dass es sich um die Änderung der Freien Enthalpie bei der Reaktion handelt. G0A ist die Freie Enthalpie von 1 Mol A im Standardzustand.

Beispiel: Berechne ΔG0(25°C) für die Reaktion von Tetrachlorkohlenstoff (CCl4) mit Sauerstoff (O2) nach der Gleichung:

CCl4(g) + O2 ⎯ →

⎯ CO2 + 2 Cl2

ΔG0(CCl

0

4 ) = –60,67 kJ;

ΔG (CO2) = –394,60 kJ

ΔG0(CCl →CO = [–394,60] – [60,67] = –333,93 kJ

4

2 )

Weshalb CCl4 trotz negativem ΔG nicht spontan verbrennt, wird auf S. 274 erklärt (kinetisch kontrollierte Reaktion).

Bevor wir uns damit befassen, welche Faktoren den Wert von ΔG bestimmen,
müssen wir die Begriffe „reversibel“ und „irreversibel“ einführen.

Ein Vorgang heißt reversibel (umkehrbar), wenn seine Richtung durch un-
endlich kleine Änderungen der Zustandsvariablen umgekehrt werden kann.

Das betrachtete System befindet sich während des gesamten Vorganges im

Gleichgewicht, d.h. der Vorgang verläuft über eine unendliche Folge von Gleich-
gewichtszuständen. Ein reversibler Vorgang ist ein idealisierter Grenzfall.

Ein Vorgang heißt irreversibel (nicht umkehrbar), wenn er einsinnig ver-
läuft. Alle Naturvorgänge sind irreversibel.

Wichtig ist nun die Feststellung, dass die Arbeit, die bei einem Vorgang von
einem System geleistet werden kann, nur bei einem reversibel geführten Vorgang
einen maximalen Wert erreicht (Wrev).

Bei einer reversibel geführten isobaren und isothermen Reaktion (Druck und

Temperatur werden konstant gehalten) setzt sich die Reaktionsenthalpie ΔH aus

254

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

zwei Komponenten zusammen, nämlich einer Energieform, die zur Verrichtung

(Leistung) von Arbeit genutzt werden kann (maximale Nutzarbeit Wrev), und
einem Wärmebetrag Qrev. Letzterer heißt gebundene Energie, weil er nicht zur

Arbeitsleistung verwendet werden kann. In Formeln:

ΔH = Wrev + Qrev

Die bei einem Vorgang freiwerdende maximale Nutzarbeit Wrev ist nun identisch
mit der Änderung der Freien Enthalpie während des Vorgangs:

Wrev = ΔG

Die Freie Enthalpie G ist wie die Innere Energie U unabhängig vom Reaktions-
weg. Für sie gilt der dem I. Hauptsatz entsprechende II. Hauptsatz der Ther-
modynamik. Er besagt:

Die von einem chemischen oder physikalischen System während eines iso-
thermen Reaktionsablaufs maximal leistbare Arbeit (= Änderung der Freien

Enthalpie ΔG) ist nur vom Anfangs- und Endzustand des Systems abhängig, aber nicht vom Weg, auf dem der Endzustand erreicht wird: ΔG1 = ΔG2.

Dividiert man die Änderung der gebundenen Wärme ΔQrev durch die Temperatur,
bei der der Vorgang abläuft, bezeichnet man den Quotienten ΔQrev/T als redu-
zierte Wärme oder als Entropieänderung ΔS:

ΔQ

rev = ΔS
oder

ΔQrev = T·ΔS

T

T ist die absolute Temperatur in der Einheit Kelvin (K).

Die Entropie S (Q/T) ist eine Zustandsfunktion. Sie wurde 1850 von Rudolf Clausius eingeführt. Maßeinheit: J · K–1 · mol–1 (früher Clausius: cal · Grad–1 · mol–1).

Der Änderung von Qrev (= ΔQrev) entspricht die Änderung der Entropie ΔS oder:

In einem geschlossenen System ist die Entropieänderung ΔS des Systems gleich
der im Verlauf von reversibel und isotherm ablaufenden Reaktionen mit der

Umgebung ausgetauschten Wärmemenge, dividiert durch die zugehörige Reakti-
onstemperatur T (eine weitere Formulierung des II. Hauptsatzes der Thermody-
namik).

11.3 III. Hauptsatz der Thermodynamik

255

Anmerkung: ΔS und ΔG wurden vorstehend auf der Basis eines reversiblen Prozesses formuliert. Trotzdem hängen sie als Zustandsfunktionen nur vom Anfangs- und Endzustand des Systems ab und nicht von der Art der Änderung (reversibel oder irreversibel), die von einem Zustand in den anderen führt.

Die Entropiemenge, die zur Erhöhung der Temperatur um 1 Grad erforderlich ist,
heißt spezifische Entropie s. Die spez. Entropie pro Mol ist die spez. Molentro-
pie S.

S wird ermittelt, indem man z.B. die Molwärme C, die zur Temperaturerhöhung
eines Mols um 1 K gebraucht wird, durch die absolute Temperatur T dividiert, bei der die Erwärmung des Mols erfolgt: S = C/T. Je nachdem, ob die Molwärme bei
konstantem Druck oder konstantem Volumen gemessen wird, versieht man sie mit
dem Index p oder V: Cp bzw. CV.

11.2.1 Statistische Deutung der Entropie

Die Entropie kann man veranschaulichen, wenn man sie nach Ludwig Boltzmann als Maß für den Ordnungszustand eines Systems auffasst. Jedes System strebt
einem Zustand maximaler Stabilität zu. Dieser Zustand hat die größte Wahr-
scheinlichkeit. Im statistischen Sinne bedeutet größte Wahrscheinlichkeit den
höchstmöglichen Grad an Unordnung. Dieser ist gleich dem Maximalwert der

Entropie. Das bedeutet, dass die Entropie mit abnehmendem Ordnungsgrad, d.h.

mit wachsender Unordnung wächst.

Diffundieren z.B. zwei Gase ineinander, so verteilen sich die Gasteilchen völlig regellos über den gesamten zur Verfügung stehenden Raum. Der Endzustand entspricht dem Zustand größter Unordnung = größter Wahrscheinlichkeit = größter

Entropie. Die mathematische Beschreibung für einen solchen Vorgang liefert für
die Entropie S die Beziehung

S = k · ln W
mit k = R

NA

R = allgemeine Gaskonstante, s. S. 164, NA = Avogadro sche Zahl s. S. 57, ln W = natürlicher Logarithmus der thermodynamischen Wahrscheinlichkeit, wobei 0 ≤ W ≤ 1 ist.

11.3 III. Hauptsatz der Thermodynamik

Wenn die Entropie mit wachsender Unordnung zunimmt, so nimmt sie natürlich
mit zunehmendem Ordnungsgrad ab. Sie wird gleich Null, wenn die größtmögli-
che Ordnung verwirklicht ist. Dies wäre für einen völlig regelmäßig gebauten

Kristall (Idealkristall) am absoluten Nullpunkt (bei –273,15 °C oder 0 K) der Fall.

(Aussage des Nernstschen Wärmesatzes, der oft als III. Hauptsatz der Thermo-
dynamik bezeichnet wird.) Für die Entropie können demnach Absolutwerte berechnet werden.

256

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

Eine Formulierung des II. Hauptsatzes ist auch mit Hilfe der Entropie möglich.

Für isolierte (abgeschlossene) Systeme ergeben sich damit folgende Aussagen
des II. Hauptsatzes:

Laufen in einem isolierten System spontane (irreversible) Vorgänge ab, so
wächst die Entropie des Systems an, bis sie im Gleichgewichtszustand einen

Maximalwert erreicht: ΔS > 0.

Bei reversiblen Vorgängen bleibt die Entropie konstant; d.h. die Änderung
der Entropie ΔS ist gleich Null: ΔS = 0.

Im Gleichgewichtszustand besitzt ein isoliertes System ein Entropiemaximum
und ΔS = 0.

Die Reaktionsentropie einer chemischen Umsetzung ergibt sich zu

ΔS = Σ SProdukte – Σ SEdukte

ΔS0 ist die Standardreaktionsentropie. ΔS0(25°C) heißt auch Normalreaktions-entropie.

Die S0-Werte vieler Substanzen sind in Tabellenwerken tabelliert.

Beispiel: Für Ammoniak, NH3 errechnet sich ΔS0(25°C) nach der Gleichung: 3

H2 + N2

2 NH3

ΔS0(25°C) = –99,28 J · K–1.

11.4 Gibbs-Helmholtzsche Gleichung

Ersetzen wir in der Gleichung ΔH = Wrev + Qrev (s. S. 255) die Energiebeiträge

Wrev durch ΔG und Qrev durch T · ΔS, so wird

ΔH = ΔG + T · ΔS
oder

ΔG = ΔH – T · ΔS

Diese Gibbs-Helmholtzsche Gleichung (zu Ehren von Josiah W. Gibbs, Hermann von Helmholtz benannt) definiert die Änderung der Freien Enthalpie (in angelsächsischen Büchern oft auch „Freie Energie“ genannt).

Die Gibbs-Helmholtz sche Gleichung ist eine Fundamentalgleichung der Thermodynamik. Sie fasst die Aussagen der drei Hauptsätze der Thermodynamik für
chemische Reaktionen zusammen und erlaubt die Absolutberechnung von ΔG aus
den kalorischen Größen ΔH, ΔS und T. ΔH und T sind experimentell zugänglich;

ΔS ist über die spezifischen Molentropien S bzw. Molwärmen Cp der Reaktions-
teilnehmer ebenfalls messbar, s. S. 256.

11.4 Gibbs-Helmholtzsche Gleichung

257

Bei einer chemischen Reaktion in einem geschlossenen System lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

Für ΔG < 0 läuft eine Reaktion freiwillig (von selbst) ab. Man nennt
sie exergonisch.

Die Freie Enthalpie nimmt ab. (ΔG = negativ)

Für ΔG = 0 befindet sich eine Reaktion im Gleichgewicht.

Für ΔG > 0 läuft eine Reaktion nicht freiwillig (nicht von selbst) ab,
sie kann nur durch Zufuhr von Arbeit erzwungen werden.

Man nennt sie endergonisch. (ΔG ist positiv)

Beachte: Eine Reaktion verläuft umso quantitativer, je größer der negative Betrag von ΔG ist.

Eine chemische Reaktion die sich im Gleichgewicht befindet, verrichtet keine

Arbeit. Es gibt keine Nettoänderung mehr. ΔG = 0.

ΔG < 0 (freiwillig), wenn sie sich auf das Gleichgewicht zu bewegt.

ΔG > 0 (unfreiwillig), wenn sie sich vom Gleichgewichtszustand wegbewegt. Sie kann dann nur mit Hilfe von außen zugefügter Energie ablaufen.

Nach der Gibbs-Helmholtz schen Gleichung setzt sich ΔG zusammen aus der

Reaktionsenthalpie ΔH und dem Entropieglied T · ΔS.

In der Natur versucht ΔH einen möglichst großen negativen Wert zu erreichen,
weil alle spontanen Prozesse so ablaufen, dass sich die potentielle Energie des

Ausgangssystems verringert. Der Idealzustand wäre am absoluten Nullpunkt
erreicht.

Die Änderung der Entropie ΔS strebt einen möglichst großen positiven Wert an.

Der Idealzustand wäre hier erreicht, wenn die ganze Materie gasförmig wäre.

Die Erfahrung lehrt, dass beide Komponenten von ΔG (d.h. ΔH und T · ΔS)

manchmal zusammen und manchmal gegeneinander wirken. Die günstigsten Vor-
aussetzungen für einen negativen ΔG-Wert (d.h. freiwilliger Vorgang) sind ein
negativer ΔH-Wert und ein positiver T · ΔS-Wert.

Ein hoher negativer ΔH-Wert kann einen geringeren T · ΔS-Wert überwiegen, und
umgekehrt kann ein hoher Wert von T · ΔS einen niedrigeren ΔH-Wert überkom-
pensieren.

Bei sehr tiefen Temperaturen ist T · ΔS << ΔH. Es laufen daher nur exotherme Reaktionen freiwillig ab.

258

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

Mit zunehmender Temperatur fällt das Entropieglied T · ΔS stärker ins Gewicht.

Bei hohen Temperaturen wird ΔG daher entscheidend durch T · ΔS beeinflusst.

Für sehr hohe Temperaturen gilt: ΔG ≈ –T · ΔS.

Bei sehr hohen Temperaturen laufen also nur solche Reaktionen ab, bei denen die Entropie zunimmt.

Beispiel: Die thermische Zersetzung von Wasser :

H2O (g) ⎯ →

⎯ H2(g) + ½ O2 (g)

ΔH = 239 kJ · mol–1

Bei 1000 K ist der Dissoziationsgrad 0,00003 %, bei 4000 K = 31 %!

Bei gekoppelten Reaktionen addieren sich die Änderungen der Freien Enthalpie der einzelnen Reaktionen zu einem Gesamtbetrag für die Gesamtreaktion wie im

Falle der Reaktionsenthalpien.

Zwischen ΔG einer chemischen Reaktion a · A + b · B
c · C + d · D und den

Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer gilt die Beziehung:

c
d

Δ

⋅

G = ΔG0 + R · T · ln c (C) c (D)

a
b
c (A) ⋅ c (B)

Verwendet man Gasdrücke gilt entsprechend:

c
d

Δ
p ⋅ p

G = ΔG0 + R · T · ln C

D

a
b
p

⋅ p

A

B

Im Gleichgewichtszustand ist ΔG gleich Null.

In diesem Falle wird

ΔG0 = –R · T · ln K

(K ist die Gleichgewichtskonstante, s. S. 280)

ΔG0(25 °C) = 1,3643 · lg K(25 °C)

Mit diesen Gleichungen lässt sich ΔG in Abhängigkeit von den Konzentrationen
der Reaktionsteilnehmer berechnen.

Hat man ΔG auf andere Weise bestimmt, z.B. mit der Gibbs-Helmholtz schen Gleichung oder aus einer Potenzialmessung (s. S. 260), kann man damit auch die

Gleichgewichtskonstante der Reaktion berechnen.

11.5 Zusammenhang zwischen ΔG und EMK

259

Beispiele:

1) Berechnung von ΔG0 für die Bildung von Iodwasserstoff (HI) nach der Glei-
chung

H2 + I2

2 HI

2
p

Mit

HI

= K

= 50,40 und ΔG0 = –R · T · ln K ergibt sich
p
p

⋅ p

444,5°C

H

I

2

2

ΔG0(444,5 °C) = –8,316 J · K–1 · 717,65 K · 2,3026 · lg 50,40 = –23,40 kJ

Beachte: Bei Änderung der Partialdrücke der Reaktionsteilnehmer ändert sich Kp und damit ΔG0!

2) Berechnung der Gleichgewichtskonstanten für das NH3-Gleichgewicht:

Für die Reaktion 3 H2 + N2

2 NH3 hat man bei 25 °C für ΔH0 = –46,19 kJ
gefunden bzw. aus einer Tabelle entnommen. Für ΔS0(25 °C) berechnet man

–99,32 J · K–1 (s. S. 257). Daraus ergibt sich

ΔG0(25 °C) = –92,28 – 298,15 · (–0,198) = –33,24 kJ

Mit

ΔG0 = –R · T · lg K oder lg K = –ΔG0/1,3643 = 5,78 erhält man für die

Gleichgewichtskonstante Kp
p2

K

NH

=

3

= 105,78
p
p3 ⋅ p

H

N

2

2

Das Gleichgewicht der Reaktion liegt bei Zimmertemperatur und Atmosphä-
rendruck praktisch ganz auf der rechten Seite. S. hierzu S. 280 und S. 283!

11.5 Zusammenhang zwischen ΔG und EMK

Eine sehr genaue Bestimmung von ΔG ist über die Messung der EMK eines Re-
doxvorganges möglich.

Aus den Teilgleichungen für den Redoxvorgang beim Daniell-Element geht hervor, dass pro reduziertes Cu2+-Ion von einem Zn-Atom zwei Elektronen an die

Halbzelle Cu2+/Cu abgegeben werden. Für 1 Mol Cu2+-Ionen sind dies 2 · NA =

2 · 6,02 · 1023 Elektronen.

260

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

Bewegte Elektronen stellen bekanntlich einen elektrischen Strom dar. NA Elek-
tronen entsprechen einer Elektrizitätsmenge von ~ 96500 A · s F (Faradaysche

Konstante). Im Daniell-Element wird somit eine Elektrizitätsmenge von 2 · F
erzeugt.

Die in einer Zelle erzeugte elektrische Energie ist gleich dem Produkt aus frei-
werdender Elektrizitätsmenge in A ·s und der EMK der Zelle in Volt:

Wel = – n · F · EMK
n ist die Zahl der bei der Reaktion übertragenen Mole Elektronen. Für das Daniell- Element berechnet sich damit eine elektrische Energie Wel von:

–2 · 96500 A · s · 1,1 V = –212 kJ

Da EMK die maximale Spannung des Daniell-Element ist (s. S. 206), beträgt die maximale Arbeit der Redoxreaktion Cu2+ + Zn

Zn2+ + Cu genau 212 kJ.

Nun ist aber die maximale Nutzarbeit, die aus einer bei konstanter Temperatur
und konstantem Druck ablaufenden chemischen Reaktion gewonnen wird, ein

Maß für die Abnahme der Freien Enthalpie des Systems (s. S. 255):

ΔG = – Wel

Zwischen der Änderung der Freien Enthalpie ΔG und der EMK einer Zelle be-
steht also folgender Zusammenhang:

ΔG = ± n · F · EMK

Das Minuszeichen bedeutet, dass ΔG negativ ist, wenn die Zelle Arbeit leistet.

ΔG ist bekanntlich ein Maß für die Triebkraft einer chemischen Reaktion. Die
relative Stärke von Reduktions- bzw. Oxidationsmitteln beruht also auf der Größe der mit der Elektronenverschiebung verbundenen Änderung der Freien Enthalpie

ΔG.

12 Kinetik chemischer Reaktionen

Für die Voraussage, ob eine chemische Reaktion tatsächlich wie gewünscht ab-
läuft, braucht man außer der Energiebilanz und dem Vorzeichen der Änderung der

Freien Enthalpie (ΔG) auch Informationen über die Geschwindigkeit der Reak-
tion. Diese liefert die chemische Kinetik.

Unter gegebenen Bedingungen laufen chemische Reaktionen mit einer bestimm-
ten Geschwindigkeit ab, der Reaktionsgeschwindigkeit RG oder v.

Zur Erläuterung wollen wir eine einfache Reaktion betrachten: Die gasförmigen
oder gelösten Ausgangsstoffe A und B setzen sich in einer einsinnig von links
nach rechts ablaufenden Reaktion zu dem Produkt C um: A + B → C. Symboli-
siert man die Konzentration der einzelnen Stoffe mit c(A), c(B) und c(C), so ist die Abnahme der Konzentration des Reaktanden A bzw. B oder auch die Zunahme der Konzentration des Reaktionsproduktes C in der Zeit t gleich der Reak-
tionsgeschwindigkeit der betreffenden Umsetzung. Da v in jedem Zeitmoment
eine andere Größe besitzt, handelt es sich um differentielle Änderungen der Kon-
zentrationen. Die momentane Reaktionsgeschwindigkeit v wird durch einen

Differentialquotienten der Konzentration ausgedrückt:

d c(A)

d c(B)

d c(C)

RG = v = −

= −

= +
oder allg.: v = ± dc
dt
dt
dt
dt

Einheit: mol · L–1 · s–1 bzw. bar · s–1 (für Gase)

Das Vorzeichen des Quotienten ist positiv, wenn die Konzentration zunimmt, und
negativ, wenn sie abnimmt.

Unter der Reaktionsgeschwindigkeit versteht man die zeitliche Änderung der

Menge eines Stoffes, der durch die betreffende Reaktion verbraucht oder er-
zeugt wird.

Nach der „Stoßtheorie“ stellt man sich den Reaktionsablauf folgendermaßen vor:

Sind die Reaktanden A und B in einem homogenen Reaktionsraum frei beweg-
lich, so können sie miteinander zusammenstoßen, wobei sich die neue Substanz C
bildet. Nicht jeder Zusammenstoß führt zur Bildung von C. Die Zahl der erfolgreichen Zusammenstöße je Sekunde ist proportional der Reaktionsgeschwindigkeit:

v = k1 · Z. Z wächst mit der Konzentration von A und B, d.h. Z = k2 · c(A ) · c(B).

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_12, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

262

12 Kinetik chemischer Reaktionen

Somit wird (mit k = k1·k2)

d c(A)

d c(B)

d c(C)

v = k · c(A) · c(B) = −

= −

= +

dt
dt
dt
k1, k2, k sind Proportionalitätsfaktoren (-konstanten).

Für die allgemeinere Reaktion x A + y B + z C → Produkte erhält man die entsprechende Geschwindigkeitsgleichung (Zeitgesetz):

d c(A)

d c(B)

d c(C)

v

=

− 1

= − 1

= − 1

x
dt
y
dt
z
dt

= k · cα(A) ·xcβ(B) · cγ(C)

Zur Bedeutung von α, β, γ siehe Reaktionsordnung.

Die Beträge der stöchiometrischen Faktoren 1/x, 1/y, 1/z werden gewöhnlich in
die Konstante k einbezogen, die dann einen anderen Wert erhält.

Fassen wir das Ergebnis in Worte, so lautet es:

Die Reaktionsgeschwindigkeit einer einsinnig verlaufenden chemischen

Reaktion ist der Konzentration der Reaktanden proportional.

Die Proportionalitätskonstante k heißt Geschwindigkeitskonstante der Reaktion.

Sie stellt die Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktanden dar für c(A) = 1 und
c(B) = 1.

Dann gilt nämlich: v = k
k hat für jeden chemischen Vorgang bei gegebener Temperatur einen charakte-
ristischen Wert. Er wächst meist mit steigender Temperatur.

12.1 Reaktionsordnung

Die Potenz, mit der die Konzentration eines Reaktionspartners in der Geschwindigkeitsgleichung der Reaktion auftritt, heißt die Reaktionsordnung der Reaktion bezüglich des betreffenden Reaktionspartners. Hat der Exponent den Wert 0, 1, 2, 3, spricht man von 0., 1., 2. und 3. Ordnung. Die Reaktionsordnung muss in
jedem Falle experimentell ermittelt werden.

In einfachen Zeitgesetzen wie v = k · cα(A) · cβ(B)…, (in denen die Konzentrationen nur als Produkte auftreten), wird die Summe der Exponenten, mit denen die Konzentrationen im Zeitgesetz erscheinen, als Reaktionsordnung n der Re-
aktion bezeichnet: n = α + β +…

Beispiele:

12.1

Reaktionsordnung

263

12.1.1 Reaktion nullter Ordnung

Eine Reaktion nullter Ordnung liegt vor, wenn die Reaktionsgeschwindigkeit
konzentrationsunabhängig ist. Hier wird die Geschwindigkeit durch einen zeitlich konstanten, nichtchemischen Vorgang bestimmt.

Das Zeitgesetz für eine Reaktion nullter Ordnung lautet: v = k.

Beispiele sind:

Elektrolysen bei konstanter Stromstärke; photochemische Reaktionen; Absorption
eines Gases in einer Flüssigkeit bei konstanter Gaszufuhr; Reaktion an einer
festen Grenzfläche, an der die Konzentration des Reaktanden durch Adsorption
konstant gehalten wird.

12.1.2 Reaktion erster Ordnung

Ein Beispiel hierfür ist der radioaktive Zerfall (s. S. 14) oder der thermische Zerfall von Verbindungen.

Das Zeitgesetz für eine Reaktion erster Ordnung wie der Umwandlung der Sub-
stanz A in die Substanz B: A → B lautet:

d c(A)

v = –

= k · c(A)

(= k · c1(A))

dt
d c(A)

Durch Umformen erhält man:

–

= k · dt
c(A)

Bezeichnet man die Anfangskonzentration von A zum Zeitpunkt t = 0 mit c(A)0,
die Konzentration zu einer beliebigen Zeit t mit c(A), so kann man das Zeitgesetz in diesen Grenzen integrieren:

c( A )

t

( )

−

=

∫ dc A k dt;

– (ln c(A) – ln c(A)

c(A)

∫

0) = k·(t – 0)

c( A )

t=0

0
c(A)

c(A)

ln

0 = k · t

(bzw. 2,303 ·

0 = k · t
c(A)

c(A)

oder lg c(A) =
k

−

· t + lg c(A)

2,303

0)

Durch Entlogarithmieren ergibt sich:

c(A) = c(A)0 · e–kt

d.h. die Konzentration von A nimmt exponentiell mit der Zeit ab (Exponential-
funktion).

264

12 Kinetik chemischer Reaktionen

12.1.3 Reaktion zweiter Ordnung

Ein Beispiel ist die thermische Zersetzung von Iodwasserstoff:

2 HI

H2 + I2. Schreibt man hierfür allgemein: 2 A → C + D, so lautet das

Zeitgesetz für eine Reaktion zweiter Ordnung:

1 d c(A)

v = – ⋅

= k · c2(A)

2
dt

Chemische Reaktionen verlaufen nur selten in einem Reaktionsschritt. Meist sind
die entstehenden Produkte das Ergebnis mehrerer Teilreaktionen, die auch als

Reaktionsschritte oder Elementarreaktionen bezeichnet werden. Sie sind Glieder einer sog. Reaktionskette. Besteht nun eine Umsetzung aus mehreren, einander folgenden Reaktionsschritten, so bestimmt der langsamste Reaktionsschritt die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion.

Den genauen Ablauf einer Reaktion nennt man Reaktionsmechanismus.

Beispiel:

Die Umsetzung 2 A + B → A2B verläuft in zwei Schritten:

1.

A

+

B

⎯ →

⎯ AB

2.

AB

+

A

⎯ →

⎯ A2B

Gesamt: 2 A + B ⎯ →

⎯ A2B

Ist der erste Reaktionsschritt der langsamste, bestimmt er die Reaktionsgeschwindigkeit der Umsetzung.

12.2 Halbwertszeit

Der Begriff „Halbwertszeit“ (t1/2) definiert die Zeit, in der die Hälfte der am Anfang vorhandenen Menge des Ausgangsstoffes umgesetzt ist, d.h. bei c(A)t =

½

½ c(A)0 in Abb. 132.

Bei einer Reaktion 1. Ordnung ist die Halbwertszeit unabhängig von der Ausgangskonzentration:

0, 693
t½ =

k

Bei einer Reaktion 2. Ordnung ist die Halbwertszeit bei gleicher Konzentration der Ausgangsstoffe der Ausgangskonzentration umgekehrt proportional:

1
t½ =

k ⋅ c(A)0

12.2

Halbwertszeit

265

12.2.1 Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion erster Ordnung Der Verlauf der Exponentialfunktion für eine Reaktion erster Ordnung ist in Abb.

132 als Diagramm „Konzentration gegen Zeit“ dargestellt. Folgende Daten sind in
dem Diagramm kenntlich gemacht:

( )

a) Reaktionsgeschwindigkeit v = − d c A zu einer beliebigen Zeit,
dt
b) Halbwertszeit t½.

Das Diagramm in Abb. 132 zeigt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit mit der

Zeit abnimmt und sich asymptotisch dem Wert Null nähert. Für c(A) = 0
kommt die Reaktion zum Stillstand.

c) k · c(A) ist in Abb. 132 die Steigung der Tangente.

In Abb. 133 ist lg c(A) über die Zeit t graphisch aufgetragen. Man erhält damit
eine Gerade mit der Steigung –k/2,303.

Abb. 132. „Konzentration gegen Zeit“-Dia-
gramm für eine Reaktion erster Ordnung.

Die durchgezogene Kurve gibt die Ab-
nahme von A an. Die gestrichelte Kurve
bezieht sich auf die Zunahme von B. Reak-
tion: A → B

Abb. 133. Lineare Darstellung des Konzen-
trationsverlaufes einer Reaktion erster Ord-
nung (halblogarithmische Darstellung)

266

12 Kinetik chemischer Reaktionen

12.2.2 Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion zweiter Ordnung

Abb. 134. „Konzentration gegen Zeit“-

Diagramm für eine Reaktion zweiter Ord-

nung

Abb. 135. Lineare Darstellung des Kon-
zentrationsverlaufs einer Reaktion zweiter

Ordnung

12.3 Molekularität einer Reaktion

Die Reaktionsordnung darf nicht mit der Molekularität einer Reaktion verwechselt werden.

Die Molekularität ist gleich der Zahl der Teilchen, von denen eine Elemen-
tarreaktion (Reaktionsschritt) ausgeht.

Geht die Reaktion von nur einem Teilchen aus, ist die Molekularität eins und man nennt die Reaktion monomolekular: A → Produkt(e).

Beispiele: Br2 → 2 Br·; H2O → H· + ·OH; strukturelle Umlagerung (Isomerisie-rung):

H C

CH

2

2

H C

C

CH

3

H

2

C

H2

Propen

Cyclopropan

12.3 Molekularität einer Reaktion

267

Ein weiteres Beispiel ist der Übergang eines angeregten Teilchens in einen niedrigeren Energiezustand.

Monomolekulare Reaktionen sind Reaktionen erster Ordnung.

Bei einer bimolekularen Reaktion müssen zwei Teilchen miteinander reagieren: A + X → Produkt(e). Die Molekularität der Reaktion ist zwei.

Beispiele:

1)

Br· + H2

⎯ →

⎯ HBr + H·

H· + Br2

⎯ →

⎯ HBr + Br·

2) HO– + CH3Cl

⎯ →

⎯ CH3OH + Cl–

Die meisten chemischen Reaktionen laufen bimolekular ab, denn die Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten trimolekularer Reaktionen (mit drei gleichzeitig aufeinander treffenden Teilchen) ist schon sehr klein. Reaktionen noch höherer

Molekularität werden überhaupt nicht beobachtet.

Ein Beispiel für eine trimolekulare Reaktion ist:

H· + H· + Ar ⎯ →

⎯ H2 + Ar* Ar = Argon, Ar* = angeregtes Argon

Beachte: Reaktionsordnung und Molekularität stimmen nur bei Elementarreaktionen überein. Die meisten chemischen Reaktionen bestehen jedoch nicht aus einer einzigen Elementarreaktion, sondern aus einer Folge nacheinander ablaufender Elementarreaktionen. In diesen Fällen ist eine Übereinstimmung von Reaktionsordnung und Molekularität rein zufällig.

Als Beispiel betrachten wir die hypothetische Reaktion:

A + X + Y ⎯ →

⎯ B

Wird hierfür experimentell gefunden:

( )

− d c A = k · c(A) · c(X) · c(Y)

dt
so ist die Reaktionsordnung drei.

Untersucht man den Mechanismus (genauen Ablauf) der Reaktion, stellt man
meist fest, dass die Gesamtreaktion in mehreren Schritten (Elementarreaktionen)

abläuft, die z.B. bimolekular sein können:

A + X ⎯ →

⎯ AX
und

AX + Y ⎯ →

⎯ B

268

12 Kinetik chemischer Reaktionen

12.4 Pseudo-Ordnung und Pseudo-Molekularität

Viele Reaktionen, die in Lösung ablaufen, verlaufen nur scheinbar mit niedriger

Ordnung und Molekularität. Beispiele sind die säurekatalysierte Esterverseifung

(s. Bd. II) oder die Spaltung der Saccharose durch Wasser in Glucose und Fruc-
tose (Inversion des Rohrzuckers, s. Bd. II).

Beispiel: Rohrzuckerinversion:

Rohrzucker + H2O ⎯ →

⎯ Glucose + Fructose

Die Reaktion wird durch H3O+-Ionen katalytisch beschleunigt.

Das Zeitgesetz lautet:

d c(Rohrzucker)

–

= k · c(Rohrzucker) · c(H
dt

2O) · c(H3O+)

Der Katalysator H3O+ wird bei der Reaktion nicht verbraucht. Da die Reaktion in

Wasser durchgeführt wird, verändert sich infolge des großen Überschusses an

Wasser messbar nur die Konzentration des Rohrzuckers. Experimentell findet
man daher in wässriger Lösung statt der tatsächlichen Reaktionsordnung 3 die
pseudo-erste Ordnung:

d c(Rohrzucker)

–

= k' · c(Rohrzucker)

dt

Die tatsächliche Reaktionsordnung erkennt man bei systematischer Variation der

Konzentrationen aller in Frage kommenden Reaktionsteilnehmer.

Da die Rohrzuckerinversion eine Elementarreaktion ist, ist die Molekularität
gleich der Reaktionsordnung. Sie ist daher auch pseudo-monomolekular oder krypto-trimolekular.

12.5 Arrhenius-Gleichung

Es wird häufig beobachtet, dass eine thermodynamisch mögliche Reaktion

(ΔG < 0, s. S. 258) nicht oder nur mit kleiner Geschwindigkeit abläuft. Auf dem Weg zur niedrigeren potentiellen Energie existiert also bisweilen ein Widerstand, d.h. eine Energiebarriere. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass bei der Bildung neuer Substanzen Bindungen in den Ausgangsstoffen gelöst und wieder
neu geknüpft werden müssen. Gleichzeitig ändert sich während der Reaktion der

„Ordnungszustand“ des reagierenden Systems.

Untersucht man andererseits die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwin-
digkeit, so stellt man fest, dass diese meist mit zunehmender Temperatur wächst.

12.6

Katalyse

269

Diese Zusammenhänge werden in einer von Svante Arrhenius 1889 angegebenen Gleichung miteinander verknüpft:

k = A · Ea /RT
e−

(exponentielle Schreibweise der Arrhenius-Gleichung).

Durch Logarithmieren ergibt sich ln k = ln A – Ea/RT oder

E

ln k = const. – a

RT

(logarithmische Schreibweise).

In dieser Gleichung bedeutet: k = Geschwindigkeitskonstante; Ea = Aktivierungsenergie.

Das ist die Energie, die aufgebracht werden muss, um die Energiebarriere zu überschreiten.

R = allgemeine Gaskonstante; T = absolute Temperatur in Kelvin. Der Proportionalitätsfaktor A wird oft auch Frequenzfaktor genannt. A ist weitgehend temperaturunabhängig.

Nach der Arrhenius-Gleichung bestehen zwischen k, Ea und T folgende Beziehungen:

a) Je größer die Aktivierungsenergie Ea ist, umso kleiner wird k und mit k
die Reaktionsgeschwindigkeit v.

b) Steigende Temperatur T führt dazu, dass der Ausdruck Ea/RT kleiner
wird, dadurch werden k und v größer.

Faustregel (RGT-Regel): Temperaturerhöhung um 10 °C bewirkt eine zwei- bis vierfach höhere Reaktionsgeschwindigkeit.

Beeinflussen lässt sich die Höhe der Aktivierungsenergie (bzw. -enthalpie) durch sog. Katalysatoren.

12.6 Katalyse

Katalysatoren (Kontakte) sind Stoffe, die Geschwindigkeit und Richtung von chemischen Vorgängen beeinflussen. Die Erscheinung heißt Katalyse. ( Wilhelm Ostwald, 1897)

Ein Katalysator beschleunigt eine chemische Reaktion. Am Ende der Reak-
tion liegt er wieder unverändert vor.

Beschleunigen Katalysatoren die Reaktionsgeschwindigkeit, spricht man von
positiver Katalyse. Bei negativer Katalyse (Inhibition) verringern sie die Geschwindigkeit. Entsteht der Katalysator während der Reaktion, handelt es sich um eine Autokatalyse. Man unterscheidet ferner zwischen homogener und hetero-

270

12 Kinetik chemischer Reaktionen
gener Katalyse. Bei der homogenen Katalyse befinden sich sowohl der Katalysator als auch die Reaktionspartner in der gleichen (gasförmigen oder flüssigen) Phase. Ein Beispiel hierfür ist die Säurekatalyse oder die Oxidation von SO2 zu SO3 mit NO2 nach dem historischen Bleikammerverfahren zur Herstellung von

Schwefelsäure. Bei der heterogenen Katalyse liegen Katalysator und Reaktions-
partner in verschiedenen Phasen vor. Die Reaktion verläuft dabei oft an der Ober-fläche des Katalysators (Kontakt-Katalyse). Beispiele sind die NH3-Synthese nach Haber/Bosch, die Bildung von SO3 nach dem Kontaktverfahren, die Ammoniak-verbrennung ( Ostwald- Verfahren) zur Herstellung von Salpetersäure.

Katalysatoren können durch sog. Kontaktgifte an Wirksamkeit verlieren.

Die Wirkungsweise eines Katalysators beruht meist darauf, dass er mit einer der

Ausgangssubstanzen eine reaktionsfähige Zwischenverbindung bildet, die eine
geringere Aktivierungsenergie besitzt als der aktivierte Komplex aus den Re-
aktanden. Die Zwischenverbindung reagiert mit dem anderen Reaktionspartner
dann so weiter, dass der Katalysator im Lauf der Reaktion wieder freigesetzt wird.

Im Idealfall bildet sich der Katalysator unverbraucht zurück.

In vielen Fällen beruht die Katalysatorwirkung auf der chemischen Bindung

(Chemisorption) der Reaktionspartner an die Katalysatoroberfläche. Hierdurch
werden bestehende Bindungen gelockert und dann neu geknüpft. In einigen Fällen
lässt sich dies mit dem Rastertunnelmikroskop anschaulich zeigen.

Die Reaktion A + B → AB wird mit dem Katalysator K zerlegt in A + K → AK
und AK + B → AB + K.

Der Katalysator erniedrigt über den Umweg eines Zwischenstoffes die Aktivie-
rungsenergie der Reaktion. Die Geschwindigkeitskonstante k und mit ihr die Re-
aktionsgeschwindigkeit v werden dadurch erhöht, d.h. die Reaktion wird be-
schleunigt.

Der Katalysator übt keinen Einfluss auf die Lage des Gleichgewichts einer Reaktion aus, denn er erhöht nur die Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion. Er beschleunigt die Einstellung des Gleichgewichts und verändert
den Reaktionsmechanismus.

Benutzt man verschiedene Katalysatoren, um aus denselben Ausgangsstoffen ver-
schiedene Produkte zu erhalten, spricht man von Katalysatorselektivität.

Beachte: Biochemische Katalysatoren sind die Enzyme.

12.7 Darstellung von Reaktionsabläufen durch Energieprofile

In Abb. 136 ist der energetische Verlauf einer exothermen Reaktion in einem Energiediagramm (Energieprofil) graphisch dargestellt. Die Abszisse ist die sog.

Reaktionskoordinate. Sie wird häufig vereinfacht als Reaktionsweg angegeben.

12.7 Darstellung von Reaktionsabläufen durch Energieprofile

271

Abb. 136 Energetischer Verlauf
einer exothermen Reaktion in ei-
nem Energiediagramm (Energie-

profil)

(Reaktionsweg)

Die potentielle Energie ist als Ordinate eingezeichnet. Die Aktivierungsenergie Ea bzw. die Aktivierungsenthalpie ΔH⎪= (für p = konst.) erscheint als „Energieberg“. Den Zustand am Gipfel des Energieberges nennt man „Übergangszustand“, aktivierten Komplex oder Reaktionsknäuel. Der aktivierte Komplex wird meist durch den hochgestellten Index =| gekennzeichnet.

Beispiel: A + BC

A ··· B ··· C

AB + C

Bei Reaktionen zwischen festen und flüssigen Stoffen sind Ea und ΔH=| zahlenmäßig praktisch gleich. Unterschiede gibt es bei der Beteiligung von gasförmigen Stoffen an der Reaktion. Hier ist ΔH=| = Ea + Δ(p · V)=|. Ändert sich beim Übergang von den Edukten zum „aktivierten Komplex“ die Molzahl, muss sie entsprechend

Δ(p ·V)=| = n=| · R · T berücksichtigt werden. n=| ist die Änderung der Molzahl beim Übergang zum „aktivierten Komplex“.

Im „Übergangszustand“ haben sich die Reaktanden einander so weit wie möglich
genähert. Hier lösen sich die alten Bindungen und bilden sich gleichzeitig neue.

Die Reaktionsenthalpie ΔH ist die Enthalpiedifferenz zwischen den Edukten

(Ausgangsstoffen) und den Produkten, s. S. 251. Entsteht bei einer Reaktion eine

Abb. 137. Energiediagramm
mit Energieminimum

272

12 Kinetik chemischer Reaktionen

Abb. 138 Energieverlauf einer Reaktion

Abb. 139. Mit G als Ordinate
mit und ohne Katalysator

(instabile) Zwischenstufe (Zwischenstoff), so zeigt das Energiediagramm ein Energieminimum an (Abb. 137). Es entspricht (formal) dem Diagramm einer
zweistufigen Reaktion.

Abb. 138 zeigt den Energieverlauf einer Reaktion mit und ohne Katalysator. E'a
ist kleiner als Ea.

Ähnliche Diagramme wie in Abb. 136 ergeben sich, wenn außer der Energie- oder
besser Enthalpieänderung ΔH auch die Entropieänderung ΔS während des Reak-
tionsablaufs berücksichtigt wird. Mit ΔH und ΔS erhält man nach der Gibbs-

Helmholtzschen Gleichung die Triebkraft, d.i. die Änderung der Freien Enthalpie

ΔG beim Übergang von einem Anfangszustand in einen Endzustand (s. S. 253). In

Abb. 139 ist als Ordinate G aufgetragen. ΔG=| ist die Freie Aktivierungsenthalpie, d.i. die Differenz zwischen der Freien Enthalpie des „aktivierten Komplexes“
und derjenigen der Edukte. ΔG dagegen ist die Differenz der Freien Enthalpie von Produkten und Edukten, die Freie Reaktionsenthalpie, hier bei einer exergo-nischen Reaktion.

Anmerkungen: Die Änderung der Aktivierungsentropie ΔS=| ist meist negativ, weil der

„aktivierte Komplex“ meist einen größeren Ordnungszustand aufweist als die Edukte.

Anstelle der korrekten Bezeichnung „Reaktionskoordinate“ für die Abszisse in den Abb.

136–139 verwendet man auch die anschaulichere Bezeichnung „Reaktionsweg“.

12.8 Parallelreaktionen

Kinetische und thermodynamische Reaktionskontrolle

Stehen Reaktionspartnern unter sonst gleichen Bedingungen Reaktionswege mit
unterschiedlicher Aktivierungsenergie zur Auswahl ( Parallelreaktionen), wird der

12.9 Metastabile Systeme

273

Reaktionsweg mit der niedrigsten Aktivierungsenergie bevorzugt (jedenfalls bei gleichem Frequenzfaktor).

Chemische Reaktionen können unter thermodynamischen und/oder kineti-
schen Gesichtspunkten betrachtet werden.

Will man die Möglichkeit eines Reaktionsablaufs beurteilen, müssen beide Ge-
sichtspunkte gleichzeitig berücksichtigt werden. Die thermodynamische Betrachtungsweise zeigt, ob eine Reaktion thermodynamisch möglich ist oder nicht.

Sie macht keine Aussage über die Zeit, die während des Reaktionsablaufs vergeht.

Hierüber gibt die kinetische Betrachtungsweise Auskunft. Wird der Reaktionsab-
lauf durch thermodynamische Faktoren bestimmt, nennt man die Reaktion ther-
modynamisch kontrolliert. Ist die Reaktionsgeschwindigkeit für den Reaktionsablauf maßgebend, heißt die Reaktion kinetisch kontrolliert.

Beispiele: Eine kinetisch kontrollierte Reaktion ist die Reaktion von Tetrachlorkohlenstoff (CCl4) mit O2 z.B. zu CO2 (s. S. 254). Für die Reaktion ist ΔG0(25°C) =

–333,9 kJ. Die Reaktion sollte daher schon bei Zimmertemperatur spontan ablau-
fen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist jedoch praktisch Null. Erst durch Tempe-
raturerhöhung lässt sich die Geschwindigkeit erhöhen. Den Grund für die kineti-
sche Hemmung sieht man in der Molekülstruktur: Ein relativ kleines C-Atom ist
tetraederförmig von vier großen Chloratomen umhüllt, so dass es nur schwer von

O2-Molekülen angegriffen werden kann. Ein anderes Beispiel ist die Ammoniak-
synthese aus den Elementen nach Haber/Bosch. Auch diese Reaktion ist bei Zimmertemperatur thermodynamisch möglich. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist
jedoch praktisch Null. Sie lässt sich nur durch einen Katalysator erhöhen.

12.9 Metastabile Systeme

Die Gasmischungen 2 H2/O2, H2/Cl2, 3 H2/N2 u.a. sind bei Zimmertemperatur
beständig, obwohl die thermodynamische Berechnung zeigt, dass die Reaktionen
zu den Produkten H2O, HCl, NH3 exergonisch sind.

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist jedoch zu gering, um in den stabilen Gleich-
gewichtszustand überzugehen. Solche Systeme sind kinetisch gehemmt. Man nennt sie auch metastabile Systeme.

Aufheben lässt sich die kinetische Hemmung durch Energiezufuhr oder durch

Katalysatoren.

Bei Beachtung der vorstehend skizzierten Gesetzmäßigkeiten gelingt es gelegent-
lich, Reaktionsabläufe zu steuern. Bei Parallelreaktionen mit unterschiedlicher Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt die Reaktionszeit die Ausbeute an einzelnen
möglichen Produkten. Bei genügend langer Reaktionszeit wird die Zusammenset-
zung der Produkte — bei gegebenen Reaktionsbedingungen — von der thermody-
namischen Stabilität der einzelnen Produkte bestimmt. Beispiele s. Bd. II.

274

12 Kinetik chemischer Reaktionen

12.10 Kettenreaktionen

Kettenreaktion nennt man eine besondere Art von Folgereaktionen. Als Beispiel betrachten wir die Chlorknallgasreaktion: Cl2 + H2 → 2 HCl. Bei Anregung durch UV-Licht verläuft die Reaktion explosionsartig über folgende Elementarreaktionen:

Cl2
hν

⎯⎯⎯

→ 2 Cl·

Cl· + H2 ⎯ →

⎯ HCl + H·

H· + Cl2 ⎯ →

⎯ HCl + Cl·
usw.

Der Reaktionsbeginn (= Kettenstart) ist die photochemische Spaltung eines Cl2-Moleküls in zwei energiereiche Cl-Atome (Radikale). Im zweiten Reaktions-
schritt reagiert ein Cl-Atom mit einem H2-Molekül zu HCl und einem H-Atom.

Dieses bildet in einem dritten Schritt HCl und ein Cl-Atom. Dieser Zyklus kann sich wiederholen.

Die energiereichen, reaktiven Zwischenprodukte Cl· und H· heißen Kettenträger.

Die nacheinander ablaufenden Zyklen bilden die Kette. Ihre Anzahl ist die Ket-
tenlänge.

12.10.1 Einleitung von Kettenreaktionen

Einleiten kann man Kettenreaktionen z.B. durch photochemische oder thermische

Spaltung schwacher Bindungen in einem der Reaktionspartner oder einem als

Initiator zugesetzten Fremdstoff. Als Initiatoren eignen sich z.B. Peroxide oder Azoverbindungen (s. Bd. II).

12.10.2 Abbruch von Kettenreaktionen

Zu einem Kettenabbruch kann z.B. die Wiedervereinigung (Rekombination) von
zwei Radikalen führen, wobei in einer trimolekularen Reaktion (Dreierstoß) die
überschüssige Energie an die Gefäßwand („Wandeffekt“) oder ein geeignetes

Molekül M (= Inhibitor) abgegeben wird. Geeignete Inhibitoren sind z.B. NO, O2, Olefine, Phenole oder aromatische Amine.

Cl· + Cl· + Wand ⎯ →

⎯ Cl2 oder Cl· + Cl· + M ⎯ →

⎯ Cl2 + M*

(M* = angeregtes Molekül)

Beispiele für Kettenreaktionen: Chlorknallgas-Reaktion: Cl2 + H2 → 2 HCl; Knallgas-Reaktion: 2 H2 + O2 → 2 H2O; die Bildung von HBr aus den Elementen;
thermische Spaltung von Ethan; Photochlorierung von Paraffinen; Autooxida-
tionsprozesse und radikalische Polymerisationen, s. Bd. II.

12.10

Kettenreaktionen

275

Beachte: Bei sehr schnell ablaufenden exothermen Reaktionen führt die Temperaturerhö-
hung zu einer immer höheren Reaktionsgeschwindigkeit. Das Ergebnis ist eine Explosion.

Auch bei Kettenreaktionen mit Kettenverzweigung kann es bei exponentiell anwachsender Reaktionsgeschwindigkeit zu einer Explosion kommen.

13 Chemisches Gleichgewicht

(Kinetische

Ableitung)

13.1 Massenwirkungsgesetz (MWG)

Chemische Reaktionen in geschlossenen Systemen verlaufen selten einsinnig, d.h.

in eine Richtung, sondern sind meist umkehrbar:

A + B

C + D

Für die Geschwindigkeit der Hinreaktion A + B → C + D ist die Reaktionsge-
schwindigkeit vH gegeben durch die Gleichung vH = kH · c(A) · c(B). Für die

Rückreaktion C + D → A + B gilt entsprechend vR = kR · c(C) · c(D). (Zu dem

Begriff der Reaktionsgeschwindigkeit s. S. 263).

Der in jedem Zeitmoment nach außen hin sichtbare und damit messbare Stoffum-
satz der Gesamtreaktion (aus Hin- und Rückreaktion) ist gleich der Umsatzdiffe-
renz beider Teilreaktionen. Entsprechend ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Gesamtreaktion gleich der Differenz aus den Geschwindigkeiten der Teilreaktionen:

v = vH – vR = kH · c(A) · c(B) – kR · c(C) · c(D)

Bei einer umkehrbaren Reaktion tritt bei gegebenen Konzentrationen und einer
bestimmten Temperatur ein Zustand ein, bei dem sich der Umsatz von Hin- und

Rückreaktion aufhebt. Das Reaktionssystem befindet sich dann im chemischen

Gleichgewicht. Die Lage des Gleichgewichts wird durch die relative Größe von vH und vR bestimmt. Das chemische Gleichgewicht ist ein dynamisches

G1eichgewicht, das sich zu jedem Zeitpunkt neu einstellt. In der Zeiteinheit werden gleich viele Produkte gebildet, wie wieder in die Edukte zerfallen. Die Reaktionen laufen noch immer ab. Sie haben aber keinen Nettoeffekt auf die Konzentra-
tion der Reaktanden und Produkte. Ihre Konzentrationen bleiben gleich.

Im chemischen Gleichgewicht ist die Geschwindigkeit der Hinreaktion vH gleich
der Geschwindigkeit der Rückreaktion vR.

Die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion ist gleich Null. Die Reaktion ist nach außen hin zum Stillstand gekommen.

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_13, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

278

13 Chemisches Gleichgewicht (Kinetische Ableitung)

In Formeln lässt sich dies wie folgt angeben:

kH · c(A) · c(B) = kR · c(C) · c(D)

oder
k
c(C) ⋅ c(D)

H = K =

c
k
c(A) ⋅ c(B)

R

Das sind Aussagen des von Cato Maximilian Guldberg und Peter Waage 1864
formulierten Massenwirkungsgesetzes (MWG):

Eine chemische Reaktion befindet sich bei gegebener Temperatur im chemischen Gleichgewicht, wenn der Quotient aus dem Produkt der Konzentratio-
nen der Reaktionsprodukte und aus dem Produkt der Konzentrationen der

Edukte einen bestimmten, für die Reaktion charakteristischen Zahlenwert Kc
erreicht hat.

Kc ist die (temperaturabhängige) Gleichgewichtskonstante (Massenwirkungs-konstante). Der Index c deutet an, dass die Konzentrationen verwendet wurden.

Da Konzentration und Druck eines gasförmigen Stoffes bei gegebener Temperatur
einander proportional sind:

p = R · T · n/v = R · T · c = konst. · c
kann man anstelle der Konzentrationen die Partialdrücke gasförmiger Reaktions-
teilnehmer einsetzen. Die Gleichgewichtskonstante bekommt dann den Index p:

p ⋅ p

C

D = K
p ⋅ p
p oder

Kp = R · T · Kc

A

B

Kp heißt Partialdruck-Gleichgewichtskonstante.

Beachte: Kc bzw. Kp hängen von der Temperatur, nicht aber von der Stoffkonzen-tration oder Stoffmenge ab.

Wichtige Regeln: Für jede Gleichgewichtsreaktion wird das MWG so geschrieben, dass das Produkt der Konzentrationen der Produkte im Zähler und das Produkt der Konzentrationen der Edukte im Nenner des Quotienten steht.

Besitzen in einer Reaktionsgleichung die Komponenten von dem Wert 1 ver-
schiedene Koeffizienten, so werden diese im MWG als Exponent der Kon-
zentration der betreffenden Komponente eingesetzt:

a A + b B
c C + d D
c
d

⋅
c
d
p ⋅ p
c (C) c (D) = K

C

D = K

a
b
c
bzw.

p

Produkte
c (A) ⋅ c (B)

a
b
p ⋅ p

Edukte

A

B

13.1 Massenwirkungsgesetz (MWG)

279

Je größer bzw. kleiner der Wert der Gleichgewichtskonstante K ist, desto mehr bzw. weniger liegt das Gleichgewicht auf der Seite der Produkte.

Wir unterscheiden folgende Grenzfälle:

K >> 1: Die Reaktion verläuft nahezu vollständig in Richtung der Produkte.

K ≈ 1: Alle Reaktionsteilnehmer liegen in ähnlichen Konzentrationen vor.

K << 1: Es liegen praktisch nur die Ausgangsstoffe vor.

Der negative dekadische Logarithmus von K wird als pK-Wert bezeichnet (vgl. S.

226):

pK = – lg K

13.1.1 Formulierung des MWG für einfache Reaktionen

Beispiele:

1) 4 HCl + O2

2 H2O + 2 Cl2

2

2
c (H O) ⋅ c (Cl )

2

2

= Kc

4
c (HCl) ⋅ c(O2)

2) 2 HCl + ½ O2

H2O + Cl2
c(H O) ⋅ c(Cl )

2

2

= K

2

½
c
c (HCl) ⋅ c (O2)

3) BaSO

2–

4

Ba2+ + SO4

2+

2
c(Ba ) c(SO −

⋅

)

4

= Kc
c(BaSO4)

4) N2 + 3 H2

2 NH3

2
pNH

3

= K

3
p
p

⋅ p

N2

H2

280

13 Chemisches Gleichgewicht (Kinetische Ableitung)

13.2 Gekoppelte Reaktionen

Sind Reaktionen miteinander gekoppelt, so kann man für jede Reaktion die Reaktionsgleichung aufstellen und das MWG formulieren. Für jede Teilreaktion
erhält man eine Gleichgewichtskonstante. Multipliziert man die Gleichgewichts-
konstanten der Teilreaktionen miteinander, so ergibt sich die Gleichgewichts-
konstante der Gesamtreaktion (= Bruttoreaktion). Diese ist auch zu erhalten, wenn man auf die Gesamtgleichung das MWG anwendet.

Beispiele:

Zur Herstellung von Schwefelsäure (H2SO4) wird Schwefeltrioxid (SO3) benötigt.

Es kann durch Oxidation von SO2 erhalten werden. Ein älteres Verfahren (Blei-
kammerprozess) verwendet hierzu Stickstoffdioxid NO2. Schematisierte Herstel-
lung (ohne Nebenreaktionen):

1) 2 NO + O2

2 NO2

2)

2

SO2 + 2 NO2

2 SO3 + 2 NO

3)

2

SO3 + 2 H2O

2 H2SO4

Gesamtreaktion: 2 SO2 + 2 H2O + O2

2 H2SO4

Die Gleichgewichtskonstanten für die einzelnen Reaktionsschritte und die Ge-
samtreaktion sind:

c2 (NO )

K

2

1 =

c2 (NO)⋅ c(O )

2

2

2
c (SO ) ⋅c (NO)

K

3

2 =

2

2
c (SO2)⋅c (NO2)

c2 (H SO )

K

2

4

3 =

c2 (SO ) ⋅ c2 (H O)

3

2

2
c (H SO )

K

2

4
gesamt =

= K

2

2

1 · K2 · K3
c (SO2)⋅c (H2O)⋅c(O2)

13.3 Aktivitäten

Das Massenwirkungsgesetz gilt streng nur für ideale Verhältnisse wie verdünnte Lösungen (Konzentration < 0,1 mol · L–1). Die formale Schreibweise des Mas-

13.4 Beeinflussung von Gleichgewichtslagen

281
senwirkungsgesetzes kann aber auch für reale Verhältnisse, speziell für konzen-
trierte Lösungen beibehalten werden, wenn man anstelle der Konzentrationen die
wirksamen Konzentrationen, die sog. Aktivitäten der Komponenten, einsetzt.

In nicht verdünnten Lösungen beeinflussen sich die Teilchen einer Komponente
gegenseitig und verlieren dadurch an Reaktionsvermögen. Auch andere in Lösung
vorhandene Substanzen oder Substanzteilchen vermindern das Reaktionsvermö-
gen, falls sie mit der betrachteten Substanz in Wechselwirkung treten können.

Die dann noch vorhandene wirksame Konzentration heißt Aktivität a. Sie unterscheidet sich von der Konzentration durch den Aktivitätskoeffizienten f, der die Wechselwirkungen in der Lösung berücksichtigt:

Aktivität (a) = Aktivitätskoeffizient (f)·Konzentration (c):

a = f · c

(Die Einheit der Konzentration c ist mol · L–1)

Für c → 0 wird f →1.

Der Aktivitätskoeffizient f ist stets < 1. Der Aktivitätskoeffizient f korrigiert die Konzentration c einer Substanz um einen experimentell zu ermittelnden Wert

(z.B. durch Anwendung des Raoultschen Gesetzes, s. S. 183).

Formuliert man für die Reaktion AB

A + B das MWG, so muss man beim

Vorliegen großer Konzentrationen die Aktivitäten einsetzen:

c(A) ⋅ c(B)

a ⋅ a
f
c(A) f c(B)

= K

A

B

A

B

=

⋅

⋅ ⋅

K
c(AB)

c
geht über in
a
f

⋅

=
c(AB
a

AB

AB

)

Bei Gasen ersetzt man a durch f. f ist der Fugazitätskoeffizient.

13.4 Beeinflussung von Gleichgewichtslagen

13.4.1 Änderung der Temperatur

Bei Temperaturänderungen ändert sich der Wert der Gleichgewichtskonstante K
wie folgt:

Temperaturerhöhung (-erniedrigung) verschiebt das chemische Gleichgewicht
nach der Seite, auf der Produkte unter Wärmeverbrauch (Wärmeentwicklung)

entstehen. Anders formuliert:

Temperaturerhöhung begünstigt endotherme Reaktionen, Temperaturerniedrigung begünstigt exotherme Reaktionen, oder bei exothermen Reaktionen verschiebt eine Temperaturerhöhung das Gleichgewicht in Richtung der Edukte, bei
endothermen Reaktionen in Richtung der Produkte.

282

13 Chemisches Gleichgewicht (Kinetische Ableitung)

Beispiele:

1) Ammoniaksynthese nach Haber/Bosch:

p2

N

NH3

2 + 3 H2

2 NH3;

ΔH = –92 kJ;

Kp =

p

⋅ p3

N2

H2

Temperaturerhöhung verschiebt das Gleichgewicht auf die linke Seite (Edukte).

Kp wird kleiner. Das System weicht der Temperaturerhöhung aus, indem es die

Edukte zurückbildet, wobei Energie verbraucht wird („Flucht vor dem Zwang“).

Beachte: Druckerhöhung zeigt die entgegen gesetzte Wirkung. Links sind nämlich vier Volumenteile und rechts nur zwei. Das System weicht nach rechts aus.

2) Boudouard-Gleichgewicht. In allen Fällen, in denen CO und Kohlenstoff bei höheren Temperaturen als Reduktionsmittel eingesetzt werden, existiert das Boudouard-Gleichgewicht:

CO2 + C

2 CO;

ΔH = +173 kJ · mol–1

Die Lage des Gleichgewichts ist stark temperatur- und druckabhängig.

Dies sind Beispiele für das von Henry Le Chatelier und Ferdinand Braun (1884–

1888) formulierte

13.4.1.1 Prinzip von Braun und le Chatelier

„Prinzip des kleinsten Zwanges“:

Wird auf ein im Gleichgewicht befindliches System durch Änderung der äu-
ßeren Bedingungen (Konzentration, Druck, Temperatur) ein Zwang aus-
geübt, weicht das System diesem Zwang dadurch aus, dass sich das Gleich-
gewicht so verschiebt, dass der Zwang kleiner wird.

Oder kürzer:

Ein System im Gleichgewicht weicht einem äußeren Zwang so aus, dass dieser
abnimmt.

Die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstante von der Temperatur wird for-
melmäßig durch die Gleichung von van’t Hoff ( Jacobus Henricus van ’t Hoff, 1885) beschrieben:

0
dlnKp

ΔH

=

2
dT

RT

Kp = Gleichgewichtskonstante der Partialdrücke; ΔH0 = Reaktionsenthalpie bei 298 K und 1 bar, vgl. S. 252; R = allgemeine Gaskonstante; T = absolute Temperatur

13.5 Das Löslichkeitsprodukt

283

Die van’t Hoff sche Gleichung ( van’t Hoff sche Reaktionsisobare) erhält man durch Kombination der Gleichungen

ΔG0 = – R · T · ln Kp
s. S. 259
und

ΔG0 = ΔH0 – T · ΔS0
s. S. 257

13.4.2 Änderung von Konzentration bzw. Partialdruck bei
konstanter

Temperatur

Schreibt man für die Gleichgewichtsreaktion A + B

C die Massenwirkungs-
gleichung:

c(C)

p

C
c(A)⋅

= K
c(B)

c bzw. p ⋅

= K
p
p

A

B
so muss der Quotient immer den Wert K besitzen. Erhöht man c(A), muss
zwangsläufig c(C) größer und c(B) kleiner werden, wenn sich der Gleichge-
wichtszustand wieder einstellt. Da nun c(C) nur größer bzw. c(B) nur kleiner
wird, wenn A mit B zu C reagiert, verschiebt sich das Gleichgewicht nach rechts.

Das bedeutet: Die Reaktion verläuft durch Erhöhung der Konzentration von A bzw. B so weit nach rechts, bis sich das Gleichgewicht mit dem gleichen Zahlenwert für K erneut eingestellt hat. Eine Verschiebung der Gleichgewichtslage im gleichen Sinne erhält man, wenn man c(C) verringert.

Auf diese Weise lässt sich der Ablauf von Reaktionen beeinflussen.

Beispiele für die Anwendung auf Säure-Base-Gleichgewichte s. S. 223.

13.5 Das Löslichkeitsprodukt

Silberbromid AgBr fällt als gelber, käsiger Niederschlag aus, wenn man einer Lösung von KBr (K+Br–) Silbernitrat Ag+NO –

3 hinzufügt. Es dissoziiert nach

AgBr

Ag+ + Br–.

AgBr ist ein schwerlösliches Salz, d.h. das Gleichgewicht liegt auf der linken

Seite.

Schreibt man die Massenwirkungsgleichung:

c(Ag+ ) c(Br−

⋅

)

= K
c(AgBr)

c oder c(Ag+) · c(Br–) = c(AgBr) · Kc

gelöst

LpAgBr
so ist die Konzentration an gelöstem Silberbromid c(AgBr) in einer gesättigten Lösung konstant, weil zwischen dem Silberbromid in Lösung und dem festen Silberbromid AgBr(f), das als Bodenkörper vorhanden ist, ein dynamisches,

284

13 Chemisches Gleichgewicht (Kinetische Ableitung)

heterogenes Gleichgewicht besteht, das dafür sorgt, dass c(AgBr) konstant ist.

Man kann daher c(AgBr) in die Konstante K einbeziehen.

Die neue Konstante heißt das Löslichkeitsprodukt von AgBr.

Das Löslichkeitsprodukt ist temperaturabhängig!

c(Ag+) · c(Br–) = LpAgBr = 10–12,3 mol2 · L–2

Für eine gesättigte Lösung (mit Bodenkörper) ist:

c(Ag+) = c(Br–) = 10 12

− ,3 = 10–6,15 mol · L–1

Wird das Löslichkeitsprodukt überschritten, d.h. c(Ag+) · c(Br–) > 10–12,3 mol2 · L–2, fällt so lange AgBr aus, bis die Gleichung wieder stimmt. Erhöht man nur eine

Ionenkonzentration, so kann man bei genügendem Überschuss das Gegenion
quantitativ aus der Lösung abscheiden. Beispiel: Erhöht man die Konzentration von Br– auf c(Br–) = 10–2,3 mol · L–1, so fällt so lange AgBr aus, bis c(Ag+) = 10–10
mol · L–1 ist. Dann gilt wieder: c(Ag+) · c(Br–) = 10–10 · 10–2,3 = 10–12,3 mol2 · L–2.

13.5.1 Allgemeine Formulierung

Das Löslichkeitsprodukt Lp eines schwerlöslichen Elektrolyten AmBn ist definiert als das Produkt seiner Ionenkonzentrationen in gesättigter Lösung.

AmBn
m A+ + n B–

LpA B = cm(A+) · cn(B–) (mol · L–1)m+n
m
n

Das Löslichkeitsprodukt gilt für alle schwerlöslichen Verbindungen.

Beispiele von Löslichkeitsprodukten finden sich in Tabelle 30.

Tabelle 30. Löslichkeitsprodukte von schwerlöslichen Salzen bei 20 °C. Dimension für AmBn: (mol · L–1)m+n

AgCl

1,0 · 10–10

BaCrO4

2,4 · 10–10

Mg(OH)2

1,2 · 10–11

AgBr

5,0 · 10–13

PbCrO4

1,8 · 10–14

Al(OH)3

1,1 · 10–33

AgI

1,5 · 10–16

PbSO4

2,0 · 10–14

Fe(OH)3

1,1 · 10–36

Hg2Cl2

2,0 · 10–18

BaSO4

1,0 · 10–10

ZnS

1,0 · 10–23

PbCl2

1,7 · 10–5

CdS

8,0 · 10–27

Ag2S

1,6 · 10–49

HgS

2,0 · 10–52

13.6

Fließgleichgewicht

285

13.6 Fließgleichgewicht

Im Gegensatz zum vorstehend besprochenen chemischen Gleichgewicht ist ein
sog. stationärer Zustand oder Fließgleichgewicht („steady state“) dadurch gekennzeichnet, dass sämtliche Zustandsgrößen (Zustandsvariable), die den betref-
fenden Zustand charakterisieren, einen zeitlich konstanten Wert besitzen. Bildet sich z.B. in einem Reaktionssystem ein stationärer Zustand aus, so besitzt das

System eine konstante, aber endliche Gesamtreaktionsgeschwindigkeit, und die Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer sind konstant (dynamisches Gleichgewicht im offenen System).

Ein stationärer Zustand kann sich nur in einem offenen System ausbilden, s. S.

248. Der lebende Organismus ist ein Beispiel für ein offenes System: Nahrung
und Sauerstoff werden aufgenommen, CO2 und andere Produkte abgegeben. Es
stellt sich eine von der Aktivität der Enzyme (Biokatalysatoren) abhängige, sta-
tionäre Konzentration der Produkte ein. Dieses Fließgleichgewicht ist charakte-
ristisch für den betreffenden Stoffwechsel, s. Bücher der Biochemie.

14 Literaturauswahl und Quellennachweis

14.1 Große Lehrbücher

Cotton, F.A., Wilkinson, G.: Advanced Inorganic Chemistry. New York: Interscience Publishers.

Emeléus, H.J., Sharpe, A.G.: Modern Aspects of Inorganic Chemistry. London: Routledge

& Kegen Paul.

Greenwoodn N.N., Earnshaw A.: Chemistry of the Elements. Pergamon Press.

Heslop, R.B., Jones, K.: Inorganic Chemistry. Elsevier.

Hollemann, A.F., Wiberg, E.: Lehrbuch der anorganischen Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Huheey, I.E., Keiter, E.A. u.a.: Anorganische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Lagowski, J.J.: Modern Inorganic Chemistry. New York: Marcel Dekker.

Purcell, K.F., Kotz, J.C.: Inorganic Chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders.

Riedel,E.: Anorganische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Riedel,E. Hrsg.: Moderne Anorganische Chemie, Berlin: Walter de Gruyter.

14.2 Kleine Lehrbücher

Cotton, F.A., Wilkinson, G.: Basic inorganic chemistry. New York: John Wiley & Sons.

Gutmann/Hengge: Allgemeine und anorganische Chemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Jander, G., Spandau, H.: Kurzes Lehrbuch der anorganischen und allgemeinen Chemie.

Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Kaufmann, H.: Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie. Basel:

Birkhäuser.

Mortimer, Ch.E., Müller, U.: Chemie. Stuttgart: Thieme.

Riedel, E.: Allgemeine und Anorganische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7_14, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

288

14 Literaturauswahl und Quellennachweis

14.3 Darstellungen der allgemeinen Chemie

Becker, R.S., Wentworth, W.E.: Allgemeine Chemie. Stuttgart: Thieme.

Blaschette, A.: Allgemeine Chemie. Frankfurt: Akademische Verlagsgesellschaft.

Christen, H.R.: Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie. Aarau und Frankfurt: Sauerländer-Salle.

Dickerson/Gray/Haight: Prinzipien der Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Fachstudium Chemie, Lehrbuch 1 - 7. Weinheim: Verlag Chemie.

Gründler, W., et al.: Struktur und Bindung. Weinheim: Verlag Chemie.

Heyke, H.E.: Grundlagen der Allgemeinen Chemie und Technischen Chemie. Heidelberg: Hüthig.

Sieler, J., et al.: Struktur und Bindung – Aggregierte Systeme und Stoffsystematik. Weinheim: Verlag Chemie.

14.4 Physikalische Chemie

Barrow, G.M.: Physikalische Chemie. Braunschweig: Vieweg.

Brdicka, R.: Grundlagen der Physikalischen Chemie. Weinheim: Wiley-VCH.

Ebert, H.: Elektrochemie. Würzburg: Vogel.

Hamann/Vielstich: Elektrochemie. Weinheim: Wiley-VCH.

Moore, W.J., Hummel, D.O.: Physikalische Chemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Näser, K.-H.: Physikalische Chemie. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoff-industrie.

Wagner, W.: Chemische Thermodynamik. Berlin: Akademie-Verlag.

Wiberg, E.: Die chemische Affinität. Berlin: Walter de Gruyter.

14.5 Monographien über Teilgebiete

Bailar, J.C.: The chemistry of coordination compounds. New York: Reinhold Publishing Corp.

Bell, R.P.: Säuren und Basen. Weinheim: Verlag Chemie.

Chemische Kinetik. Fachstudium Chemie. Bd.6. Weinheim: Verlag Chemie.

Büchner, Schliebs, Winter, Büchel: Industrielle Anorganische Chemie. Verlag Chemie, Weinheim.

Emsley, J.: Die Elemente. Berlin: Walter de Gruyter.

Evans, R.C.: Einführung in die Kristallchemie. Berlin: Walter de Gruyter.

14.5 Monographien über Teilgebiete

289

Gillespie, R.J.: Molekülgeometrie. Weinheim: Verlag Chemie.

Gray, H.B.: Elektronen und chemische Bindung. Berlin: Walter de Gruyter.

Greenwood, N.N.: Ionenkristalle, Gitterdefekte und nichtstöchiometrische Verbindungen.

Weinheim: Verlag Chemie.

Grinberg, A.A.: The Chemistry of Complex Compounds. London: Pergamon Press.

Hard, H.-D.: Die periodischen Eigenschaften der chemischen Elemente. Stuttgart: Thieme.

Hiller, J.-E.: Grundriss der Kristallchemie. Berlin: Walter de Gruyter.

Homann, Kl.H.: Reaktionskinetik. Darmstadt: Steinkopff.

Kehlen, H., Kuschel, Fr., Sackmann, H.: Grundlagen der chemischen Kinetik. Braunschweig: Vieweg.

Kettler, S.F.A.: Koordinationsverbindungen. Weinheim: Verlag Chemie.

Klapötke, T.M., Tornieporth-Oetting, I.C.: Nichtmetallchemie. Weinheim: Verlag Chemie Kleber, W.: Einführung in die Kristallographie. Berlin: VEB Verlag Technik.

Kober, F.: Grundlagen der Komplexchemie. Frankfurt: Salle + Sauerländer.

Krebs, H.: Grundzüge der Anorganischen Kristallchemie. Stuttgart: Enke.

Kunze, U.R.: Grundlagen der quantitativen Analyse. Stuttgart: Thieme.

Latscha, H.P., Klein, H.A.: Analytische Chemie. Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Latscha, H.P., Schilling, G., Klein, H.A.: Chemie-Datensammlung. Berlin – Heidelberg –

New York: Springer.

Lieser, K.H.: Einführung in die Kernchemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Powell, P., Timms, P.: The Chemistry of the Non-Metals. London: Chapman and Hall.

Schmidt, A.: Angewandte Elektrochemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Steudel, R.: Chemie der Nichtmetalle. Berlin: Walter de Gruyter.

Tobe, M.L.: Reaktionsmechanismen der anorganischen Chemie. Weinheim: Verlag Che-
mie.

Verkade, John G.: A Pictorial Approach to Molecular Bonding. Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Weiss, A., Witte, H.: Kristallstruktur und chemische Bindung. Weinheim: Verlag Chemie.

Wells, A.F.: Structural Inorganic Chemistry. Oxford: University Press.

West, A.R.: Grundlagen der Festkörperchemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Winkler, H.G.F.: Struktur und Eigenschaften der Kristalle. Berlin Heidelberg New York: Springer.

290

14 Literaturauswahl und Quellennachweis

14.6 Stöchiometrie

Kullbach, W.: Mengenberechnungen in der Chemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Nylen, P., Wigren, N.: Einführung in die Stöchiometrie. Darmstadt: Steinkopff.

Wittenberger, W.: Rechnen in der Chemie. Wien: Springer.

14.7 Nachschlagewerke und Übersichtsartikel

Adv. Inorg. Chem. Radiochemistry. New York: Academic Press.

Aylward, G.H., Findlay, T.J.V.: Datensammlung Chemie. Weinheim: Verlag Chemie.

Chemie in unserer Zeit. Weinheim: Verlag Chemie.

Comprehensive inorganic chemistry. New York: Pergamon Press.

Fachlexikon ABC Chemie. Frankfurt: Harri Deutsch.

Gmelin Handbuch-Bände der Anorganischen Chemie. Berlin Heidelberg New York: Springer.

Halogen Chemistry (Gutmann, V., Ed.). New York: Academic Press.

Harrison, R.D.: Datenbuch Chemie Physik. Braunschweig: Vieweg.

Kolditz, L., Hrsg.: Anorganikum. Weinheim: Wiley-VCH.

Progress in Inorganic Chemistry. New York: John Wiley & Sons.

Römpps Chemie-Lexikon. Stuttgart: Franckh’sche Verlagshandlung.

Außer diesen Büchern wurden für spezielle Probleme weitere Monographien benutzt. Sie können bei Bedarf im Literaturverzeichnis der größeren Lehrbücher gefunden werden.

15 Abbildungsnachweis

Die in der rechten Spalte aufgeführten Abbildungen in diesem Buch wurden, zum Teil mit Änderungen, den nachstehenden Werken entnommen:

Brdicka, R.: Grundlagen der Physikalischen Chemie. Berlin:

Abb. 99

VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1968.

Christen, H.R.: Grundlagen der allgemeinen und anorgani-

Abb. 17, 20, 24, 26, 36,
schen Chemie. Aarau – Frankfurt a.M.: Sauerländer-Salle

41, 42, 58, 109

1968.

Christen, H.R.: Grundlagen der organischen Chemie. Aarau –

Abb. 88, 89

Frankfurt a.M.: Sauerländer-Diesterweg-Salle 1970.

Fluck, E., Brasted, R.C.: Allgemeine und Anorganische Che-

Abb. 4, 29, 103
mie. In: Uni-Taschenbücher, Bd.53. Heidelberg: Quelle &

Meyer 1973.

Gillespie, R.J.: Molekülgeometrie. Weinheim: Verlag Chemie

Tab. 3

1975.

Gray, H.B.: Elektronen und Chemische Bindung. Berlin –

Abb. 46, 47, 51

New York: de Gruyter 1973.

Hiller, J.-E.: Grundriß der Kristallchemie. Berlin: de Gruyter

Abb. 38, 39, 93, 95

1952.

Hofmann-Rüdorff: Anorganische Chemie. Braunschweig:

Abb. 71, 72

Vieweg.

Hollemann, A.F., Wiberg, E.: Lehrbuch der anorganischen

Abb. 18, 21, 119

Chemie. 81.-90. Aufl. Berlin; de Gruyter 1976.

Jander, G., Jahr, K.F., Knoll, H.: Maßanalyse. In: Sammlung

Abb. 123, 127

Göschen, Bd.221/221a. Berlin: de Gruyter 1966.

Jander, G., Spandau, H.: Kurzes Lehrbuch der anorganischen

Abb. 108
und allgemeinen Chemie. Berlin – Heidelberg – New

York: Springer 1977

Krebs, H.: Grundzüge der Anorganischen Kristallchemie.

Abb. 68

Stuttgart: F. Enke.

H.P. Latscha et al., Allgemeine Chemie, 10. Aufl., Springer-Lehrbuch,

DOI 10.1007/978-3-642-17523-7, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

292

15 Abbildungsnachweis

Lieser, K.H.: Einführung in die Kernchemie. Weinheim:

Tab. 4

Verlag Chemie 1969.

Mortimer, C.-E.: Chemie. Das Basiswissen der Chemie in

Abb. 1, 5, 25, 28, 33, 34,

Schwerpunkten. Übersetzt von P. Jacobi und J. Schweizer.

35, 37, 44, 56, 57, 97a,

Stuttgart: Thieme 1973.

98

Schmidt, M.: Anorganische Chemie. Mannheim: Bibliogra-

Tab. 5
phisches Institut.

Steudel, R.: Chemie der Nichtmetalle. Berlin – New York: de

Abb. 12b, 61

Gruyter 1974.

Sutton, L.E.: Chemische Bindung und Molekülstruktur.

Abb. 8, 9

Übertragen von E. Fluck. Berlin – Göttingen – Heidel-
berg: Springer 1961.

Winkler, H.G.F.: Struktur und Eigenschaften der Kristalle.

Abb. 27, 31, 32, 40, 66,

Berlin – Göttingen – Heidelberg: Springer 1955.

67, Tab. 9

Weitere Abbildungen stammen aus Vorlesungsskripten von H.P. Latscha. Einige davon wurden — mit zum Teil erheblichen Veränderungen — den im Literaturverzeichnis aufgeführten Büchern und Zeitschriften entnommen.

16 Sachverzeichnis
absolute

Analyse 55

– Atommasse 12
angeregter Zustand 24,86

– Temperatur 163

Anion 48,71
absoluter Nullpunkt 163

– basen 233

Absorptionsspektrum 24,145

– säuren 233

Acetatpuffer 241
anisotrop 158

Acetylen 91,126

Anode 215

Actinium-Reihe 20

Anolyt 207

Actinoid 47

Antifluorid-Gitter 76

Aerosol 175,199

Antipode 135

Aerosol 199

Äquivalent

Aggregatszustand 155ff,172

– dosis 17

Akkumulator 215,217

– konzentration 59,62
aktivierter Komplex 273

– stoffmenge 59

Aktivierungs

– zahl 59

– analyse 21

Äquivalenzpunkt 236

– energie 273

Arrhenius-Gleichung 270

– enthalpie 273

Assoziation 117,119

Aktivität 282ff

Aston-Regel 11

Aktivitätskoeffizient 283

Atom 6,9

Akzeptor-Bindung

– -% 61

–, π 129,150

– -Art 10

Alaun 121

– aufbau 44

Alkali-Mangan-Zelle 216

– bindung 80

Alkalimetall 46

– gas 173
alkalisch 226

– gitter 160
alkalische Zelle 217

– hülle 9
allgemeine

– hypothese 6,7

– Gasgleichung 163ff

– kern 9

– Gaskonstante 164,212,257,271,284

– masse 11ff

Altersbestimmung 20

– modell 23ff

Amalgamverfahren 192

– orbital 27ff
ambident 137

– radien 44,48

Ammoniak 244

– spektren 24

– -Molekül 88ff
atomare Masseneinheit 57

– synthese 284

Aufbauprinzip 40
amorph 155

Aufenthaltswahrscheinlichkeit 26

Ampholyt 224

Ausbeuteberechnung 68
amphotere Substanz 224

Ausgangsstoffe 56
amu 11

Austenit 115

16

294

Sachverzeichnis

Autoprotolyse 225

Boudouard-Gleichgewicht 284

Avogadrosche

Boyle-Mariotte-Gesetz 161

– konsatnte 57

Boyle-Temperatur 165

– Zahl 57

Brackett-Serie 23

Azeotrop 197

Bravais-Gitter 157
azeotropes Gemisch 197

Brennstoffzelle 216

Brønsted-Base 223

Brønsted-Säure 223

Bahndrehimpuls 23,26

Brownsche Molekularbewegung

Balmer-Serie 22

160,168,172

Base 223

Bruttoformel 55

- konstante 228

–, schwache 228

Cadmiumchlorid-Gitter 79

–, sehr verdünnte schwache 230

Calcit-Struktur 77

–, starke 228

Calciumfluorid 76

Basenstärke 227

Carbid 106
basisch 226

Carbonat 71,233

Batterie 215

Carbonyl 127

Becquerel (Bq) 16

Cäsiumchlorid 76

Bezugselektrode

Chalkogen 46

Bicarbonatpuffer 240

Charge-transfer-Komplexe 127
bimolekular 269

Chatelier-Braun-Prinzip 284

Bindigkeit 93

Chelat

Bindung

– effekt 124

–, σ- 88,148,150

– komplex 123

–, π- 91;148,150

– ligand 123

–, Atom 80
chemische

–, Elektronenpaar 80

– Bindung 71

–, heteropolare 71

– Elemente 3

–, homöopolare 80

– Grundgesetze 3

–, ionische 71

Chinhydronelektrode 221

–, Komplex 138,147ff
chiral 135

–, koordinative 138

Chiralität 135

–, kovalente 78,80ff

Chlor

–, metallische 79,101

– alkalielektrolyse 191

–, schwache 116

– knallgasreaktion 276

– van der Waalssche 118

– wasser 221

–, Wasserstoffbrücken 116
cis

Bindungsart 71

– -trans-Isomerie 133

Bindungsenergie 96

– -Konfiguration 133

Bindungsgrad 94

Claus-Prozess 222

Bindungsisomerie 137

Cluster 130

Bindungslänge 96

Cobalt-Isotop 16

Bindungsordnung 94

Coulomb 17

Bleiakku 217

– potenzial 35

Blut, Puffersysteme im 240

Coulombsche Anziehungskraft

Bohrscher Atomradius 24

23,72,179

Bohrsches-Modell 23

Coulombsches Gesetz 72,118

Borid 106

Cristobalit 56,77

Bose-Einstein-Kondensat 172

Curie (Ci) 16

16

Sachverzeichnis

295

Dalton 11

– mischkristall 106

– sches Gesetz 165

– struktur 106

Dampfdruck 170
einsames, freies Elektronenpaar 86

– erniedrigung 183
einzähnig 122ff,

Daniell-Element 206,261

Eisen-Kohlenstoff-System 114

Deuterium 13,16
elektrochemische

Dialyse 187

– Korrosion 218

– geschwindigkeit 187

– Spannungsreihe 208

– koeffizient 187

Elektrode 191
diamagnetisch 144

– 2. Art 220

Diaphragma 192,207

– prozess 191

– -Verfahren 192

Elektrode 206

Diastereomer 135

Elektrolyse 191

Dibenzolchrom 126

Elektrolyt 189,215

Dielektrizitätskonstante 72,179

–, echter 190

Diffusion 168,185

– lösung 189

Dipol 178

–, potentieller 190

– -Dipol-Wechselwirkung 118

–, schwacher 190

– moment 118,178

–, starker 190

Dispersions
elektrolytische

– kraft 118

–, Dissoziation 189

– mittel 198

–. Raffination 193

Disproportionierung 222
elektromotorische Kraft 207

Disproportionierungsreaktion 221

Elektron 9,38

Dissoziation

Elektronegativität 51,79

–, elektrolytische 189

Elektronen

– grad 189

– abgabe 203

– konstante 151,189

– affinität 49

Dissoziationsisomerie 137

– aufnahme 203
divariant 177

– dichte 81

Dodekaeder 99

– dichteverteilung 27,84

Doppelbindung 91

– gas 102

Doppelbindungs

– hülle 9,21

– charakter 97

– konfiguration 37,46

– regel 95

– schale 44

Dosimetrie 17

– spin 29

Dreifachbindung 98

– verschiebung 204
dynamisches Gleichgewicht 279

– übergang 25
dystektischer Punkt 111

–, ungepaarte 95

– zahl 37
edel 211

– zustand 36

Edelgas 46

Elektronenpaar

Edelgaskonfiguration 46,71

– Abstoßungsmodell 97

Edelgasregel 138

– -Akzeptor 138

Effusion 168

– bindung 80,85,180

Eigenfunktion 27

– -Donator 138

Eigenleitung 104

–, freies 86

Eigenwert 27

–, nichtbindendes 86
einkernig 123,127,128

Elektrophil 244

Einlagerungs

Elektrophorese 191

16

296

Sachverzeichnis

Element 3ff

Fermionen-Kondensation 173

– familie 44

Ferrit 115

– symbol 11

Ferrocen 126

– verbreitung 4
fester Zustand 3,155

Elementarteilchen 9

Festpunkt 159,161

Elementarzelle 112,156

Feststoff 155

Ellipsenbahn 26

Fließgleichgewicht 287

Emissionsspektrum 22,24

Fluor 51

EMK 207,261
flüssiger Zustand 3,155,169ff
empirische Formel 68

Flüssigkeit 155

Emulsion 199
fraktionierte Destillation 195

Enantiomer 135
freie
endergonisch 259

– Aktivierungsenergie 274
endotherm 181,253

– Elektronen 26,173

Energetik 249

– Elektronenpaar 86,122

Energie

– Enthalpie 119,151,180,213,254ff

– band 102

– reaktionsenthalpie 274

– barriere 270

Freiheitsgrad 176

– diagramm 273

Frequenz 25

– dosis 17

Fugazitätskoeffizient 283

– dosisrate 17

– erhaltungssatz 249,252

– niveau 24,440ff,94,103

Galvanisches Element 206,215

– niveauschema 14

Gas 155

– profil 272

– gleichung 163ff,253
entartet 36

– gesetz 161,164

Enthalpie 250

– konstante 164,212,257,271,284

–, freie 254ff

– mischung 165,175,275

Entropie 256ff
gasförmiger Zustand 3,155,160

– änderung 256

Gay-Lussac-Gesetz 162

Enzym 272

Gefrierpunkt 171

Erdalkalimetall 46

– erniedrigung 184

Erdmetall 46

Geiger-Müller-Zählrohr 16

Erstarrungs
gekoppelte Reaktion 282

– enthalpie 159

Gel 200

– punkt 159
geometrische Isomerie 133

– wärme 159

Geschwindigkeits

Ethan 89

– gleichung 264

Ethen 90

– konstante 264

Ethin 91

– verteilung 171,172

Eutektikum 110

Gesetz
eutektische Legierung 109

– der Erhaltung der Elemente 6
eutektischer Punkt 110

– der konstanten Proportionen 5,6
exergonisch 259

– der multiplen Proportionen 5,69
exotherm 181,253

– von Avogadro 5

Explosion 277

– von Boyle und Mariotte 161

– von Dalton 165

Faraday-Tyndall-Effekt 198

– von der Erhaltung der Masse 5

Farbindikator 242

– von Gay-Lussac 5,162

Fe–C-System 114

– von Graham 168

Feldstärkeparameter 143

– von Henry-Dalton 188

16

Sachverzeichnis

297

Gewichtsprozent 60

Hess’scher-Wärmesatz 253

Gibbs-Helmholtz-Gleichung
heterogene

181,258ff

– Gemische 177

Gibbs-Phasen

– Stoffe 177

– gesetz 176
high spin 144

– regel 176
homogene

Gillespie-Nyholm-Theorie 97

– Gemische 178

Gitterenergie 74

– Stoffe 177

Gittertyp 75,160

HSAB-Konzept 148,246

Glaselektrode 219

Hume-Rothery

Gleichgewicht 279

– -Phasen 112

Gleichgewichts

– -Regel 113

– abstand 72

Hundsche-Regel 36,83,103

– konstante 280
hybridisieren 87

– lage 281,283

Hybrid-Orbitale 87ff

– zustand 72

Hydrathülle 181

Gramm

Hydrations

– Atom 57

– energie 180

– Molekül 58

– enthalpie 180

Graphit 115

Hydratisomerie 137

Gray (Gy) 17

Hydrid 106,201

Grenzstruktur 97

Hydrolyse 183

Grundgesetze, chemische 4

Hydronium-Ion 225

Grundzustand 24,86
hydrophil 123,180,199

Gruppen (PSE) 44
hydrophob 180,199

Hydroxid 71

Halbkette 206

Halbleiter 104
ideale Lösung 194

Halbmetall 3,52
ideales Gas 58
halbmetallische Phase 114

Ikosaeder 99

Halbneutralisationspunkt 237

Halbwertszeit 266

Indikator 242

–, effektive 17

Inhibition 271

Halbzelle 206

Inhibitor 276

Halogen 46

Initiator 276

Halogenid 71

Innere Energie 249

Hamilton-Operator 27
intermetallische
harte

– Phase 111

– Base 246

– Verbindung 111

– Säure 246
intermolekular 117

Hauptgruppenelement 46
intramolekular 117

Hauptquantenzahl 24ff

Inversion 270

Hauptsatz

Iod-Isotop 16

–, I. 249

Ionen 48

–, II. 254

– beziehung 71

–, III. 257

– bindung 79

Heisenbergsche Unschärferelation 26

– charakter 52

Hemmungserscheinung 211

– -Dipol-Wechselwirkung 118

Henderson-Hasselbalch-Gleichung

– dosis 17

238ff

– dosisrate 17

Henry-Dalton-Gesetz 188

– gitter 74,160

16

298

Sachverzeichnis

– gleichung 204

Kelvin 256

– ladung 17,59

Kernkräfte 12

– produkt des Wassers 225

Kernladungszahl 39

– radius 48

Kernregel 11

Ionisationsisomerie 137

Ketten

Ionisierungs

– länge 276

– energie 49ff

– reaktion 276

– potenzial 49ff

– start 276
irreversibel 255

– träger 276
isobar 250

Kinetik 263

Isobare 11
kinetisch
isoelektrischer Punkt 200

– gehemmt 275

Isolator 103,104,114

– instabil 151

Isomerie 133ff

– kontrolliert 275

–, Bindungs 137

– stabil 151

–, cis-trans- 133
kinetische Energie 170

–, Dissoziations 137

Knotenebene 30

–, Hydrat 137

Knotenfläche 31,33,84

–, ionisations 137

Koagulation 199

–, optische 135

Kochpunkt 171

–, Salz 137

Kohäsionskraft 169

–, Spiegelbild 135

Kohlensäure-Hydrogencarbonat-Puffer

–, Stereo- 133

240

–, Struktur 136

Kohlenstoff-Isotop 12,16,20
isotherm 251,255,256
kolloide Lösung 198

Isotherme 162,165,167

Komplex 121
isotonisch 186

–, π 126

Isotop 10ff

–, aktivierter 273

–, Trennung 14

– bildung 121

Isotopieeffekt 13

– bildungskonstante 151
isotrop 155

– bildungsreaktion 150

– bindung 138,148

Jahn-Teller

–, Nomenklatur der 151

– -Effekt 146

– stabilitätskonstante 151

– -Stabilisierung 146

– zerfallskonstante 151

Komponente 176

Kalloid 198ff

Komproportionierung 222

Kalomel-Elektrode 220

Kondensations

Kanalstrahl 38

– enthalpie 170

Katalysator 271

– kurve 195

– selektivität 272

Konfiguration 121

Katalyse 271
konjugiertes Redoxpaar 204

–, homogene 271

– Säure-Base-Paar 224

–, heterogene 271

Konstitutionsformel 55

Kathode 215

Kontaktgift 272

Kathodenstrahl 38

Konzentrations

Katholyt 207

– maße 58

Kation 47ff,71

– kette 215

– base 234

Koordinations

– säure 233

– -Isomerie 136

16

Sachverzeichnis

299

– stelle 121ff,133

Linearkombination 81ff

– zahl 73,121,131

Linienspektrum 21
koordinative Bindung 138
lipophil 123,180
korrespondierende

Liquiduskurve 108

– Base 224

Lithium-Ionenakku 217

– Säure 224

Lokalelement 218

Korrosion 218

Lösemittel 178
kovalente Bindung 78,80ff

–, polare 178

Kristall

–, unpolar 180

– gitter 156ff

Löslichkeit 182

– klasse 158

Löslichkeits

– struktur 76

– koeffizient 188

– system 156

– produkt 285

Kristallfeld

Lösung 175,177

– -Stabilisierungs-Energie 143

–, echte 178,180

– -Theorie 141

–, ideale 194
kristallin 155

–, isotonische 186
kristalliner Stoff 156

–, kolloide 178,198
kritischer Punkt 167

–, nichtideale 196

Kronenether 123

Lösungsgleichgewicht 188

Kryohydrat 110

Lösungsmittel 178
kryohydratischer Punkt 110

Lösungsvorgang 180,183
kubisch
low spin 144

Kugelpackung

Lyman-Serie 22

–, hexagonal-dichteste 104
lyophil 199

–, kubisch-dichteste 104
lyophob 199

–, innenzentrierte 104

–, raumzentrierte 104
magnetische Quantenzahl 26ff

Kupfer-Raffination 193

Martensit 115

Massen

Ladung 178

– anteil 60

Ladungszahl 11

– bruch 60

Lanthanoid 47

– defekt 12

Laves-Phase 113

– prozent 60

LCAO-Methode 81

– spektrometer 14

Leclanché-Element 215

– wirkungsgesetz 279ff

Ledeburit 115

– zahl 10ff

Legierung 107

Maßlösung 236

Leitfähigkeit

Materie 3,155

–, elektrische 103

Mattauch-Regel 11

–, metallische 103

Mehrelektronenatom 35

Leitungsband 103

Mehrfachbindung 90,98

Lewis
mehrkernig 123,127,128,130

– -Base 244

Mehrstoffsystem 175

– -Säure 244
mehrwertige

– -Theorie 244

– Base 233

Ligand 121

– Säure 231

Ligandenfeld
mehrzähnig 122ff,136

– -Stabilisierungs-Energie 143

Mesomerie 96

– -Theorie 141

Messing 112

16

300

Sachverzeichnis

Metall 3

Neutral

– -Metalloxid-Elektrode 221

– punkt 236

– gitter 104,160

– säure 223

Metallatomrumpf 102

Neutralisationsreaktion 234
metallische

Neutron 38

– Bindung 101

Neutronen 9

– Phase 112

– quelle 15
metallischer Charakter 52,210

– strahlen 15
metastabil 275

– Zahl 10

Methan-Molekül 86

Ni-As-Phase 114

Misch
nichtideale Lösung 196

– element 10ff

Nichtleiter 104

– kristall 107

Nichtmetall 3

Mischbarkeit, Legierung 107
nichtmetallischer Charakter 52

Mischungslücke 111,197
nichtwässriges System 243

MO

Nickel-Cadmium-Batterie 216

– -Bindungstheorie 80,147

Nickeltetracarbonyl 139

– -Theorie 80,102,147

Nitrid 106

Mol 57,62

Niveau 29

– % 61
nonvariant 177

– masse 165,186

Normal

– volumen 58

– bedingung 208

– zahl 59,273

– potenzial 205,208,210

Molalität 59

– reaktionsarbeit 255

Molarität 59

– reaktionsenthalpie 253

Molekül 55

– reaktionsentropie 258

– gitter 160

– wasserstoffelektrode 207

– masse 57

Normalität 60

Molekularität 268

Normvolumen 58

Molekülorbital

Nucleonen 9

–, π 84

– zahl 10ff

–, σ 84

Nucleophil 129,244

–, bindendes 82;148

Nuclid 10ff

–, antibindendes 82,148

– gemisch 11

–, nichtbindendes 83,148

– verhältnis 20

– theorie 80,102,147

Molenbruch 61

Oberflächenspannung 169
monoklin 157,158

Oktaeder 99
monomolekular 268

– lücke 106

MWG 279
oktaedrisches Umgebung 142

Oktettaufweitung 95

Natriumchlorid-Gitter 73,76

Oktettregel 94

Nebengruppenelement 46
optische Isomerie 135

Nebenquantenzahl 26ff

Orbital

Neptunium-Reihe 20

–, s 30

Nernst

–, p 30

– -Gleichung 211,215

–, d 31

– -Verteilungssatz 188

Ordnungszahl 11,39

– -Wärmesatz 257
orthorhombisch 115
neutral 47,124,152,226

Osmose 185

16

Sachverzeichnis

301
osmotischer Druck 185

Prinzip des kleinsten Zwangs 284

Ostwaldsches-Verdünnungsgesetz

Produkt 56

190,235

Promille 61

Oxidation 203

Promotionsenergie 86

Oxidations

Promovierungsenergie 86

– mittel 205

Protolyse 223,228ff

– stufe 47,203

– gleichgewicht 224

– zahl 47,201

– grad 235

Oxide 71

– konstante 225,227

– reaktion 233

Parallelreaktion 274

Proton 9ff,38
paramagnetisch 95,144

Protonen

Partialladung 179

– akzeptor 223

Paschen-Serie 23

– donator 223

Passivierung

– zahl 10

Pauli
pseudo-monomolekular 270

– -Prinzip 35,83,103

Pseudo-Ordnung 270

– -Verbot 35

Puffer 239

Peptisation 199

– bereich 240

Periode (PSE) 44

– gleichung 238

Periodensystem der Elemente (PSE)

– kapazität 240

39ff,45

–lösung 238ff

Periodizität 48

– system 239

Perlit 115

Pufferungskurve 238

Perowskit-Struktur 77

Pyrophosphorsäure 56

Pfeffersche-Zelle 185

Pfund-Serie 23

Quantenzahl 24ff

Phase 175

– Haupt 24ff

–, intermetallische 111

– Neben 26ff

Phasen

– magnetische 26ff

– diagramm 175

– Spin 29ff

– gesetz 176

Quantisierungsbedingung 23
pH-Messung 219,242

Quecksilberbatterie 216

Phosphatpuffer 240

Phosphor–Isotop 16

Racemat 135

Photon 24
racemisches Gemisch 135
pH-Wert 219,223,226

Rad (rd) 17
physiologisches Puffersystem 240

Radialteil 29,32ff
planar-quadratisch 142

Radikal 95

Planksches Wirkungsquantum 23
radioaktive

Plasma 173

– Gleichgewicht 20

Polardiagramm 30

– Indikator 21
polare Lösemittel 178,180

– Strahlung 14ff

Polarimeter 135

– Verschiebungssatz, 1. 15

Polarisationsebene 135

– Verschiebungssatz, 2. 15

Polarisierbarkeit 78,118

– Zerfallsgeschwindigkeit 14

Polarkoordinate 27ff

– Zerfallsreihe 20
ppb (parts per billion) 61

Radioaktivität 14ff

Primärelement 215

Radiocarbonmethode 20

Prinzip der elektrischen Neutralität 74

Raffination 193

16

302

Sachverzeichnis

Raoultsches-Gesetz 183,194,283

Salz 74,223

Raumgitter 55

– brücke 207

– gruppe 157

– isomerie 207

Reaktion

Sandwich-Verbindung 126

–, einfache 263,281

Sättigungsdampfdruck 170

– erster Ordnung 265
sauer

–, gekoppelte 282

Säure 223

– nullter Ordnung 265

– -Base-Gleichgewicht 224

– zweiter Ordnung 266

– -Base-Reaktion 243

Reaktions

– anhydrid 53

– enthalpie 252

– exponent

– geschwindigkeit 263ff,279

– katalyse

– gleichung 56

– konstante

– kette 266

–,schwache 228

– kontrolle 274

–, sehr verdünnte schwache 230

– mechanismus 266

– stärke 227

– ordnung 264

–,starke 228

– richtung 210

Schale 29

– schritt 276,282

–, innere 46

– wärme 252

Schaum 199
reales Gas 161

Schichtengitter 79

Redox

Schmelz

– elektrode 221

– diagramm 111

– gleichung 204

– elektrolyse 193

– paar 204,208

– enthalpie 159

– potenzial 207

– punkt 159

– reaktion 204

– wärme 159

– reihe 209

Schmiedeeisen 116

– system 201,204

Schrödinger-Gleichung 27ff,81

– vorgang 204ff

Reduktion 203

Schutzkolloid 200

Reduktionsmittel 205
seigern 108

Reinelement 10ff

Sekundärelement 215

Reinheitskriterium 178

Seltene Erde 47

Reinsubstanz 177,178

Serien
relative Atommasse 12

– grenze 22
rem 17

– spektrum 22
repräsentatives Element 46

Siede

Resonanz 96

– diagramm 194

– energie 97

– intervall 194

Resublimation 155

– kurve 195
reversibel 255

– punkt 171

RGT-Regel 271

– punktserhöhung 184
rhomboedrisch 157,158

Sievert (Sv) 17

Röntgen (R) 17

Silber/Silberchlorid-Elektrode 220

– spektrum 39

Siliciumdioxid 56

Rose-Metall

Sol 199
rotationssymmetrisch 84

Soliduskurve 108

Rotnickelkies-Gitter 79ff

Solvathülle 180

Rutil 76

Solvations

Rydberg-Konstante 22,39

– energie 180

16

Sachverzeichnis

303

– enthalpie 180

System

Spannungsreihe 208

–, abgeschlossenes 249

Spektralgebiet 22

–, geschlossenes 249
spektrochemische Reihe 143

–, metastabiles 275

Spiegelbildisomerie 135

–, nichtwässriges 243

Spin

–, offenes 249

–, antiparalleler 103

Szintillationszähler 16

– paarungsenergie 145

– quantenzahl 29

Tammann-Regel 111

Spinellstruktur 77

Taschenlampenbatterie 215

Stabilitätskonstante 151

Tempern 109

Stahl 116

Tetraederlücke 106

Standard
tetraedrische Umgebung 142

– -Bedingung 253
tetragonal 142

– reaktionsenthalpie 253
thermische Bewegung 160

– reaktionsentropie 258

Thermodynamik 249

– zustand 255

–, I. Hauptsatz 249
stationärer Zustand 24,287

–, II. Hauptsatz 254

Stereoisomerie 133

–, III. Hauptsatz 257

Stickstoff-Molekül 91
thermodynamisch

Stöchiometrie 67

– kontrolliert 275

Stoffmenge 58

– stabil 151

Stoffmengen

Thorium-Reihe 20

– anteil 61,184

Titration 236

– einheit 62

Titrations

– konzentration 59

– grad 236,237

Stoffportion 58,59

– kurven 236

Störstellenleitung 104
trans

Strahlung 14

– -Effekt 134

–, α 14

– -Konfiguration 133

–, β 15

Triebkraft 213,254

–, γ 15
triklin 157,158

–, Neutronen 15
trimolekular 269

–, radioaktive 14

Tripelpunkt 175,177

Strahlungsquelle 21

Tritium 13,16

Stromschlüssel 207

Trockenbatterie 215

Strukturformel 55

Tyndall-Effekt 198

Strukturisomerie 136

subatomare Teilchen 9

Übergangselement 41,46

Sublimation 155

–, innere 47

Substitutionsmischkristall 107

Übergangszustand 155,273

Sulfat 71

Überspannung 191

Sulfid 71

Überstrukturphase 109

Summenformel 55
unedel 210

Supersäure 245
ungesättigte Verbindung 90

Suprafluid 173
univariant 177

Suspension 199

Universalindikator 243
synergetisch 150
unpolare Lösemittel 178

Synproportionierung 221

Unschärfebeziehung 26,28

Synthese 55

Unterschale 29

16

304

Sachverzeichnis

Uran

– brückenbindung 116

– Isotop 16

– elektrode 221

– Reihe 20

– ionenkonzentration 226

– isotop 16

Valenz 203

– molekül 82,85

– band 103
weiche

– bindungstheorie (VB-Theorie) 80

– Base 150,246

– elektron 44,47

– Säure 150,246

– elektronenkonfiguration 47

Wellen

– elektronenzahl 47

– funktion 26ff

– schale 97

– zahl 22

– schalen-Elektronenpaar-Abstoßungs-

Wellenmechanisches Atommodell 26
modell 97

Wertigkeit 203

– strich 85

Wilsonsche-Nebelkammer 16

– strichformel 85

– struktur 85
van der Waals-Bindung 118

Zeitgesetz 264ff
van’t Hoff-Gleichung 185,284

Zelle, galvanische 206

VB-Theorie 80;138

Zementation 207

Verbindung 3,55

Zementit 115

–, gesättigte 88

Zentralteilchen 121ff

–, ungesättigte 90

Zentrifugalkraft 23
verbotene Zone 104

Zerfalls

Verbreitung der Elemente 4

– geschwindigkeit 14

Verdampfungs

– reihe 18,20

– enthalpie 170

Zersetzungsspannung 191

– wärme 170

Ziegler-Natta-Katalysator 126

Verteilungskoeffizient 188

Zinkblende 76

Volta-Element 206

Zintl-Phase 114

Volumen

Zustand

– anteil 60

–, angeregter 24,86

– arbeit 250

–, fester 155

– bruch 61

–, flüssiger 155

– gesetz 5,58

–, gasförmiger 155

– prozent 61

–, Grund 24

VSEPR-Modell 97

–, stationärer 24,287

Zustands

Wärme

– diagramm 175

– leitfähigkeit 104

– gleichung 249

– tönung 252

– größe 249

Wasser 178,224

– formen der Materie 155

– elektrolyse 193

– variable 176,249,255,287

– -Molekül 88ff,179
zwischenmolekulare Bindung 116

Wasserstoff

Zwischenstufe 274

– atom 9

Zyklus 276

Document Outline

Cover

Springer-Lehrbuch

Allgemeine Chemie: Chemie-Basiswissen I,
10. Auflage

ISBN 9783642175220

Vorwort zur zehnten Auflage Basiswissen I – Allgemeine Chemie

Inhaltsverzeichnis

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze

- 1.1 Verbreitung der Elemente

- 1.2 Chemische Grundgesetze

2 Aufbau der Atome

- 2.1 Atomkern

- 2.1.1 Kernregeln
- 2.1.2 Atommasse
- 2.1.3 Massendefekt
- 2.1.4 Isotopieeffekte
- 2.1.5 Trennung von Isotopen

- 2.1.6 Radioaktive Strahlung (Zerfall instabiler Isotope)

- 2.1.7 Radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit

- 2.1.8 Beispiele für natürliche und künstliche Isotope

- 2.1.9 Radioaktive Aktivität
- 2.1.10 Radioaktive Zerfallsreihen
- 2.1.11 Radioaktives Gleichgewicht

- 2.1.12 Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten von Isotopen

- 2.1.13 Aktivierungsanalyse

- 2.2 Elektronenhülle

- 2.3 Atommodell von Niels Bohr (1913)

- 2.3.1 Bohrsches Modell vom Wasserstoffatom

- 2.3.2 Atomspektren (Absorptions-und Emissionsspektroskopie)

- 2.3.3 Verbesserungen des Bohrschen Modells

- 2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

- 2.4.1 Elektronenspin

- 2.4.2 Graphische Darstellung der Atomorbitale

- 2.4.3 Mehrelektronenatome

- 2.5 Pauli-Prinzip, Pauli-Verbot

- 2.6 Hundsche Regel

3 Periodensystem der Elemente

- 3.1 Einteilung der Elemente auf Grund ähnlicher Elektronenkonfiguration

- 3.1.1 Edelgase

- 3.1.2 Hauptgruppenelemente
(„repräsentative“ Elemente, s- und p-Block-Elemente)

- 3.1.3 Übergangselemente bzw. Nebengruppenelemente

- 3.2 Valenzelektronenzahl und Oxidationsstufen

- 3.3 Periodizität einiger Eigenschaften

- 3.3.1 Atom-und Ionenradien

- 3.3.2 Elektronenaffinität (EA)

- 3.3.3 Ionisierungspotenzial / Ionisierungsenergie

- 3.3.4 Elektronegativität

- 3.3.5 Metallischer und nichtmetallischer Charakter der Elemente (Abb. 23)

4 Moleküle, chemische Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

- 4.1 Reaktionsgleichungen

- 4.2 Konzentrationsmaße

- 4.3 Stöchiometrische Rechnungen

- 4.3.1 Beispiel einer Ausbeuteberechnung

- 4.3.2 Berechnung von empirischen Formeln

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

- 5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

- 5.1.2 Gitterenergie
- 5.1.3 Spinell-Struktur
- 5.1.4 Perowskit-Struktur
- 5.1.5 Calcit-Struktur

- 5.1.6 Übergang von der ionischen zur kovalenten Bindung

- 5.1.7 Übergang von der ionischen zur metallischen Bindung

- 5.2 Atombindung (kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

- 5.2.1 MO-Theorie der kovalenten Bindung

- 5.2.2 VB-Theorie der kovalenten Bindung

- 5.2.3 Mehrfachbindungen, ungesättigte Verbindungen

- 5.2.4 Energie von Hybridorbitalen
- 5.2.5 Bindigkeit
- 5.2.6 Bindungsordnung, Bindungsgrad
- 5.2.7 Oktettregel
- 5.2.8 Doppelbindungsregel
- 5.2.9 Radikale
- 5.2.10 Bindungsenergie und Bindungslänge
- 5.2.11 Mesomerie oder Resonanz

- 5.2.12 Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßungsmodell

- 5.2.13 Geometrie von Polyedern mit sieben bis zwölf Elektronenpaaren sieben:

- 5.3 Metallische Bindung

- 5.3.1 Metallgitter

- 5.3.2 Mechanische Eigenschaften der Metalle, Einlagerungsstrukturen

- 5.3.3 Legierungen
- 5.3.4 Unbegrenzte Mischbarkeit
- 5.3.5 Überstrukturphasen
- 5.3.6 Eutektische Legierungen
- 5.3.7 Mischungslücke

- 5.3.8 Intermetallische Verbindungen oder intermetallische Phasen

- 5.3.9.2 Halbmetallische Phasen

- 5.3.10 Fe–C-System

- 5.4 Zwischenmolekulare Bindungskräfte, schwache Bindungen

- 5.4.1 Wasserstoffbrückenbindungen

- 5.4.2 Van der Waalssche Bindung (van der Waals-Kräfte, Dispersionskräfte)

6 Komplexverbindungen Bindungen in Komplexen

- 6.1 Chelateffekt

- 6.1.1 Beispiele für Komplexe

- 6.2 π-Komplexe

- 6.3 Chargetransfer-Komplexe

- 6.4 Carbonyle

- 6.4.1 Herstellung
- 6.4.2 Eigenschaften
- 6.4.3 Reaktionen von Carbonylen

- 6.4.4 Molekülstruktur mehrkerniger Carbonyle

- 6.4.5 Koordinationszahl und räumlicher Bau von Komplexen

- 6.4.6 Isomerieerscheinungen bei Komplexverbindungen

- 6.5 Stereoisomerie

- 6.5.1 cis-trans-Isomerie (geometrische Isomerie)

- 6.5.1.1 Komplexe mit KZ 4
- 6.5.1.2 Komplexe mit KZ 6
- 6.5.1.3 trans-Effekt

- 6.5.2 Optische Isomerie (Spiegelbildisomerie)

- 6.5.2.1 Komplexe mit KZ 4

- 6.5.2.2 Komplexe mit KZ 6

- 6.6 Strukturisomerie

- 6.6.1 Hydratisomerie

- 6.6.2 Bindungsisomerie, Salzisomerie

- 6.7 Bindung in Komplexen, Koordinative Bindung

- 6.7.1 Edelgas-Regel

- 6.8 VB-Theorie der Komplexbindung

- 6.8.1 Vorzüge und Nachteile der VB-Theorie

- 6.9 Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie

- 6.9.1 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im oktaedrisc hen Feld

- 6.9.2 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im tetraedrischen Feld

- 6.9.3 Absorptionsspektren

- 6.9.4 Jahn-Teller-Effekt

- 6.9.5 Vorzüge und Nachteile der Kristallfeld-Theorie

- 6.10 MO-Theorie der Bindung in Komplexen

- 6.10.1 Bildung der Molekülorbitale

- 6.10.2 Verteilung der Elektronen des Zentralteilchens

- 6.11 HSAB-Konzept bei Komplexen
- 6.12 σ- und π-Bindung in Komplexen
- 6.13 Komplexbildungsreaktionen
- 6.14 Formelschreibweise von Komplexen

- 6.15 Nomenklatur von Komplexen

- 6.15.1 Beispiele zur Nomenklatur

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

- 7.1 Fester Zustand

- 7.1.1 Kristalline Stoffe
- 7.1.2 Kristallsysteme
- 7.1.3 Raumgruppen; Bravais-Gitter
- 7.1.4 Kristallklassen

- 7.1.5 Eigenschaften von kristallinen Stoffen

- 7.1.6 Schmelz- und Erstarrungspunkt; Schmelzenthalpie

- 7.1.7 Gittertypen

- 7.2 Gasförmiger Zustand

- 7.2.1 Gasgesetze — für „ideale Gase“

- 7.2.1.1 Gesetz von Boyle und Mariotte
- 7.2.1.2 Gesetz von Gay-Lussac
- 7.2.1.3 Allgemeine Gasgleichung

- 7.2.2 Das Verhalten realer Gase
- 7.2.3 Zustandsgleichung realer Gase
- 7.2.4 Kritische Daten eines Gases
- 7.2.5 Diffusion von Gasen Diffusion

- 7.3 Flüssiger Zustand

- 7.3.1 Dampfdruck einer Flüssigkeit
- 7.3.2 Siedepunkt
- 7.3.3 Gefrierpunkt

- 7.3.4 Durchschnittsgeschwindigkeit von Atomen und Molekülen

- 7.4 Nicht klassische Aggregatzustände

- 7.4.1 Plasma

8 Mehrstoffsysteme Lösungen

- 8.1 Definition des Begriffs Phase

- 8.1.1 Zustandsdiagramme

- 8.1.2 Gibbssche Phasenregel

- 8.1.2.1 Beispiele für das Gibbssche Phasengesetz

- 8.2 Mehrstoffsysteme

- 8.3 Lösungen

- 8.3.1 Eigenschaften von Lösemitteln (Lösungsmitteln)

- 8.4 Echte Lösungen

- 8.4.1 Lösungsvorgänge

- 8.4.2 Löslichkeit

- 8.4.3 Chemische Reaktionen bei Lösungsvorgängen

- 8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nichtflüchtiger Substanzen

- 8.5.1. Dampfdruckerniedrigung über einer Lösung

- 8.5.2 Siedepunktserhöhung
- 8.5.3 Gefrierpunktserniedrigung
- 8.5.4 Diffusion in Lösung
- 8.5.5 Osmose
- 8.5.6 Dialyse

- 8.5.7 Lösungsgleichgewichte

- 8.5.7.1 Verteilung zwischen zwei nichtmischbaren flüssigen Phasen

- 8.5.7.2 Verteilung zwischen einer Gasphase und der Lösung

- 8.5.7.3 Verteilung zwischen einer festen Phase und der Lösung

- 8.5.8 Elektrolytlösungen

- 8.5.8.1 Elektrolytische Dissoziation

- 8.5.9 Ostwaldsches Verdünnungsgesetz

- 8.5.10 Elektrodenprozesse

- 8.5.11 Beispiele für Elektrolysen

- 8.5.11.1 Elektrolyse einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung
(Chloralkalielektrolyse)

- 8.5.11.2 Elektrolyse einer Natriumchlorid-Schmelze (Schmelzelektrolyse)

- 8.6 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen flüchtiger Substanzen

- 8.6.1 Ideale Lösungen
- 8.6.2 Nichtideale Lösungen
- 8.6.3 Mischungslücke

- 8.7 Kolloide Lösungen, kolloiddisperse Systeme

- 8.7.1 Einteilung der Kolloide

- 8.7.2 Isoelektrischer Punkt (I. P.)

9 Redoxsysteme

- 9.1 Oxidationszahl

- 9.1.1 Regeln zur Ermittlung der Oxidationszahl

- 9.2 Reduktion und Oxidation

- 9.3 Normalpotenziale von Redoxpaaren

- 9.3.1 Normalpotenzial und Reaktionsrichtung

- 9.4 Nernstsche Gleichung

- 9.5 Konzentrationskette

- 9.6 Praktische Anwendung von galvanischen Elementen

- 9.6.1 Trockenbatterie (Leclanché-Element, Taschenlampenbatterie)

- 9.6.2 Alkali-Mangan-Zelle
- 9.6.3 Nickel-Cadmium-Batterie
- 9.6.4 Quecksilber-Batterie

- 9.6.5 Brennstoffzellen

- 9.6.5.1 Alkalische Zelle

- 9.6.6 Akkumulatoren

- 9.6.6.1 Bleiakku

- 9.6.6.2 Lithium–Ionenakku

- 9.7 Elektrochemische Korrosion, Lokalelement

- 9.8 Elektrochemische Bestimmung von pH-Werten

- 9.8.1 Glaselektrode
- 9.8.2 Elektroden 2. Art
- 9.8.3 Redoxelektroden

- 9.9 Spezielle Redoxreaktionen

10 Säure-Base-Systeme

- 10.1 Brønstedsäuren und –basen; pH-Wert

- 10.2 Säure- und Basestärke

- 10.2.1 Starke Säuren und starke Basen

- 10.2.2 Schwache Säuren und schwache Basen

- 10.3 Mehrwertige Säuren

- 10.3.1 Mehrwertige Basen

- 10.3.2 Protolysereaktionen beim Lösen von Salzen in Wasser

- 10.4 Neutralisationsreaktionen
- 10.5 Protolysegrad
- 10.6 Titrationskurven

- 10.7 pH-Abhängigkeit von Säure- und
Base-Gleichgewichten, Pufferlösungen

- 10.7.1 Bedeutung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung

- 10.7.2.2 Phosphatpuffer

- 10.7.2.1 Bicarbonatpuffer (Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer)

- 10.7.3 Acetatpuffer

- 10.7.4 Messung von pH-Werten

- 10.8 Säure-Base-Reaktionen in nichtwässrigen Systemen

- 10.8.1 Reaktionen in flüssigen Säuren

- 10.8.2 Reaktionen in flüssigem Ammoniak

- 10.9 Elektronentheorie der Säuren und Basen nach Lewis

- 10.10 Supersäuren

- 10.11 Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

- 11.1. I. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz)

- 11.1.1 Veranschaulichung der Volumenarbeit p · ΔV

- 11.1.2 Anwendung des I. Hauptsatzes auf chemische Reaktionen

- 11.1.3 Hess’scher Satz der konstanten Wärmesummen

- 11.2 II. Hauptsatz der Thermodynamik — Triebkraft chemischer Reaktionen

- 11.2.1 Statistische Deutung der Entropie

- 11.3 III. Hauptsatz der Thermodynamik
- 11.4 Gibbs-Helmholtzsche Gleichung
- 11.5 Zusammenhang zwischen ΔG und EMK

12 Kinetik chemischer Reaktionen

- 12.1 Reaktionsordnung

- 12.1.1 Reaktion nullter Ordnung
- 12.1.2 Reaktion erster Ordnung
- 12.1.3 Reaktion zweiter Ordnung

- 12.2 Halbwertszeit

- 12.2.1 Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion erster Ordnung

- 12.2.2 Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion zweiter Ordnung

- 12.3 Molekularität einer Reaktion

- 12.4 Pseudo-Ordnung und Pseudo-Molekularität

- 12.5 Arrhenius-Gleichung

- 12.6 Katalyse

- 12.7 Darstellung von Reaktionsabläufen durch Energieprofile

- 12.8 Parallelreaktionen Kinetische und thermodynamische Reaktionskontrolle

- 12.9 Metastabile Systeme

- 12.10 Kettenreaktionen

- 12.10.1 Einleitung von Kettenreaktionen

- 12.10.2 Abbruch von Kettenreaktionen

13 Chemisches Gleichgewicht (Kinetische Ableitung)

- 13.1 Massenwirkungsgesetz (MWG)
- 13.2 Gekoppelte Reaktionen
- 13.3 Aktivitäten

- 13.4 Beeinflussung von Gleichgewichtslagen

- 13.4.1 Änderung der Temperatur

- 13.4.1.1 Prinzip von Braun und le Chatelier

- 13.4.2 Änderung von Konzentration bzw. Partialdruck bei konstanter Temperatur

- 13.5 Das Löslichkeitsprodukt

- 13.5.1 Allgemeine Formulierung

- 13.6 Fließgleichgewicht

14 Literaturauswahl und Quellennachweis

- 14.1 Große Lehrbücher
- 14.2 Kleine Lehrbücher
- 14.3 Darstellungen der allgemeinen Chemie
- 14.4 Physikalische Chemie
- 14.5 Monographien über Teilgebiete
- 14.6 Stöchiometrie
- 14.7 Nachschlagewerke und Übersichtsartikel

15 Abbildungsnachweis

16 Sachverzeichnis

Table of Contents

Cover

Springer-Lehrbuch

Allgemeine Chemie: Chemie-Basiswissen I, 10. Auflage

ISBN 9783642175220

Vorwort zur zehnten Auflage Basiswissen I – Allgemeine Chemie

Inhaltsverzeichnis

1 Chemische Elemente und chemische Grundgesetze

- 1.1 Verbreitung der Elemente

- 1.2 Chemische Grundgesetze

2 Aufbau der Atome

- 2.1 Atomkern

- 2.1.1 Kernregeln
- 2.1.2 Atommasse
- 2.1.3 Massendefekt
- 2.1.4 Isotopieeffekte
- 2.1.5 Trennung von Isotopen

- 2.1.6 Radioaktive Strahlung (Zerfall instabiler Isotope)

- 2.1.7 Radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit

- 2.1.8 Beispiele für natürliche und künstliche Isotope

- 2.1.9 Radioaktive Aktivität
- 2.1.10 Radioaktive Zerfallsreihen
- 2.1.11 Radioaktives Gleichgewicht

- 2.1.12 Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten von Isotopen

- 2.1.13 Aktivierungsanalyse

- 2.2 Elektronenhülle

- 2.3 Atommodell von Niels Bohr (1913)

- 2.3.1 Bohrsches Modell vom Wasserstoffatom

- 2.3.2 Atomspektren (Absorptions-und Emissionsspektroskopie)

- 2.3.3 Verbesserungen des Bohrschen Modells

- 2.4 Wellenmechanisches Atommodell des Wasserstoffatoms

- 2.4.1 Elektronenspin

- 2.4.2 Graphische Darstellung der Atomorbitale

- 2.4.3 Mehrelektronenatome

- 2.5 Pauli-Prinzip, Pauli-Verbot

- 2.6 Hundsche Regel

3 Periodensystem der Elemente

- 3.1 Einteilung der Elemente auf Grund ähnlicher Elektronenkonfiguration

- 3.1.1 Edelgase

- 3.1.2 Hauptgruppenelemente („repräsentative“ Elemente, s- und p-Block-Elemente)

- 3.1.3 Übergangselemente bzw. Nebengruppenelemente

- 3.2 Valenzelektronenzahl und Oxidationsstufen

- 3.3 Periodizität einiger Eigenschaften

- 3.3.1 Atom-und Ionenradien

- 3.3.2 Elektronenaffinität (EA)

- 3.3.3 Ionisierungspotenzial / Ionisierungsenergie

- 3.3.4 Elektronegativität

- 3.3.5 Metallischer und nichtmetallischer Charakter der Elemente (Abb. 23)

4 Moleküle, chemische Verbindungen, Reaktionsgleichungen und Stöchiometrie

- 4.1 Reaktionsgleichungen

- 4.2 Konzentrationsmaße

- 4.3 Stöchiometrische Rechnungen

- 4.3.1 Beispiel einer Ausbeuteberechnung

- 4.3.2 Berechnung von empirischen Formeln

5 Chemische Bindung, Bindungsarten

- 5.1 Ionische (polare, heteropolare) Bindungen, Ionenbeziehung

- 5.1.2 Gitterenergie
- 5.1.3 Spinell-Struktur
- 5.1.4 Perowskit-Struktur
- 5.1.5 Calcit-Struktur

- 5.1.6 Übergang von der ionischen zur kovalenten Bindung

- 5.1.7 Übergang von der ionischen zur metallischen Bindung

- 5.2 Atombindung (kovalente, homöopolare Bindung, Elektronenpaarbindung)

- 5.2.1 MO-Theorie der kovalenten Bindung

- 5.2.2 VB-Theorie der kovalenten Bindung

- 5.2.3 Mehrfachbindungen, ungesättigte Verbindungen

- 5.2.4 Energie von Hybridorbitalen
- 5.2.5 Bindigkeit
- 5.2.6 Bindungsordnung, Bindungsgrad
- 5.2.7 Oktettregel
- 5.2.8 Doppelbindungsregel
- 5.2.9 Radikale
- 5.2.10 Bindungsenergie und Bindungslänge
- 5.2.11 Mesomerie oder Resonanz

- 5.2.12 Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßungsmodell

- 5.2.13 Geometrie von Polyedern mit sieben bis zwölf Elektronenpaaren sieben:

- 5.3 Metallische Bindung

- 5.3.1 Metallgitter

- 5.3.2 Mechanische Eigenschaften der Metalle, Einlagerungsstrukturen

- 5.3.3 Legierungen
- 5.3.4 Unbegrenzte Mischbarkeit
- 5.3.5 Überstrukturphasen
- 5.3.6 Eutektische Legierungen
- 5.3.7 Mischungslücke

- 5.3.8 Intermetallische Verbindungen oder intermetallische Phasen

- 5.3.9.2 Halbmetallische Phasen

- 5.3.10 Fe–C-System

- 5.4 Zwischenmolekulare Bindungskräfte, schwache Bindungen

- 5.4.1 Wasserstoffbrückenbindungen

- 5.4.2 Van der Waalssche Bindung (van der Waals-Kräfte, Dispersionskräfte)

6 Komplexverbindungen Bindungen in Komplexen

- 6.1 Chelateffekt

- 6.1.1 Beispiele für Komplexe

- 6.2 π-Komplexe

- 6.3 Chargetransfer-Komplexe

- 6.4 Carbonyle

- 6.4.1 Herstellung
- 6.4.2 Eigenschaften
- 6.4.3 Reaktionen von Carbonylen

- 6.4.4 Molekülstruktur mehrkerniger Carbonyle

- 6.4.5 Koordinationszahl und räumlicher Bau von Komplexen

- 6.4.6 Isomerieerscheinungen bei Komplexverbindungen

- 6.5 Stereoisomerie

- 6.5.1 cis-trans-Isomerie (geometrische Isomerie)

- 6.5.1.1 Komplexe mit KZ 4
- 6.5.1.2 Komplexe mit KZ 6
- 6.5.1.3 trans-Effekt

- 6.5.2 Optische Isomerie (Spiegelbildisomerie)

- 6.5.2.1 Komplexe mit KZ 4

- 6.5.2.2 Komplexe mit KZ 6

- 6.6 Strukturisomerie

- 6.6.1 Hydratisomerie

- 6.6.2 Bindungsisomerie, Salzisomerie

- 6.7 Bindung in Komplexen, Koordinative Bindung

- 6.7.1 Edelgas-Regel

- 6.8 VB-Theorie der Komplexbindung

- 6.8.1 Vorzüge und Nachteile der VB-Theorie

- 6.9 Kristallfeld-Ligandenfeld-Theorie

- 6.9.1 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im oktaedrisc hen Feld

- 6.9.2 Besetzung der eg- und t2g-Orbitale im tetraedrischen Feld

- 6.9.3 Absorptionsspektren

- 6.9.4 Jahn-Teller-Effekt

- 6.9.5 Vorzüge und Nachteile der Kristallfeld-Theorie

- 6.10 MO-Theorie der Bindung in Komplexen

- 6.10.1 Bildung der Molekülorbitale

- 6.10.2 Verteilung der Elektronen des Zentralteilchens

- 6.11 HSAB-Konzept bei Komplexen
- 6.12 σ- und π-Bindung in Komplexen
- 6.13 Komplexbildungsreaktionen
- 6.14 Formelschreibweise von Komplexen

- 6.15 Nomenklatur von Komplexen

- 6.15.1 Beispiele zur Nomenklatur

7 Zustandsformen der Materie (Aggregatzustände)

- 7.1 Fester Zustand

- 7.1.1 Kristalline Stoffe
- 7.1.2 Kristallsysteme
- 7.1.3 Raumgruppen; Bravais-Gitter
- 7.1.4 Kristallklassen

- 7.1.5 Eigenschaften von kristallinen Stoffen

- 7.1.6 Schmelz- und Erstarrungspunkt; Schmelzenthalpie

- 7.1.7 Gittertypen

- 7.2 Gasförmiger Zustand

- 7.2.1 Gasgesetze — für „ideale Gase“

- 7.2.1.1 Gesetz von Boyle und Mariotte
- 7.2.1.2 Gesetz von Gay-Lussac
- 7.2.1.3 Allgemeine Gasgleichung

- 7.2.2 Das Verhalten realer Gase
- 7.2.3 Zustandsgleichung realer Gase
- 7.2.4 Kritische Daten eines Gases
- 7.2.5 Diffusion von Gasen Diffusion

- 7.3 Flüssiger Zustand

- 7.3.1 Dampfdruck einer Flüssigkeit
- 7.3.2 Siedepunkt
- 7.3.3 Gefrierpunkt

- 7.3.4 Durchschnittsgeschwindigkeit von Atomen und Molekülen

- 7.4 Nicht klassische Aggregatzustände

- 7.4.1 Plasma

8 Mehrstoffsysteme Lösungen

- 8.1 Definition des Begriffs Phase

- 8.1.1 Zustandsdiagramme

- 8.1.2 Gibbssche Phasenregel

- 8.1.2.1 Beispiele für das Gibbssche Phasengesetz

- 8.2 Mehrstoffsysteme

- 8.3 Lösungen

- 8.3.1 Eigenschaften von Lösemitteln (Lösungsmitteln)

- 8.4 Echte Lösungen

- 8.4.1 Lösungsvorgänge

- 8.4.2 Löslichkeit

- 8.4.3 Chemische Reaktionen bei Lösungsvorgängen

- 8.5 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen nichtflüchtiger Substanzen

- 8.5.1. Dampfdruckerniedrigung über einer Lösung

- 8.5.2 Siedepunktserhöhung
- 8.5.3 Gefrierpunktserniedrigung
- 8.5.4 Diffusion in Lösung
- 8.5.5 Osmose
- 8.5.6 Dialyse

- 8.5.7 Lösungsgleichgewichte

- 8.5.7.1 Verteilung zwischen zwei nichtmischbaren flüssigen Phasen

- 8.5.7.2 Verteilung zwischen einer Gasphase und der Lösung

- 8.5.7.3 Verteilung zwischen einer festen Phase und der Lösung

- 8.5.8 Elektrolytlösungen

- 8.5.8.1 Elektrolytische Dissoziation

- 8.5.9 Ostwaldsches Verdünnungsgesetz

- 8.5.10 Elektrodenprozesse

- 8.5.11 Beispiele für Elektrolysen

- 8.5.11.1 Elektrolyse einer wässrigen Natriumchlorid-Lösung (Chloralkalielektrolyse)

- 8.5.11.2 Elektrolyse einer Natriumchlorid-Schmelze (Schmelzelektrolyse)

- 8.6 Verhalten und Eigenschaften von Lösungen flüchtiger Substanzen

- 8.6.1 Ideale Lösungen
- 8.6.2 Nichtideale Lösungen
- 8.6.3 Mischungslücke

- 8.7 Kolloide Lösungen, kolloiddisperse Systeme

- 8.7.1 Einteilung der Kolloide

- 8.7.2 Isoelektrischer Punkt (I. P.)

9 Redoxsysteme

- 9.1 Oxidationszahl

- 9.1.1 Regeln zur Ermittlung der Oxidationszahl

- 9.2 Reduktion und Oxidation

- 9.3 Normalpotenziale von Redoxpaaren

- 9.3.1 Normalpotenzial und Reaktionsrichtung

- 9.4 Nernstsche Gleichung

- 9.5 Konzentrationskette

- 9.6 Praktische Anwendung von galvanischen Elementen

- 9.6.1 Trockenbatterie (Leclanché-Element, Taschenlampenbatterie)

- 9.6.2 Alkali-Mangan-Zelle
- 9.6.3 Nickel-Cadmium-Batterie
- 9.6.4 Quecksilber-Batterie

- 9.6.5 Brennstoffzellen

- 9.6.5.1 Alkalische Zelle

- 9.6.6 Akkumulatoren

- 9.6.6.1 Bleiakku

- 9.6.6.2 Lithium–Ionenakku

- 9.7 Elektrochemische Korrosion, Lokalelement

- 9.8 Elektrochemische Bestimmung von pH-Werten

- 9.8.1 Glaselektrode
- 9.8.2 Elektroden 2. Art
- 9.8.3 Redoxelektroden

- 9.9 Spezielle Redoxreaktionen

10 Säure-Base-Systeme

- 10.1 Brønstedsäuren und –basen; pH-Wert

- 10.2 Säure- und Basestärke

- 10.2.1 Starke Säuren und starke Basen

- 10.2.2 Schwache Säuren und schwache Basen

- 10.3 Mehrwertige Säuren

- 10.3.1 Mehrwertige Basen

- 10.3.2 Protolysereaktionen beim Lösen von Salzen in Wasser

- 10.4 Neutralisationsreaktionen
- 10.5 Protolysegrad
- 10.6 Titrationskurven

- 10.7 pH-Abhängigkeit von Säure- und Base-Gleichgewichten, Pufferlösungen

- 10.7.1 Bedeutung der Henderson-Hasselbalch-Gleichung

- 10.7.2.2 Phosphatpuffer

- 10.7.2.1 Bicarbonatpuffer (Kohlensäure-Hydrogencarbonatpuffer)

- 10.7.3 Acetatpuffer

- 10.7.4 Messung von pH-Werten

- 10.8 Säure-Base-Reaktionen in nichtwässrigen Systemen

- 10.8.1 Reaktionen in flüssigen Säuren

- 10.8.2 Reaktionen in flüssigem Ammoniak

- 10.9 Elektronentheorie der Säuren und Basen nach Lewis

- 10.10 Supersäuren

- 10.11 Prinzip der „harten“ und „weichen“ Säuren und Basen

11 Energetik chemischer Reaktionen (Grundlagen der Thermodynamik)

- 11.1. I. Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz)

- 11.1.1 Veranschaulichung der Volumenarbeit p · ΔV

- 11.1.2 Anwendung des I. Hauptsatzes auf chemische Reaktionen

- 11.1.3 Hess’scher Satz der konstanten Wärmesummen

- 11.2 II. Hauptsatz der Thermodynamik — Triebkraft chemischer Reaktionen

- 11.2.1 Statistische Deutung der Entropie

- 11.3 III. Hauptsatz der Thermodynamik
- 11.4 Gibbs-Helmholtzsche Gleichung
- 11.5 Zusammenhang zwischen ΔG und EMK

12 Kinetik chemischer Reaktionen

- 12.1 Reaktionsordnung

- 12.1.1 Reaktion nullter Ordnung
- 12.1.2 Reaktion erster Ordnung
- 12.1.3 Reaktion zweiter Ordnung

- 12.2 Halbwertszeit

- 12.2.1 Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion erster Ordnung

- 12.2.2 Konzentration-Zeit-Diagramm für eine Reaktion zweiter Ordnung

- 12.3 Molekularität einer Reaktion

- 12.4 Pseudo-Ordnung und Pseudo-Molekularität

- 12.5 Arrhenius-Gleichung

- 12.6 Katalyse

- 12.7 Darstellung von Reaktionsabläufen durch Energieprofile

- 12.8 Parallelreaktionen Kinetische und thermodynamische Reaktionskontrolle

- 12.9 Metastabile Systeme

- 12.10 Kettenreaktionen

- 12.10.1 Einleitung von Kettenreaktionen

- 12.10.2 Abbruch von Kettenreaktionen

13 Chemisches Gleichgewicht (Kinetische Ableitung)

- 13.1 Massenwirkungsgesetz (MWG)
- 13.2 Gekoppelte Reaktionen
- 13.3 Aktivitäten

- 13.4 Beeinflussung von Gleichgewichtslagen

- 13.4.1 Änderung der Temperatur

- 13.4.1.1 Prinzip von Braun und le Chatelier

- 13.4.2 Änderung von Konzentration bzw. Partialdruck bei konstanter Temperatur

- 13.5 Das Löslichkeitsprodukt

- 13.5.1 Allgemeine Formulierung

- 13.6 Fließgleichgewicht

14 Literaturauswahl und Quellennachweis

- 14.1 Große Lehrbücher
- 14.2 Kleine Lehrbücher
- 14.3 Darstellungen der allgemeinen Chemie
- 14.4 Physikalische Chemie
- 14.5 Monographien über Teilgebiete
- 14.6 Stöchiometrie
- 14.7 Nachschlagewerke und Übersichtsartikel

15 Abbildungsnachweis

16 Sachverzeichnis